المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المقدمة

يوضح هذا المستند تفاصيل حول رسالة الخطأ "Errno 61".

تمت المساهمة من قبل ستيفان فيبراندت وكريس هاغ، مهندسي TAC من Cisco.

معلومات أساسية

هناك إثنان من مختلف رسالة "errno" يمكن عندما cisco بريد إلكتروني أمن جهاز يعجز أن يسلم رسالة بسبب شبكة خطأ. يشير Errno 61 أن هناك ما من نادل نشط في الغاية ip. إذا قمت بتشغيل الجهاز وحاول تسليم بريد إليه من جهاز آخر من أجهزة أمان المحتوى من Cisco، فهذه هي رسالة السجل.

Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error

إذا كان الاتصال قيد التشغيل، سترى Errno 54.