المحتويات

سؤال

سؤال

كيف يمكنني تخصيص صفحات إعلام المستخدم النهائي على جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco؟

تتوفر "إعلام المستخدم النهائي المخصص" (EUN) أو صفحات الحظر في إصدارات AsyncOS 5.5.1 والإصدارات اللاحقة. يمكن للمسؤولين تحميل صفحات EUN المخصصة الخاصة بهم عبر FTP إلى الدلائل تحت التكوين -> EUN. في البداية، ستحتوي الأدلة الفرعية تحت التكوين > eun على كافة صفحات EUN القياسية في أدلة اللغة الخاصة بها مثل configuration/eun/{language}. يمكن للمسؤولين تحميل صفحات EUN المخصصة عبر FTP وتجاوز صفحات EUN القياسية.

إعداد صفحات EUN المخصصة لأول مرة:

- تحميل جميع صفحات EUN المخصصة عبر FTP إلى المجلد ذي الصلة

- قم بتكوين WSA لاستخدام صفحات EUN المخصصة من CLI باستخدام الأمر: advancedProxyConfig > EUN>أختر "إستخدام صفحات EUN المخصصة"

- تنفيذ التغييرات باستخدام أمر CLI - الالتزام

خطوات تحميل صفحة EUN:

على سبيل المثال، فيما يلي الخطوات المطلوبة لتغيير صفحة فشل DNS على WSA باللغة الإنجليزية:

1. FTP إلى واجهة إدارة WSA - ftp admin@<WSA_host_name_or_ip>

2. إستعراض للدليل: التكوين > تحسين > en.

3. قم بتنزيل صفحة ERR_DNS_FAILED وتحريرها أو قم بإنشاء صفحة ERR_DNS_FAILED جديدة.

4. قم بتحميل صفحة ERR_DNS_FAILED التي تم تحريرها إلى التكوين > eun > en folder.

بعد التحميل، سجل الدخول إلى واجهة واجهة سطر الأوامر. ثم أستخدم خيار إستخدام صفحات EUN المخصصة. إذا كان هذا الخيار متاحا بالفعل، أستخدم الأمر تحديث صفحات EUN لجعل صفحات EUN المخصصة التي تم تحميلها فعالة.

خطوات تحرير صفحة EUN موجودة:

لتحرير صفحات EUN المخصصة الموجودة، اتبع الخطوات التالية:

- تحميل صفحة EUN المحررة إلى الدليل المناسب: التكوين > eun > en

- تحديث صفحات EUN باستخدام أمر CLI: advancedProxyConfig > EUN > تحديث صفحات EUN

من الضروري تحديث صفحات EUN لأن الوكيل يقوم بتحميل أحدث صفحة EUN في الذاكرة عندما تظهر في البداية. لا تكون أي صفحة تم تغييرها أثناء تشغيل الوكيل فعالة حتى يتم إعادة تحميل الوكيل بالصفحة المحدثة.