المحتويات

تغييرات على اسم خدمة Windows

تغييرات على مجلد التثبيت

تغييرات على مفاتيح التسجيل

هام

تغيير كيفية تسجيل Windows Connector باستخدام "مركز أمان Windows".

نظرة عامة

هناك بعض التغييرات على خصائص تثبيت Windows Connector، بالإضافة إلى تغيير سلوكي من المهم ملاحظته. ويرد أدناه وصف أكثر تفصيلا لهذه التغييرات.

تغييرات على اسم خدمة Windows

تم إلحاق رقم الإصدار لإصدارات Windows Connector من 5.x.x إلى 7.3.x بنهاية أسماء خدمة Windows الخاصة بها:

بدءا من الإصدار 7.4.1 وما بعده، لن يعود اسم خدمة Windows يحتوي على الإصدار المضاف إلى النهاية:

تغييرات على مجلد التثبيت

تحتوي إصدارات Windows Connector من 5.x.x إلى 7.3.x على مجلد إصدار محدد داخل مجلد التثبيت الخاص بها. بدءا من الإصدار 7.4.1، سيظل هذا المجلد موجودا، ولكن مع إضافة معلومات إضافية إلى اسم المجلد:

الإصدارات من 5.x.x إلى 7.3.x (قبل)

الإصدارات 7.4.1 وما بعدها (بعد)

تغييرات على مفاتيح التسجيل

تتضمن إصدارات Windows Connector من 5.x.x إلى 7.3.x بعض مفاتيح التسجيل التي تتضمن الإصدار الخاص بها. بدءا من 7.4.1، ستتم إزالة هذه الأسماء من أسماء مفاتيح التسجيل

الإصدارات من 5.x.x إلى 7.3.x (قبل)

الإصدارات 7.4.1 وما بعدها (بعد)

هام

الرجاء ملاحظة أنه يجب تحديث أي أدوات أو برامج نصية خاصة بجهة خارجية تعتمد على أي من الخصائص المذكورة أعلاه لموصل Windows بمجرد الترقية إلى الإصدار 7.4.1 أو أحدث.

تغيير كيفية تسجيل Windows Connector باستخدام "مركز أمان Windows".

لن يتم تسجيل Windows Connector 5.x.x إلى 7.3.x مع "مركز أمان Windows" إلا عند تمكين "محرك TETRA" وتنزيل أول مجموعة من التعريفات وتطبيقها بالكامل.

بدءا من الإصدار 7.4.1، سيقوم الآن "موصل Windows" بالتسجيل تلقائيا مع "مركز أمان Windows"، بغض النظر عن إعداد "محرك TETRA" و/أو حالة التعريف.