المحتويات

المقدمة

خلفية حول واجهة المستخدم الرسومية (NGUI)

تعطيل الشعار

إعادة تمكين الشعار

المقدمة

يصف هذا المستند العملية الخاصة بكيفية تعطيل واجهة الويب الجديدة في أجهزة إدارة الأمان (SMA).

خلفية حول واجهة المستخدم الرسومية (NGUI)

تم تقديم واجهة ويب جديدة على أجهزة SMA من AsyncOS 12.0 وما بعده. من خلال تنفيذ الميزة، تمكن المستخدم (المستخدمون) من رؤية شعار جديد أعلى صفحة الويب (عند تسجيل الدخول إلى واجهة الويب القديمة) والذي سيقوم عند النقر بتوجيه المستخدم (المستخدمين) إلى واجهة الويب الجديدة. يمكن مشاهدة تمثيل الشعار هنا:

ملاحظة: يتوفر الأمر الفرعي NGUIBANNER حاليا على SMA فقط ولن يكون متوفرا على أجهزة أمان البريد الإلكتروني (ESA).

تعطيل الشعار

سيتعين عليك الاتصال بالجهاز من خلال جلسة عمل Secure Shell (SSH). بمجرد إتصالك، قم بتسجيل الدخول إلى CLI واستخدم الأمر adminAccessConfig لتعطيل الشعار كما هو موضح هنا:

sma.cisco.com> adminaccessconfig

Select the operation you want to perform:

BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.

WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.

IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.

CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.

NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.

XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.

ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.

HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.

TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.

[]> nguibanner

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

بعد تنفيذ التغييرات، لن يكون الشعار مرئيا على واجهة المستخدم الرسومية.

إعادة تمكين الشعار

لإعادة تمكين الشعار، سيتعين عليك اتباع سلسلة الأوامر نفسها، ومع ذلك، هذه المرة سيتعين عليك تمكين الشعار بكتابة Y كما هو موضح هنا:

[]> nguibanner

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> commit