المحتويات

المقدمة

س. كيفية تغيير إعدادات الشبكة على مركز رؤية Cyber

الخيار رقم 1

الخيار رقم 2

التحقق من حالة الشبكة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتغيير إعدادات الشبكة على مركز رؤية Cyber بعد التثبيت. ينطبق على برامج القطارات 3.x و 4.x.

س. كيفية تغيير إعدادات الشبكة على مركز رؤية Cyber

ج.    وهناك طريقتان لتحقيق هذه الغاية.

الخيار رقم 1

من واجهة سطر الأوامر (CLI) المركزية، اكتب الأمر أدناه (سيكون الوصول الجذري مطلوبا)

sbs-netconf

سيؤدي هذا إلى إستدعاء المعالج لإجراء تغييرات التكوين. يمكن القيام بذلك من خلال تحديد واجهة الاهتمام.

الخيار رقم 2

انتقل إلى دليل /data/etc/systemd/network من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالخادم.

يجب تعديل الملفات أدناه استنادا إلى الواجهة التي تتطلب تغييرا.

- 00-eth0-static.network (واجهة الوصول - الويب)

- 00-eth1-static.network (واجهة التجميع - أجهزة الاستشعار)

مثال المحتويات في ملف تكوين الواجهة eth0:

التحقق من حالة الشبكة

من واجهة سطر الأوامر (CLI)، احصل على الوصول الجذري باستخدام 'sudo -i'

1. لعرض التكوين على واجهة الشبكة، أستخدم <interface> ifconfig

ifconfig eth0

2. لعرض جدول توجيه IP في نموذج رقمي كامل، أستخدم
route -n