المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

تنزيل السجلات من واجهة المستخدم الرسومية

تنزيل السجلات من CMD

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تنزيل السجلات من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعبارة سحابة البريد الإلكتروني الآمنة (CES) عبر سطر الأوامر (CMD).

المتطلبات الأساسية

حساب مستخدم بإذن مسؤول أو مسؤول مجموعة النظراء.

تنزيل السجلات من واجهة المستخدم الرسومية

1. سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لمثيل جهاز أمان البريد الإلكتروني CES (ESA) وانتقل إلى إدارة النظام > تسجيل الاشتراكات.

2. لاحظ عنوان URL الموجود في المستعرض (مثال : اشتراكات سجل إدارة النظام)

3. بعد ذلك، تحتاج إلى مراجعة عمود إعدادات السجل والعثور على سجل ترغب في تنزيله. على سبيل المثال، أستخدم mail_log.

4. خذي عنوان URL من الخطوة الثانية وقم بالتعديلات:

أ. إزالة /log_subscriptions.

ب. إلحاق /log_list؟log_type=<logName> إلى نهاية عنوان URL، حيث يتم إستبدال <logName> بما هو موضح تحت إعدادات السجل

عمود.

ج. استبدل dhXXXX-esa1.iphmx.com باسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) الخاص ب ESA.

ملاحظة: لاستخدام mail_log كمثال لنا، تصبح اشتراكات سجل إدارة النظام قائمة بسجل إدارة النظام.

5. أخيرا، انتقل إلى عنوان URL المعدل وسجل الدخول. يمكنك الوصول إلى صفحة مماثلة لما هو موضح في الصورة حيث يمكنك عندئذ النقر فوق ملف وتنزيله وحفظه.

تنزيل السجلات من CMD

تأكد من وجود وصول واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاص ب CES ESA. للحصول على خطوات طلب وصول واجهة سطر الأوامر (CLI)، ارجع إلى المقالة Customer CLI Access.

يوصى باستخدامه PuTTY SCP (PSCP) أن يتلقى وصول SSH in order to سحبت السجلات:

1. تنزيل PSCP Download PuTTY

2. افتح تكوين الوكيل الذي يتم تمكينه على ESA، واترك الوكيل مفتوحا.

3. تشغيل CMD والنوع: pscp -p port -r <user>@localhost:/mail_log/* /path/on/local/system

1. المنفذ هو الذي تم تكوينه مسبقا للوصول إلى واجهة سطر الأوامر.

2. /mail_log/ يعني أنه يقوم بتنزيل جميع الملفات الموجودة ضمن هذا المجلد المحدد.

3. إذا كان الملف الحالي فقط بحاجة إلى التنزيل، فاكتب /mail_logs/mail.current أو السجل المطلوب.

4. أدخل كلمة المرور عند طلبها بمجرد إدخال الأمر.

أمر مثال: pscp -p 2200 -r admin@127.0.0.1:/mail_log/ c:/users/beanand/Downloads

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي