المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

مثال على محادثة SMTP

المقدمة

يصف هذا المستند رسالة خطأ (إرتباط ناعم) قد تتلقاها أثناء الاتصال بخادم (خوادم) بروتوكول نقل البريد البسيط التالي (SMTP).

المشكلة

يعرض معرف اتصال التسليم (DCID) هذه الرسالة

452 4.3.1 Insufficient system resources

لخادم SMTP التالي. يتم وضع الرسائل في قائمة الانتظار على جهاز أمان البريد الإلكتروني Cisco Email Security Appliance (ESA).

الحل

بداية من تطبيق Microsoft Exchange 2007، تم إدخال وضع الضغط على الظهر. السبب الأكثر شيوعا لتأجيل Microsoft Exchange أية رسالة (باستثناء من مجالها الخاص) هو أن مساحة القرص لوكيل نقل Exchange انخفضت إلى أقل من 4 جيجابايت. الحل الوحيد هو إما زيادة مساحة القرص أو نقل قائمة الانتظار إلى قسم آخر مع مساحة كافية.

مثال على محادثة SMTP

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources