المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

الأوامر المتعلقة بالشبكة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى مشكلة أن يكون واجهت عندما يكون أنت يعجز أن يربط إلى ال cisco بريد إلكتروني أمن تطبيق (ESA) أو ال cisco أمن إدارة جهاز (SMA) عبر الشبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ESA

- Cisco SMA

- AsyncOS

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جميع إصدارات Cisco ESA AsyncOS

- جميع إصدارات Cisco SMA AsyncOS

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يتعذر الاتصال ب ESA أو SMA عبر الشبكة. تحاول الاتصال من خلال واجهة الويب وواجهة سطر الأوامر (CLI) عبر طبقة الأمان (SSH)، ولكن لا يبدو أن الجهاز يستجيب للطلبات.

تحذير: من المهم للغاية ألا تقوم بتشغيل النظام ما لم ينصح بالقيام بذلك من قبل دعم Cisco التقني. إذا قمت بتشغيل دورة الجهاز، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات الذي قد يؤدي إلى فقد الرسائل أو تلف قاعدة البيانات أو فقد بيانات التسجيل أو تلف نظام الملفات. عندما تقوم بتشغيل الجهاز بدورة، فإنه لا يمكن إلغاء تحميل أنظمة الملفات بشكل نظيف. لهذا السبب، cisco يوصي أن يستعمل أنت الإيقاف عمل أو reboot أمر من ال CLI، أو الإيقاف عمل/reboot خيار أن يكون عددت في النظام إدارة صفحة من الجهاز gui.

الحل

في معظم الحالات، لا يكون الجهاز في الواقع مؤمنا. قد يكون ببساطة في حالة لا تسمح له بالاستجابة لطلبات الشبكة بالطريقة المعتادة. يوفر هذا القسم إرشادات يمكنك إستخدامها لتشخيص المشكلة وربما إستعادة النظام حتى يعمل أو يكون في حالة عمل.

إذا قمت بإعادة تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولا يزال يتعذر عليك الوصول عبر الشبكة، فتحقق من أضواء المؤشر والرموز الصوتية الموجودة على الجهاز:

- تحقق من إضاءة المؤشر على الجهاز. هل هناك أضواء؟

- هل أضواء محركات الأقراص الصلبة مضاءة؟ هل يومض؟

- هل هناك أي رموز حالة في مقدمة الجهاز؟

- هل قام الجهاز بإصدار أي رموز مسموعة عند بدء تشغيله (صوت صفير)؟

في العديد من الحالات، يمكنك ببساطة إستبدال كبل الشبكة أو النقل إلى منفذ آخر على المحول لحل مشكلة الاتصال:

- تحقق من حالة أضواء المؤشر على منفذ المحول إذا كانت متوفرة.

- تحقق من حالة الأضواء على الجهاز. هل هم على؟ هل يومض؟

- هل يمكنك الاتصال مباشرة بالجهاز باستخدام كبل توصيل عكسي للشبكة؟

يسمح لك كبل توصيل عكسي للشبكة بالاتصال مباشرة بمنافذ الإيثرنت في الجهاز. ومع ذلك، يجب تكوين المضيف المتصل حتى يكون على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالقارن التي تتصل بها. يمكن أن يكون إستخدام كبل توصيل عكسي للشبكة مفيدا في تشخيص الحالات المتعلقة بشبكة LAN، مثل عندما يكون لمضيف آخر عنوان IP نفسه على الشبكة الفرعية نفسها. تحقق مما إذا كان الجهاز الخاص بك يستجيب لطلبات الشبكة:

- هل لا يستجيب الجهاز لديك لطلبات الشبكة أم أنه لا يستجيب ببساطة لطلبات الخدمة؟ يمكنك إستخدام إختبار الاتصال لتحديد هذا الأمر: إذا كان يمكنك إختبار اتصال الجهاز ولكن لا يمكنك بروتوكول SSH إليه، فأنت تعلم أنه يستمع عبر بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) ولا تستجيب خدمة SSH أو لا يمكن الوصول إليها.

- هل قمت باختبار جميع واجهات الشبكة؟ تحقق من إمكانية الاتصال بإحدى الواجهات الأخرى على الجهاز باستخدام العملية الموضحة مسبقا.

إذا لم يستجب نظامك لطلبات الشبكة وكان الوصول الفوري مطلوبا، فيمكنك التوصيل بالمنفذ التسلسلي الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. هذا المنفذ هو موصل DB9 قياسي ويمكن إستخدامه مع الكبل التسلسلي الذي يأتي مع الجهاز. إذا لم يكن لديك الكبل التسلسلي الذي جاء مع الجهاز، فيجب عليك الحصول على كبل مودم فارغ تم تكوينه.

إختياريا، يمكنك إستخدام كبل تسلسلي قياسي مع مهايئ مودم خال. بمجرد توصيل الكبل بالجهاز، يمكنك بعد ذلك توصيل الطرف الآخر من الكبل بنظام آخر، مثل الكمبيوتر المحمول. يجب إستخدام برنامج طرفي مثل HyperTerm أو Procom. يجب أيضا تكوين البرنامج الطرفي ل 9600 Baud 8N1. بمجرد بدء تشغيل البرنامج الطرفي، يجب أن تكون قادرا على الاتصال وتسجيل الدخول. إذا لم يستجب المنفذ التسلسلي، فقد ترغب في التحقق من اتصال الكبل ومن تشغيل الوحدة. إذا كنت لا تزال لا تستطيع تسجيل الدخول، فإن Cisco توصيك بالاتصال بدعم العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.

الأوامر المتعلقة بالشبكة

إذا كنت قادرا على الوصول عبر المنفذ التسلسلي، فأدخل الأمر status detail للتحقق من أن حالة الجهاز تعرض عبر الإنترنت:

mail.example.com > status detail

Status as of:                  Mon Jan 04 12:48:31 2010 CST

Up since:                      Tue Jul 14 16:50:50 2009 CDT (173d 20h 57m 41s)

Last counter reset:            Never

System status:                 Online

Oldest Message:                24 weeks 16 hours 30 mins 48 secs

Feature - Centralized Tracking: 833 days

Feature - Centralized Reporting: 833 days

Feature - IronPort Centralized Configuration Manager: 60 days

Feature - Incoming Mail Handling: Perpetual

Feature - Centralized Spam Quarantine: 833 days

ملاحظة: إذا كان الأمر status detail لا يستجيب أو يؤدي إلى خطأ، فاتصل بدعم عملاء Cisco.

أدخل الأمر version للتحقق من حالة RAID:

mail.example.com > version

Current Version

===============

Model: M660

Version: 6.5.2-101

Build Date: 2009-05-28

Install Date: 2009-07-14 17:04:32

Serial #: 002C999999-J999999

BIOS: 2.4.3I

RAID: 1.21.02-0528, 2.01.00, 1.02-014B

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.77

إذا كان RAID قد تم تخفيضه، فمن المحتمل أن يكون الجهاز قد واجه خطأ آخر قد لا يكون مرتبطا بالتأمين الظاهري.

ملاحظة: إذا لم يستجب الأمر version أو لا يوفر أي بيانات، فاتصل بدعم عملاء Cisco.

دخلت ال etherConfig أمر in order to دققت ك شبكة تشكيل:

mail.example.com > etherconfig

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

[]> media

Ethernet interfaces:

1. Data 1 (Autoselect: <link is down>)) 00:22:19:b0:03:c4

2. Data 2 (Autoselect: <link is down>)) 00:22:19:b0:03:c6

3. Management (Autoselect: <1000baseTX full-duplex>) 00:10:18:4e:29:88

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - Edit an ethernet interface.

[]>

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA - View and edit ethernet media settings.

- VLAN - View and configure VLANs.

- LOOPBACK - View and configure Loopback.

- MTU - View and configure MTU.

[]> MTU

Ethernet interfaces:

1. Data 1 default mtu 1500

2. Data 2 default mtu 1500

3. Management default mtu 1500

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - Edit an ethernet interface.

[]>

قد يكون لتغييرات الشبكة الأخيرة تأثير على الاتصال بالجهاز. دخلت ال interfaceconfig أمر in order to دققت أنت قارن عملية إعداد:

mail.example.com > interfaceconfig

Currently configured interfaces:

1. Management (192.168.1.33/24 on Management: downside.hometown.net)

2. outbound_gloop_ISQ_notify (192.168.1.34/24 on Management: inside.hometown.net)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]>

أدخل الأمر التشخيصي لطرد جميع ذاكرة التخزين المؤقت المتعلقة بالشبكة:

mail.example.com > diagnostic

Choose the operation you want to perform:

- RAID - Disk Verify Utility.

- DISK_USAGE - Check Disk Usage.

- NETWORK - Network Utilities.

- REPORTING - Reporting Utilities.

- TRACKING - Tracking Utilities.

[]> network

Choose the operation you want to perform:

- FLUSH - Flush all network related caches.

- ARPSHOW - Show system ARP cache.

- SMTPPING - Test a remote SMTP server.

- TCPDUMP - Dump ethernet packets.

[]> flush

Flushing LDAP cache.

Flushing DNS cache.

Flushing system ARP cache.

10.92.152.1 (10.92.152.1) deleted

10.92.152.18 (10.92.152.18) deleted

Network reset complete.

Choose the operation you want to perform:

- FLUSH - Flush all network related caches.

- ARPSHOW - Show system ARP cache.

- SMTPPING - Test a remote SMTP server.

- TCPDUMP - Dump ethernet packets.

[]>

ملاحظة: إذا فشل أي من الأوامر المتعلقة بالشبكة في الاستجابة، فاتصل بدعم عملاء Cisco. إذا قمت بتنفيذ خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الموضحة في هذا المستند ولا تزال غير قادرة على الوصول عبر الشبكة، فاتصل بدعم عملاء Cisco للحصول على مزيد من المساعدة.