المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المقدمة

يصف هذا المستند ما يحدث عند تغيير وقت استبقاء ISQ في جهاز أمان البريد الإلكتروني Cisco Email Security Appliance.

معلومات أساسية

سيحتفظ "عزل البريد العشوائي" برسائل لفترة زمنية للاحتفاظ قابلة للتكوين. إذا تم تقليل فترة الاستبقاء، فسيتم إزالة جميع الرسائل الأقدم من الفترة الجديدة في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل المطهر. وهذا يختلف عن الحجر الصحي الذي يخضع له النظام. يتم تعيين فترة الاستبقاء للرسائل الموجودة في الحجر الصحي للنظام في الوقت الذي يتم فيه تحميل الرسالة في العزل. تؤثر التغييرات التي يتم إجراؤها على فترة الاستبقاء فقط على الرسائل الجديدة التي يتم إرسالها إلى محجر النظام.