المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

إرتباطات توثيق نقطة النهاية الآمنة من Cisco

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

سحابة عامة

موصل Android

وضوح نظام التشغيل iOS

موصل Windows

موصل Linux

موصل Mac

سحابة خاصة

الفعالية/العلاج/التوافق

جهاز Cisco Secure Ware Analytics،

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

جهاز Cisco Secure Ware Analytics،

Cisco SecureX

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

Cisco SecureX

الاستجابة لتهديد SecureX

SecureX Orchestrator

مقالات ذات صلة بالتكامل

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

نقطة نهاية آمنة من Cisco

تحليلات Cisco Secure Ware الضارة

تحليلات التهديد المعرفي /

تنبيهات التهديد العالمي

المقدمة

يصف هذا المستند إرتباطات وثائق حلول التهديدات المتقدمة (ATS) لمنتجات مثل Cisco Secure Endpoint، و Cisco Secure Ware Analytics، و Cisco Threat Response (CTR)، و Cisco SecureX.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

إن المقالة التالية هي دليل مرجعي لتكوين/أستكشاف أخطاء منتجات حلول التهديدات المتقدمة وإصلاحها. يمكن الإشارة إلى هذه المقالة قبل إشراك Cisco TAC.

إرتباطات توثيق نقطة النهاية الآمنة من Cisco

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

سحابة عامة

السحابة الامريكية

سحابة الاتحاد الأوروبي

سحابة APJC

وثائق عامة

تثبيت موصل نقطة النهاية الآمنة ل Windows وتكوينه وإلغاء تثبيته

عناوين الخادم المطلوبة لنقطة النهاية الآمنة المناسبة وعمليات تحليلات البرامج الضارة الآمنة

سياسة دعم موصل نقطة النهاية الآمنة

منهجية نشر نقطة النهاية الآمنة وأفضل الممارسات

الاستحقاق لنقطة النهاية الآمنة

رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإشعارات نقاط النهاية الآمنة

تكوين الاستثناءات وإدارتها في نقطة نهاية آمنة

الفيديو

تغييرات قائمة الاستبعاد التي يتم صيانتها من Cisco لوحدة تحكم نقطة النهاية الآمنة

أفضل الممارسات لاستثناءات نقاط النهاية الآمنة

تكوين قائمة اكتشاف مخصصة بسيطة على بوابة نقطة النهاية الآمنة

وحدة تحكم نقطة النهاية الآمنة وعامل التصفية الأخير الذي تم عرضه

تصدير قوائم حظر التطبيقات من بوابة نقطة النهاية الآمنة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

كيفية إنشاء تدفق حدث باستخدام واجهات برمجة تطبيقات نقطة النهاية الآمنة

كيفية إرسال ملف في تحليلات البرامج الضارة الآمنة من مدخل نقطة النهاية الآمنة؟

قم باختيار وتمكين البحث المداري المتقدم في نشر نقطة النهاية الآمنة

أستكشاف أخطاء تحديث تعريفات TETRA وإصلاحها

تكامل نقطة النهاية الآمنة مع Splunk

تكوين الإعلام المنبثق في نقطة نهاية آمنة

أستكشاف أخطاء أحداث تحليل الملفات الموجبة في نقطة النهاية الآمنة وإصلاحها

نقطة النهاية الآمنة - تعبئة السجلات المدارية بالأخطاء - CSCwh73163

نقطة النهاية الآمنة على مساحات عمل AWS - نصوص بدء التشغيل والإعداد الخاصة بالصور الذهبية

معلومات Secure Endpoint Forensic Snapshot

مراجعة عمليات مسح Windows لنقطة النهاية الآمنة (CSE)

تحديد الشروط لتشغيل الإجراءات التلقائية في نقطة النهاية الآمنة

موصل Android

الحصول على بيانات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على جهاز Android لنقطة النهاية الآمنة

توافق نظام تشغيل Android لموصل نقطة النهاية الآمنة

وضوح نظام التشغيل iOS

توافق Cisco Security Connector مع نظام التشغيل Apple

إنشاء بيانات تشخيص / مشكلة في التقرير من نقطة نهاية آمنة Cisco Security Connector

