المحتويات

المقدمة

عند إصدار رسالة من العزل، أين يتم تسجيل هذه الرسالة؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عرض سجلات البريد لتحديد مصير رسالة تم إصدارها من العزل على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco أو جهاز إدارة الأمان (SMA) من Cisco.

عند إصدار رسالة من العزل، أين يتم تسجيل هذه الرسالة؟

في ESA، عندما تقوم بإصدار رسالة من IronPort Spam Quarantine (ISQ) أو عزل النهج أو إجراء عزل مخصص آخر، يتم الإبلاغ عن هذا الإجراء والحدث المقترن في ملف سجلات البريد النصي (mail_log) ل IronPort. ينتسب إدخال السجل إلى MID الأصلي.

أفضل طريقة لنقترب من تتبع هذا هو أن نحصل إما من، إلى، أو موضوع الرسالة الأصلية التي تم الحجر الصحي عليها. بعد ذلك، ابحث عنه في السجل لمعرفة ما إذا كان قد تم إصداره من الفحص، ثم حدد ما إذا كان خادم البريد النهائي قد قبله أم قام برفعه.

على سبيل المثال، البحث في سجلات البريد عن المرسل "spam@test.com":

> grep -i "spam@test.com" mail_logs

Wed Aug 13 12:59:36 2014 Info: MID 1357 ICID 10152 From: <spam@test.com>

Wed Aug 13 12:59:42 2014 Info: MID 1357 SPF: mailfrom identity spam@test.com None

Wed Aug 13 12:59:57 2014 Info: MID 1357 ready 185 bytes from <spam@test.com>

ستحتاج إلى الانتباه إلى معرف الرسالة (MID) ومعرف اتصال التسليم (DCID).

يمكننا أن نرى أن MID هذا تم إرساله إلى العزل العشوائي من Mail_LOG بالكامل، أو تعقب الرسائل:

Wed Aug 13 12:59:29 2014 Info: New SMTP ICID 10152 interface Management

(192.168.0.199) address 75.111.22.123 reverse dns host spam.test.com verified yes

Wed Aug 13 12:59:29 2014 Info: ICID 10152 RELAY SG RELAY_SG match 75.111.22.123

SBRS not enabled

Wed Aug 13 12:59:36 2014 Info: Start MID 1357 ICID 10152

Wed Aug 13 12:59:36 2014 Info: MID 1357 ICID 10152 From: <spam@test.com>

Wed Aug 13 12:59:40 2014 Info: MID 1357 ICID 10152 RID 0 To: <end_user@domain.com>

Wed Aug 13 12:59:42 2014 Info: MID 1357 SPF: helo identity postmaster None

Wed Aug 13 12:59:42 2014 Info: MID 1357 SPF: mailfrom identity spam@test.com None

Wed Aug 13 12:59:57 2014 Info: MID 1357 SPF: pra identity None headers None

Wed Aug 13 12:59:57 2014 Info: MID 1357 Message-ID '<9afe3f$1ad@my_esa.domain.com>'

Wed Aug 13 12:59:57 2014 Info: MID 1357 Subject 'This is spam?'

Wed Aug 13 12:59:57 2014 Info: MID 1357 ready 185 bytes from <spam@test.com>

Wed Aug 13 12:59:57 2014 Info: MID 1357 matched all recipients for per-recipient

policy DEFAULT in the outbound table

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 interim verdict using engine: CASE

spam positive

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 using engine: CASE spam positive

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: ISQ: Tagging MID 1357 for quarantine

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 interim AV verdict using Sophos CLEAN

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 antivirus negative

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 Outbreak Filters: verdict negative

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 DLP no violation

Wed Aug 13 12:59:58 2014 Info: MID 1357 queued for delivery

Wed Aug 13 13:00:02 2014 Info: RPC Delivery start RCID 161 MID 1357 to local IronPort

Spam Quarantine

Wed Aug 13 13:00:08 2014 Info: ISQ: Quarantined MID 1357

Wed Aug 13 13:00:08 2014 Info: RPC Message done RCID 161 MID 1357

Wed Aug 13 13:00:08 2014 Info: Message finished MID 1357 done

Wed Aug 13 13:05:11 2014 Info: ICID 10152 close

وفيما يلي مثال على ما يجب البحث عنه في الرسالة التي يتم إصدارها من ISQ:

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: Start MID 1359 ICID 0 (ISQ Released Message)

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: ISQ: Reinjected MID 1357 as MID 1359

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: MID 1359 ICID 0 From: <spam@test.com>

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: MID 1359 ICID 0 RID 0 To: <end_user@domain.com>

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: MID 1359 Subject '[SPAM] This is spam?'

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: MID 1359 ready 1445 bytes from <spam@test.com>

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: MID 1359 queued for delivery

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: New SMTP DCID 165 interface 192.168.0.199 address

192.168.0.200 port 25

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: Delivery start DCID 165 MID 1359 to RID [0]

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: Message done DCID 165 MID 1359 to RID [0]

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: MID 1359 RID [0] Response '2.0.0 Ok: queued as

33B7380356'

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: Message finished MID 1359 done

Wed Aug 13 13:02:20 2014 Info: DCID 165 close

في هذا المثال، يتم إصدار الرسالة، والواجهة (192.168.0.199) هي وحدة الإصغاء على ESA، والتي تتصل ب (192.168.0.200) كخادم بريد نهاية التسليم النهائي.

عندما تنظر إلى سجلات العزل للبريد العشوائي (euq_log)، يظهر إجراء الإصدار ما يلي:

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: ISQ: Releasing MID [1357] for all

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: ISQ: Delivering released MID 1357 (skipping

work queue)

Wed Aug 13 13:02:14 2014 Info: ISQ: Corpus status: 0

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: ISQ: Released MID 1357 to end_user@domain.com

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: ISQ: Deleting MID [1357] for all

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: ISQ: Deleted MID 1357 for all

Wed Aug 13 13:02:15 2014 Info: ISQ: Cleared 8192 bytes (MIDs 1, for all

recipients) from database. Current bytes=0.

وعلى نحو مماثل، إذا كانت الرسالة الأصلية قد وضعت في الحجر الصحي على السياسات، ثم تم إصدارها، فسوف ترى ما هو مشابه لهذا المثال:

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 released from quarantine "Policy" (manual)

t=29

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 released from all quarantines

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 matched all recipients for per-recipient

policy DEFAULT in the inbound table

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 interim AV verdict using Sophos CLEAN

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 antivirus negative

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 queued for delivery

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: New SMTP DCID 169 interface 192.168.0.199 address

192.168.0.200 port 25

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: Delivery start DCID 169 MID 1361 to RID [0]

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: Message done DCID 169 MID 1361 to RID [0]

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: MID 1361 RID [0] Response '2.0.0 Ok: queued

as C702980356'

Wed Aug 13 13:09:27 2014 Info: Message finished MID 1361 done

Wed Aug 13 13:09:32 2014 Info: DCID 169 close

من "عزل النهج"، يتم إصدار الرسالة من "عزل النهج"، والواجهة (192.168.0.199) هي المستمع على ESA، وتتصل ب (192.168.0.200) كخادم بريد نهاية التسليم النهائي.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- ما هو معرف الرسالة (MID) أو معرف اتصال الحقن (ICID) أو معرف اتصال التسليم (DCID)؟

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems