المحتويات

خطوات التحقق من صحة نظرة خادم NTP

اقتران عميل NTP

التحقق من التاريخ الحالي

التحقق من حالة برنامج تشغيل NTP

تغيير تكوين NTP

التحقق من تكوين NTP

نقطة الضعف لوضع NTP 6

الخيار رقم 1: إستخدام قوائم الوصول

الخيار رقم 2: من ملف ntp.conf

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التحقق من تكوين NTP، وتغيير خدمة NTP واستكشاف أخطائها وإصلاحها. قابل للتطبيق على برامج مركز الرؤية Cyber Vision Center 2.x، 3.x، 4.x.

خطوات التحقق من صحة نظرة خادم NTP

ntpq -c النظير <IP لجهاز النظير>

باستخدام نظير، يحصل المركز على وقته من جهاز نظير مثل موجه أو عبارة في الشبكة.

اقتران عميل NTP

يعرض اقتران NTP حالة اقترانات العميل لكل خادم NTP.

ntpq -c الاقترانات <الجهاز الذي يتم فيه مزامنة الوقت>

نموذج الإخراج:

مثال: إصدار يظهر فشل مع تحليل الاسم

***Can't find host peer

server (local      remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

===========================================================================================

localhost.lo *LOCAL(0)        .LOCL.          10 l    -   64  377    0.000    0.000   0.000

التحقق من التاريخ الحالي

cv-admin@Center:~$ date

Tue Jul 11 18:01:05 UTC 2023

التحقق من حالة برنامج تشغيل NTP

NTP الخاص بحالة النظام

تغيير تكوين NTP

sbs-timeconf -h to learn about the commands to tune NTP on the center.

sbs-timeconf -s with IP or hostname.

بعد إجراء التغييرات، قم بإعادة تشغيل خدمة NTP باستخدام الأمر التالي:

التحقق من تكوين NTP

cat /data/etc/ntp.conf

نقطة الضعف لوضع NTP 6

هناك خياران لحل هذه المشكلة.

الخيار رقم 1: إستخدام قوائم الوصول

1. إنشاء ملف rc.local ضمن /data/etc باستخدام هذه القاعدة (فقط في th0 إذا كان النشر يتضمن تنفيذ واجهة واحدة أو في th1 للواجهة المزدوجة). نموذج للقواعد أدناه:

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp --dport 123 -j DROP

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp -s X.X.X.X -d 169.254.0.10 --dport 123 -j ACCEPT

بناء على الأمر أعلاه، يمثل X.X.X.X عنوان IP الخاص بخادم NTP المعتمد لديك. إذا كان لديك العديد من خوادم NTP، فيمكنك إضافة قواعد قبول لكل خادم NTP مفوض مستخدم في الحل.

2. أعد تشغيل مركزك

الخيار رقم 2: من ملف ntp.conf

1. في الملف /data/etc/ntp.conf أضف هذين الأسطر إلى التكوين الموجود

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

2- إعادة تشغيل خدمة NTP باستخدام الأمر "إعادة تشغيل النظام ل NTP"

يمكن دمج كلا الخيارين للحصول على أمان أفضل عبر بروتوكول وقت الشبكة (NTP) أيضا.