كيف يمكنك الإشراف على جهاز iOS للاستخدام مع موصل الأمان (CSC) من Cisco؟

موصل Windows

مجموعة بيانات التشخيص من موصل نقطة نهاية آمن يعمل على Windows

توافق نظام تشغيل Windows Connector لنقطة النهاية الآمنة

متطلبات إعادة تمهيد تحديث Windows Connector لنقطة النهاية الآمنة

إعلان نهاية الدعم لإصدارات موصل نقطة النهاية الآمنة

إعلان نهاية الدعم لنظام Windows XP و Windows Vista و Windows 2003 لموصل نقطة النهاية الآمن

أسئلة متداولة للعملاء الحاليين اعتبارا من 8 يناير 2020 حول حزم نقاط النهاية الآمنة الجديدة

تكوين نهج Windows في نقطة النهاية الآمنة

الفيديو

[خارجي] - محولات سطر الأوامر لمثبت موصل نقطة النهاية الآمنة

مبدلات سطر أوامر نقطة النهاية الآمنة

فرض تحديث تعريفات TETRA يدويا - نقطة النهاية الآمنة

الفيديو

خطوات تكوين خادم تحديث نقطة النهاية الآمنة

كيفية تجميع سجلات ProcMon لاستكشاف أخطاء نقطة النهاية الآمنة وإصلاحها عند بدء التشغيل

إنشاء قائمة اكتشاف مخصصة متقدمة في نقطة نهاية Cisco الآمنة

تحليل حزمة تشخيص نقطة النهاية الآمنة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) العالية

كيفية إزالة تثبيت موصل Windows لنقطة النهاية الآمنة باستخدام الوضع الآمن

إجراء إزالة تثبيت موصل نقطة النهاية الآمنة في حالة نسيان كلمة المرور

تبدأ عملية Windows قبل الحل البديل ل Secure Endpoint Connector - نقطة نهاية آمنة

توافق محرك منع إستغلال نقطة النهاية الآمنة مع EMET

منع الاستغلال

دليل نقطة النهاية الآمنة من Cisco إلى إستمرارية الهوية

قائمة الشهادات الجذر المطلوبة للتثبيت الآمن لنقطة النهاية على Windows

رموز إنهاء مثبت نقطة النهاية الآمنة Windows Connector Installer

أستكشاف أخطاء حماية البرامج النصية وإصلاحها في نقطة النهاية الآمنة

قيود التحكم في الجهاز في بيئات VMWare

فشل تحديث تعريفات TETRA لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها مع خطأ 3000

تكوين عمليات الكشف المخصصة - متقدمة باستخدام ClmAV SIGTOOL.EXE على Windows

أستكشاف أخطاء تثبيت معالج تثبيت الشبكة وإصلاحها حول العميل الآمن الكامل

تكوين وقت مخصص لتنزيلات TETRA

موصل Linux

تجميع البيانات التشخيصية من Secure Endpoint Linux Connector

توافق نظام تشغيل نقطة النهاية الآمنة Linux Connector

متطلبات إعادة تمهيد تحديث موصل نقطة النهاية الآمنة Linux

تركيب موصل Secure Endpoint Linux

الفيديو

خيارات تعريف فيروس ClmAV لنقطة النهاية الآمنة في نظام التشغيل Linux

واجهة سطر الأوامر (CLI) ل Cisco Secure Endpoint Mac/Linux

أخطاء موصل Linux لنقطة النهاية الآمنة

حل أعطال سياسة موصل Linux SE Linux

دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسي لموصل نقطة النهاية الآمنة Linux Connector

Secure Endpoint Linux Primer

موصل Secure Endpoint Linux على Ubuntu

إصدار إستشاري لموصل Secure Endpoint Linux 1.15.0 على نظام التشغيل Ubuntu 20.04.0 LTS و Ubuntu 20.04.1 LTS

خطأ Linux Kernel-Devel

الدعم طويل المدى لموصل Secure Endpoint Linux

أستكشاف أخطاء موصل نقطة النهاية الآمنة 18 وإصلاحها

أستكشاف أخطاء معرف 11 وإصلاحها على نقطة نهاية SUSE Linux الآمنة

موصل Mac

Secure Endpoint Connector لتجميع بيانات MAC التشخيصية

توافق نظام تشغيل Mac Connector لنقطة النهاية الآمنة

تحليل حزمة تشخيص نقطة النهاية الآمنة ل MacOS ل high CPU

إستثناءات عملية نقطة النهاية الآمنة في MacOS و Linux

دليل ضبط أداء موصل Mac Connector لنقطة النهاية الآمنة

نواة MAC والوصول الكامل إلى القرص في وحدة التحكم - نقطة نهاية آمنة

إجراء إزالة التثبيت يدويا لموصل Mac Connector لنقطة النهاية الآمنة

إصدار إستشاري لموصل Mac لنقطة النهاية الآمنة 1.14 على نظام التشغيل MacOS 11 (Big Sur) و MacOS 10.15 (Catalyina) و MacOS 10.14 (Mojave)

أخطاء موصل MAC لنقطة النهاية الآمنة

تكوين الأذونات الخاصة بموصل Mac Connector الآمن لنقطة النهاية والمدار المداري باستخدام MDM: الوصول الكامل للقرص وامتدادات النظام

دليل إعداد وكيل MAC لنقطة النهاية الآمنة (PAC)

سحابة خاصة

وثائق عامة

سياسة دعم السحابة الخاصة لنقطة النهاية الآمنة

تثبيت السحابة الخاصة الظاهرية لنقطة النهاية الآمنة وتكوينها

إعادة تكوين PC3000 الخاص بنقطة النهاية الآمنة واستعادة النسخ الاحتياطي

إنشاء وإضافة الشهادات المطلوبة لتثبيت السحابة الخاصة لنقطة النهاية الآمنة 3.x وما بعده

إجراء الترقية للسحابة الخاصة بنقطة النهاية الآمنة AirGAPS (Virtual and Device)

إنشاء لقطة دعم سحابة خاصة لنقطة النهاية الآمنة وتمكين جلسة الدعم المباشر

الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بنقطة النهاية الآمنة عبر بروتوكول SSH ونقل الملفات عبر SCP

إجراء الترقية Secure Endpoint Private Cloud الإصدار 3.0.1

الترقية إلى Secure Endpoint Private Cloud الإصدار 3.1.1 - إضافة مساحة على القرص وذاكرة

إعلان EOS لإصدارات السحابة الخاصة لنقطة النهاية الآمنة

السحابة الخاصة بنقطة النهاية الآمنة - انتهاء صلاحية شهادات المصادقة 2024

أستكشاف أخطاء دفق الحدث وإصلاحها على السحابة الخاصة

نقطة النهاية الآمنة - انتهاء صلاحية شهادة المرجع المصدق الجذر للسحابة الخاصة لعام 2023

تثبيت السحابة الخاصة الظاهرية لنقطة النهاية الآمنة وتكوينها

الفعالية/العلاج/التوافق

التفشي/الإصابة (الاستجابة للحوادث)

جهاز Cisco Secure Ware Analytics،

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

جهاز Cisco Secure Ware Analytics،

أدلة التكوين

أدلة المميزات

إصدار نظام جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة

إعلان توقف البيع ونهاية العمر الافتراضي

تكوين جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة لعمليات نظام المجموعة

إنشاء لقطة دعم تحليلات البرامج الضارة الآمنة وتمكين جلسة الدعم المباشر

إعداد عميل SSH لجهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة من Cisco

تحديث وضع Air-Gap الخاص بجهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة

إنشاء لقطة دعم تحليلات البرامج الضارة الآمنة وتمكين جلسة الدعم المباشر

تكوين جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة باستخدام برنامج مراقبة Prometheus

كيفية تمهيد جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة في وضع الاسترداد باستخدام EFI Shell وإضافة وضع الاسترداد إلى خيارات التمهيد

تحديث وضع Air-Gap الخاص بجهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة

تكوين RADIUS الآمن لتحليل البرامج الضارة عبر مصادقة DTLS لمدخل وحدة التحكم و OPadmin

تكوين عمليات تكامل الطرف الثالث الخاصة بجهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة

أستكشاف أخطاء النماذج والأجهزة غير الموجودة في لوحة معلومات جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة وإصلاحها

أستكشاف أخطاء تكامل جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة وإصلاحها مع FMC

قائمة تشغيل فيديو تحليلات البرامج الضارة الآمنة

تكوين جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة باستخدام Umbrella

حل مشكلة الإعداد الأولي لجهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة

لا يقبل الجهاز الآمن لتحليل البرامج الضارة شهادة CA

يقدم جهاز Secure Ware Analytics المشورة حول إحتياجات إعادة الضبط المطلوبة التي يجب إكمالها قبل تثبيت الإصدار 3.0

كيف يتم تنزيل الشهادات من جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمن (الموقع ذاتيا) لأغراض التكامل؟

إستخدام موازن حمل خارجي مع مجموعة أجهزة تحليلات البرامج الضارة الآمنة

Cisco SecureX

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

Cisco SecureX

السحابة الامريكية

سحابة الاتحاد الأوروبي

سحابة APJC

أدلة التكوين

دليل SecureX المرجعي

مدونات SecureX

الأسئلة المتداولة حول SecureX

مكتبة Cisco Live حسب الطلب

قائمة تشغيل فيديو SecureX من Cisco

Cisco Live 2023! نقطة النهاية الآمنة وجلسات عمل SecureX

الاستجابة لتهديد SecureX

[المعروفة سابقا باسم الاستجابة لتهديد Cisco (CTR)]

السحابة الامريكية

سحابة الاتحاد الأوروبي

سحابة APJC

دمج برامج العمل المشتركة (CTR) وتحليلات البرامج الضارة الآمنة

دمج الاستجابة لتهديدات Cisco والقوة النارية

أستكشاف أخطاء تكامل FMC و CTR وإصلاحها

تكامل Cisco Threat Response (CTR) و ESA

الفيديو

ESA: سمعة الملف وتحليل الملفات

دمج WSA مع CTR

الأسئلة المتداولة حول CTR

البرامج التعليمية لتكوين إستجابة التهديد من Cisco

قائمة تشغيل فيديو الاستجابة لتهديدات Cisco

SecureX Orchestrator

السحابة الامريكية

سحابة الاتحاد الأوروبي

سحابة APJC

التدريب على تزامن SecureX

التأمل في عمليات التشغيل التلقائي - مجتمع Cisco

ActionOrchestratorContent - Github

مقالات ذات صلة بالتكامل

بوابات المنتجات

مقالات ذات صلة

العلامات

نقطة نهاية آمنة من Cisco

السحابة الامريكية

سحابة الاتحاد الأوروبي

سحابة APJC

دمج نقطة النهاية الآمنة مع FMC

تثبيت الوحدة النمطية AMP وتكوينها من خلال أداة تمكين AnyConnect 4.x و AMP

ESA/CES - إجراء تسجيل الأجهزة المجمعة لتأمين نقطة النهاية

تكامل البيئة السحابية الافتراضية الخاصة بالحماية المتقدمة وشبكة التهديدات

تكامل نقطة النهاية الآمنة وتحليلات البرامج الضارة الآمنة مع WSA

تحليلات Cisco Secure Ware الضارة

السحابة الامريكية

سحابة الاتحاد الأوروبي

دمج Umbrella وتحليلات البرامج الضارة الآمنة

معرف عميل تحليل الملفات على أجهزة أمان المحتوى (ESA و SMA و WSA) و DC/FMC

عناوين IP والمنافذ المطلوبة لتحليلات البرامج الضارة الآمنة

تحليلات التهديد المعرفي /

تنبيهات التهديد العالمي

CTA

العرض التوضيحي من CTA مع نقطة نهاية آمنة

الأسئلة المتداولة حول نهاية الخدمة الخاصة ب "تنبيهات التهديد العام لنقطة النهاية الآمنة" (GTA)