المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعادة تكوين جهاز الحماية المتقدمة من البرامج الضارة (AMP) على حالة المصنع ثم إستعادة النسخة الاحتياطية. إذا كنت تريد فقط إرجاع الجهاز إلى حالة المصنع، فقم بتخطي الخطوة 8 واتبع التثبيت العادي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- كمبيوتر السحابة الخاص بالحماية المتقدمة من البرامج الضارة من Cisco 3000

- الوصول إلى الجهاز الظاهري (KVM) المستند إلى Kernel من خلال وحدة التحكم الإدارية المتكاملة (CIMC) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco AMP Private Cloud PC3000 3.1.1

- متصفح Chrome للوصول إلى وحدة تحكم KVM

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1. سجل الدخول إلى CIMC. افتح وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.

تأكد من تمكين الإطارات المنبثقة لتلك الصفحة في المستعرض.

الخطوة 2. أعد تحميل الجهاز.

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إما عبر بوابة الإدارة أو Secure Shell (SSH) أو CIMC KVM.

الخطوة 3. بعد انتهاء الاختبار الذاتي لتشغيل الطاقة (POST) لنظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)، تظهر قائمة GNU GRs وجهاز تحميل التمهيد الموحد (GRUB):

حدد Cisco AMP Private Cloud Recovery (إسترداد سحابة الجهاز) > خيارات إعادة تثبيت الجهاز > إعادة تثبيت الجهاز.

الخطوة 4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اسم المستخدم: إعادة التثبيت

كلمة السر: نعم

الخطوة 5. يبدأ إعادة تشكيل وبعد إعادة تحميل أنت تعرض مع القائمة الأولية.

الخطوة 6. قم بتكوين الشبكة في القائمة الفرعية config_network.

الخطوة 7. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة AMP OPadmin باستخدام كلمة المرور من الخطوة 5.

الخطوة 8. أستخدم SFTP أو SCP لتنزيل النسخ الاحتياطي من الخادم البعيد إلى /data/.

الخطوة 9. تأكد من تكوين الأجهزة، انقر على التالي > بدء التثبيت.

الخطوة 10. يلزم إعادة التشغيل بعد الاستعادة الناجحة.

التحقق من الصحة

بعد إعادة تمهيد الجهاز، تحقق مما إذا كان كلا المنفذين يعملان بشكل جيد. حاول فتح مدخل OPadmin ووحدة التحكم في مستعرض الويب. يستغرق الوصول إلى كلا المنفذين بضع دقائق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة عملية إستعادة النسخة الاحتياطية، تكون كلمة المرور لبوابات OPadmin و Console هي نفسها كما كانت من قبل. وإلا، تحتاج إلى إستخدام ما قمت بضبطه في المعالج.