المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تمت مصادفتها عند محاولة ترقية جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) من Cisco إلى الإصدار 8.4.7 أو إصدار أحدث أو إلى الإصدار 9.1.3 أو إصدار أحدث. كما يوفر مسار الترقية الذي يعمل على حل المشكلة.

المشكلة

عند محاولة ترقية ASA إلى هذه الإصدارات:

- الإصدار 8.4.7 أو الإصدارات الأحدث في الإصدار 8.4 من الرمز

- الإصدار 9.1.3 أو إصدار أحدث

تتلقى رسالة الخطأ هذه:

No Cfg structure found in downloaded image file

يتم إنشاء رسالة الخطأ هذه لأن بنية الملف لصور ASA الثنائية تغيرت في كل من الإصدار 8.4.7 والإصدار 9.1.3. هناك مسار ترقية محدد يجب عليك اتباعه.

الحل

اتبع عملية ترقية هذا الإصدار:

1. حدد موقع الإصدار الحالي في عمود صورة ASA الحالي.

2. قم بالترقية إلى الإصدار المدرج في عمود الترقية الأولى.

3. قم بالترقية إلى أحد الإصدارات المدرجة في عمود الترقية النهائية:

صورة ASA الحالية

الترقية الأولى

الترقية النهائية

8.2.x

8.4.6

8-4-7 أو أحدث، 9-1-3 أو أحدث

8.3.x

8.4.6

8-4-7 أو أحدث، 9-1-3 أو أحدث

8.4.1 إلى 8.4.4.10

8.4.6, 9.0.2

8-4-7 أو أحدث، 9-1-3 أو أحدث

8.5.x

9.0.2

9.1.3 أو إصدار أحدث

8.6.1

9.0.2

9.1.3 أو إصدار أحدث

9.0.1

9.0.2

9.1.3 أو إصدار أحدث

9.0.1.1 والإصدارات اللاحقة

(لتشمل 9.0.2 والإصدارات اللاحقة)

غير قابل للتطبيق

9.1.3 أو إصدار أحدث

9.1.1

9.1.2

9.1.3 أو إصدار أحدث

9.1.1.1 والإصدارات اللاحقة

غير قابل للتطبيق

9.1.3 أو إصدار أحدث

ملاحظة: إذا قمت بالترقية إلى إصدار نهائي أحدث من الإصدار 8.4.7 أو الإصدار 9.1.3، فسيتم تطبيق العملية نفسها. ما عليك سوى إستبدال صورة 8.4.7 أو 9.1.3 في عمود الترقية النهائية بالإصدار النهائي الذي ستقوم بالترقية إليه.