المحتويات

هناك ثلاث ميزات تتحكم في واجهة IP التي سيتم إستخدامها لتوصيل الرسائل:

- يعرض الأمر deliveryconfig يتحكم أمر CLI في واجهة IP الأساسية لجميع عمليات تسليم البريد. وبشكل افتراضي، يتم تعيين هذا إلى "تلقائي"، والذي سيقوم بتسليم البريد استنادا إلى شبكة IP الفرعية للوجهة. إذا كان عنوان IP للوجهة عبارة عن شبكة فرعية محلية، فسيتم إستخدام واجهة IP الموجودة على هذه الشبكة الفرعية. إذا لم يكن عنوان IP للوجهة شبكة فرعية محلية، فسيتم تسليم الرسائل من واجهة IP على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالبوابة الافتراضية.

- يعرض الأمر altsrchost يتجاوز الجدول  deliveryconfig إعداد لرسائل محددة. في هذا طاولة، أنت ينبغي عينت المصدر عنوان أو مظروف من أن يطابق على و ال ip قارن أن يستعمل عندما يقع التطابق. تم تكوين هذا الجدول باستخدام  altsrchost  أمر واجهة سطر الأوامر (CLI).

- يعرض الأمر alt-src-host يمكن إستخدام إجراء "عامل تصفية الرسائل" لتحديد واجهة IP لتسليم الرسائل كإجراء لاختيار المعايير باستخدام قواعد "عامل تصفية الرسائل". سيتجاوز هذا كلا الأمرين  deliveryconfig و  altsrchost  جدول. إذا أخترت إعداد عامل تصفية، فإن مراجعة القسم المعنون عوامل تصفية الرسائل في دليل المستخدم المتقدم AsyncOS يوصى بها بشدة.

وكما ترى، هناك العديد من الخيارات لكيفية تكوين عنوان IP المستخدم لتوصيل الرسائل. لتحديد الطريقة التي يجب إستخدامها، يجب تحديد:

- من أي واجهة IP يجب تسليم معظم الرسائل؟

- هل هناك حالات خاصة؟

- بالنسبة لكل حالة خاصة، ما هو المشغل الفريد الذي يجب إستخدامه لتعيين عنوان IP المستخدم لتوصيل الرسائل؟

عندما تعرف الإجابة على هذه الأسئلة، ستعرف الطريقة أو مجموعة الطرق الأفضل لبيئة عملك. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول هذه الميزات في أدلة مستخدم أمان المحتوى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عوامل تصفية الرسائل معلمات تسليم البريد الإلكتروني وإعداد عناوين العبارة الظاهرية، راجع دليل مستخدم AsyncOS على موقع دعم Cisco.