المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني تحديد أي إصدار من البرامج يتم تشغيله على الجهاز؟

صفحة تسجيل الدخول إلى واجهة الويب

صفحة حالة النظام في واجهة الويب

ترقية الصفحة في واجهة ويب

خيارات واجهة سطر الأوامر

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحديد إصدار AsyncOS الذي يتم تشغيله على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) أو جهاز أمان الويب (WSA) أو جهاز إدارة الأمان (SMA).

كيف يمكنني تحديد أي إصدار من البرامج يتم تشغيله على الجهاز؟

عند التعامل مع دعم Cisco، قد يطلب منك إصدار AsyncOS الذي يتم تشغيله على الجهاز.  يمكن تحديد إصدار AsyncOS من أحد المواقع المدرجة أدناه:

- صفحة تسجيل الدخول إلى واجهة الويب.

- صفحة "حالة النظام" في واجهة الويب.

- صفحة "الترقية" في واجهة الويب.

- خيارات واجهة سطر الأوامر.

صفحة تسجيل الدخول إلى واجهة الويب

عند تسجيل الدخول إلى جهاز ما، ستظهر صفحة بداية تسجيل الدخول الإصدار أسفل وصف الجهاز وأعلى حقل "اسم المستخدم".

صفحة حالة النظام في واجهة الويب

بعد تسجيل الدخول إلى الجهاز، يمكن العثور على معلومات الإصدار في الصفحة "حالة النظام".  تظهر أدناه أتجاهات محددة للأجهزة.

- إسا

- حدد "Monitor -> حالة النظام" من القائمة.

- ابحث تحت قسم "حالة النظام" عن "نظام التشغيل".

- WSA

- حدد "Reporting -> System Status (حالة النظام)" من القائمة.

- ابحث تحت قسم "التكوين الحالي" ل "الإصدار".

- SMA

- حدد "Management Appliance -> Central Services -> System Status" من القائمة.

- ابحث تحت قسم "معلومات النظام" عن "نظام التشغيل".

ترقية الصفحة في واجهة ويب

بعد تسجيل الدخول إلى الجهاز، يمكن العثور على معلومات الإصدار في صفحة "الترقية".  تظهر أدناه أتجاهات محددة للأجهزة.

- إسا

- حدد "إدارة النظام -> ترقية النظام" من القائمة.

- ابحث تحت قسم "نظام الترقية" عن "إصدار AsyncOS الحالي".

- WSA

- حدد "إدارة النظام -> ترقية النظام" من القائمة.

- ابحث تحت قسم "نظام الترقية" عن "إصدار AsyncOS الحالي".

- SMA

- حدد "Management Appliance -> System Administration (إدارة النظام) -> System Upgrade (ترقية النظام)" من القائمة.

- ابحث تحت قسم "نظام الترقية" عن "إصدار AsyncOS الحالي".

خيارات واجهة سطر الأوامر

ضمن واجهة سطر الأوامر، هناك خياران سيعرضان الإصدار الجاري تشغيله الحالي كما هو موضح أدناه

باستخدام الأمر "version" (يتم إبرازه بالأصفر أدناه):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

باستخدام الأمر "ipcheck" (يتم إبرازه بالأصفر أدناه):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05