المحتويات

المقدمة

إستخدام Telnet لاختبار البريد الإلكتروني (SMTP)

رموز أخطاء SMTP التي يتم عرضها بشكل شائع

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام برنامج Telnet لإجراء إختبار SMTP أساسي من العميل المحلي لديك من خلال مستمع تم تكوينه على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) أو جهاز إدارة الأمان (SMA).

إستخدام Telnet لاختبار البريد الإلكتروني (SMTP)

إذا كنت تقوم باستكشاف أخطاء اتصال البريد الإلكتروني واستقبال البريد الإلكتروني وإصلاحها، فقد يكون من الضروري إختبار اتصال SMTP الأساسي للمشكلة التي تواجهها. على سبيل المثال، إذا واجهت مشاكل في إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP إلى ESA الخاص بك، فيمكنك إختبار اتصال SMTP باستخدام Telnet على العميل المحلي أو سطح المكتب، والاتصال بالمنفذ 25 على ESA الخاص بك. بشكل افتراضي، يصغي SMTP على المنفذ 25.

ملاحظة: تأكد من المنفذ الذي تم تكوين موزع الرسائل عليه ل ESA الخاص بك من الشبكة > المستمعين على واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، أو listEnergyConfig على واجهة سطر الأوامر (CLI).

مثال:

$ telnet 172.16.6.165 25

Trying 172.16.6.165...

Connected to my_esa.

Escape character is '^]'.

220 my_esa.local ESMTP

helo

250 my_esa.local

mail from:

250 sender <test@test.com> ok

rcpt to:

250 recipient <user@other.com> ok

data

354 go ahead

subject: TESTING SMTP

This is line one.

This is line two.

.

250 ok: Message 214 accepted

quit

221 my_esa.local

Connection closed by foreign host.

ملاحظة: أي كود إخراج غير 2xx يكون خطأ بشكل عام

رموز أخطاء SMTP التي يتم عرضها بشكل شائع

رموز 4xx:

421 #4.4.5 عدد جلسات TLS كبير جدا في هذا الوقت

421 #4.4.5 عدد كبير جدا من الاتصالات من المضيف

421 #4.4.5 عدد كبير جدا من الاتصالات بهذا المضيف

421 #4.4.5 عدد إتصالات كبير جدا بهذا المصغي

421 #4.x.2 رسائل كثيرة جدا لجلسة العمل هذه

الخدمة <hostname> 421 غير متوفرة، قناة معاملات الإقفال

421 تجاوز وقت الاتصال المسموح به

تجاوز 421 حد أوامر SMTP غير الصحيح، مما أدى إلى قطع الاتصال

421 انتهت صلاحية ترخيص التقييم

451 #4.3.0 خطأ في الخادم

قائمة الانتظار رقم 452.3.1 ممتلئة

452 مورد خادم رقم 4.3.1 منخفض - حاول مرة أخرى لاحقا

452 #4.3.1 خطأ نظام مؤقت (12)

452 #4.5.3 مستلمين كثيرون

454 TLS غير متوفرة لسبب مؤقت

رموز 5xx:

لم يتم التعرف على الأمر 500 #5.5.1

500 خط طويل جدا

يتطلب رقم 501 #5.0.0 EHLO عنوان المجال

خطأ بناء جملة رقم 501.5.2 XXX

501 #5.5.4 وسيطات غير صالحة إلى الأمر AUTH

أمر 501 غير معروف xxx

501 خيار غير معروف XXX

501 قيمة XXX غير معروفة

مصادقة رقم 503 #5.3.3 غير متوفرة

رقم 503 رقم 5.5.0 غير مسموح به أثناء عملية بريد

تمت مصادقة رقم 503 #5.5.0 بالفعل

رقم 503 البريد رقم 5.5.1 أولا

الطراز 503 #5.5.1 RCPT أولا

503 تسلسل Bad من CommandsDATA داخل حركة دمج البريد

503 تسلسل أوامر XPRT غير صالح داخل المعاملة العادية

503 تسلسل سيئ لأجزاء الوصية المتلقاة

503 ليس في حركة دمج بريد

504 #5.5.1 مصادقة آلية XXX غير متوفرة

معلمة الأمر 504 XXX غير معروفة

بناء جملة XDFN غير صالح وفقا لمعيار 504

504 رقم جزء غير صالح

504 رقم الجزء XXX غير صالح

504 لم يتم تحديد قيمة متغيرة

لا تزال 504 أجزاء أخرى مفقودة

اسم المتغير المحجوز 504

504 خطأ في بناء جملة الأجزاء *

يجب ألا يحتوي الأمر 504 XDFN على أحرف NULL

يجب أن يصدر 530 #5.7.0 أمر STARTTLS أولا

530 #5.7.0 يجب على هذا المرسل إصدار الأمر STARTTLS أولا

مطلوب مصادقة 530

رقم 538 رقم 5.7.11 للتشفير مطلوب

يتجاوز حجم رأس الرسالة #5.3.4 الحد

يتجاوز حجم الرسالة #5.3.4 رقم 552 الحد

تم تجاوز حد الحجم 552

554 #5.3.0 خطأ في الخادم

554 عدد كبير جدا من القفزات

يحتوي نص الرسالة 554 على أحرف CR/LF عارية غير قانونية.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- تسجيل رموز الحالة المحسنة لبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems