المحتويات

المقدمة

ما هو عدد الرسائل التي يمكن ل ESA/SMA الاحتفاظ بها في قائمة انتظار البريد الخاصة به؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند حجم قائمة انتظار البريد وعدد تقريبي من الرسائل التي يمكن الاحتفاظ بها على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) أو جهاز إدارة الأمان (SMA).

ما هو عدد الرسائل التي يمكن ل ESA/SMA الاحتفاظ بها في قائمة انتظار البريد الخاصة به؟

في ظروف معينة، قد يكون من الضروري أن يقوم الجهاز بتخزين الرسائل للتسليم في وقت لاحق. استنادا إلى متوسط حجم الرسالة يبلغ 15 كيلوبايت (15360 بايت)، يلخص هذا الجدول عدد الرسائل التي يمكن لكل طراز من ESA و SMA الاحتفاظ بها وحجم قائمة انتظار البريد المطابق لها:

جهاز

الطراز

قائمة انتظار البريد

الحد الأقصى للرسائل

إسا

الطراز C170/C190/C195

10 جيجابايت

690,000

الطراز C370/C380/C390/C395

35 جيجابايت

2,440,000

الطراز C670/C680/C690/C695

70 جيجابايت

4,890,000

الطراز X1070

70 جيجابايت

4,890,000

ESAv

الطراز C100V

10 جيجابايت

690,000

C300V

70 جيجابايت

4,890,000

C600V

70 جيجابايت

4,890,000

SMA

الطرازان M190/195 و M380

10 جيجابايت

690,000

الطرازان M390/395 و M670/M680

20 جيجابايت

1,390,000

الطرازان M690/695 و M1070

30 جيجابايت

2,090,000

SMAv

الطراز M100v

10 جيجابايت

690,000

الطراز M300v

20 جيجابايت

1,390,000

الطراز M600v

30 جيجابايت

2,090,000

لتحديد حجم قائمة انتظار البريد بالضبط للجهاز، قم بتشغيل الأمر ipcheck من واجهة سطر الأوامر على الجهاز الخاص بك.  تم سرد حجم قائمة انتظار البريد في الإخراج.

مثال إخراج من C600V:

myesa.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Nov 21 21:47:34 2019

Model C600V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

MGA Version Version: 13.0.0-314

Build Date 2019-09-21

Install Date 2019-10-14 17:40:45

Burn-in Date Unknown

Serial No. 420DE3B51AB7aabbccdd-9F04aabbccdd

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 500GB VMware Virtual disk 2.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 500GB

Root 4GB 6%

Nextroot 4GB 6%

Var 400MB 5%

Log 400GB 7%

DB 12GB 0%

Swap 8GB

Mail Queue 70GB

RAM Total 16384M

NIC Management 00:50:56:88:11:ee

NIC Data 1 00:50:56:88:88:88

NIC Data 2 00:50:56:88:55:aa

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 310day, Data Loss Prevention

Key 310day, External Threat Feeds

Key 310day, File Analysis

Key 310day, File Reputation

Key 310day, Graymail Safe Unsubscription

Key 310day, Intelligent Multi-Scan

Key 310day, IronPort Anti-Spam

Key 310day, IronPort Email Encryption

Key 310day, IronPort Image Analysis

Key 310day, McAfee

Key 310day, Outbreak Filters

Key 310day, Sophos

Key 31365day, Bounce Verification

Key 31365day, Cloud Administration

Key 31367day, Incoming Mail Handling

ملاحظة: ستحتاج إلى ضبط الأرقام النظرية استنادا إلى متوسط حجم الرسالة وتدفق البريد في بيئتك.

يرجى الاطلاع على صفحة أمان Cisco > دعم منتجات أمان البريد الإلكتروني من Cisco لطرز الأجهزة الحالية ومعلومات إضافية حول كل طراز معين.

معلومات ذات صلة

- ورقة بيانات جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco

- نظرة عامة على حلول الأمان x95 (ESA و WSA و SMA)

- منتجات وخدمات Cisco > الأمان > أمان البريد الإلكتروني Cisco Email Security

- إعلان نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لملحقات إدارة أمان المحتوى والبريد الإلكتروني Cisco X170 و X80 Email و Web

- إعلانات نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لأجهزة Cisco Email و Web and Security Management x90

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems