المحتويات

المقدمة

السجلات والملفات التشخيصية

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لجمع السجلات على حل رؤية Cyber. تم تصميم رؤية Cisco Cyber خصيصا للمؤسسات الصناعية للحصول على رؤية كاملة في شبكاتها الصناعية، وتوفير معلومات دقيقة حول وضعية أمان OT الخاصة بها حتى يمكنها بناء بنية أساسية آمنة، وتوجيه التوافق مع الإشعارات التنظيمية، وإنفاذ سياسات الأمان للتحكم في المخاطر.

السجلات والملفات التشخيصية

من مركز CLI

1.    لاسترداد قائمة أجهزة الاستشعار والمعرفات الخاصة بها، اكتب الأمر

sbs sensor list

2.    لإنشاء الملف التشخيصي، اكتب الأمر

sbs diag

يمكنك أيضا إستخدام الأمر 'sbs diag' مع خيارات أخرى حسب إحتياجات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

3.    لاسترداد السجلات الخاصة بمستشعر مسجل، اكتب الأمر

sbs sensor log

من مركز GUI

انتقل إلى إدارة → أجهزة إستشعار → Administration (مستشعرات الإدارة) واحصل على لقطة شاشة. سيقوم بتوفير الاتصال وحالة الإمداد مع وضع الالتقاط.

من جهاز الاستشعار

1.    على المستشعر، من صفحة الإدارة المحلية في واجهة المستخدم الرسومية:

أ.    معلومات النظام

ب.    من صفحة أستكشاف أخطاء النظام وإصلاحها، حدد "إنشاء ملف لقطة" ثم انقر فوق "تنزيل".

2.    من واجهة المستخدم الرسومية، انتقل إلى إحصائيات النظام > أجهزة الاستشعار > إنشاء تشخيص، أو من واجهة سطر الأوامر، أستخدم "SBS diag".

سيؤدي ذلك إلى إنشاء ملف التشخيصات ضمن الدليل /data/tmp/sbs-diag-export-<timestamp>.tgz.

3.    من واجهة سطر الأوامر للمستشعرات (مثل IC3000)، قم بتجميع

أ.    show version

ب.    Show interfaces

ج.    إظهار ملخص IOx