المحتويات

المقدمة

الإجراء

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إعادة ضبط كلمة مرور المدخل الإداري في السحابة الخاصة لنقطة النهاية الآمنة من Cisco. الرجاء التأكد من توفر وصول وحدة التحكم إلى الجهاز. بالنسبة للشبكة الخاصة الظاهرية (vPC)، يمكنك إستخدام وحدة التحكم عن بعد في برنامج VM. بالنسبة لأجهزة السحابة الخاصة بنقطة النهاية الآمنة، يمكنك إستخدام KVM في وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco أو الوصول إلى وحدة التحكم المادية.

الإجراء

1) أثناء إعادة تشغيل السحابة الخاصة، اضغط على المفتاح F10 لمقاطعة عملية التمهيد

2) سيظهر مربع حوار تحديد التمهيد:

3) اضغط على Eمن لوحة المفاتيح لديك

4) ستظهر الشاشة التالية. قم بالتمرير لأسفل في الإخراج للوصول إلى قسم fi"، وقم بتغيير "أو" الجزء:

إلى "rw init=/sysroot/bin/sh" كما هو موضح في لقطة الشاشة:

5) حدد Ctrl-X" على لوحة المفاتيح لديك

6) بمجرد تقديم القشرة، قم بتنفيذ الأمر chroot /sysroot:

7)لإعادة ضبط كلمة مرورك، أدخل الأمر password" واتبع المطالبات بإدخال كلمة المرور الجديدة

8. إعادة تحميل VPC والدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة