المحتويات

المقدمة

رموز الخروج من Windows Installer

المقدمة

يصف هذا المستند رموز إنهاء Cisco Secure Endpoint Windows Connector.

رموز الخروج من Windows Installer

يجب على المسؤولين الذين يستخدمون محولات سطر الأوامر لتثبيت موصل Windows أن يكونوا على دراية برموز الإنهاء. يمكن العثور عليها في IMpro_install.log في المجلد ٪TEMP٪.

كود

الوصف

0

النجاح.

39

مساحة قرص غير كافية

1053

لم يستجب الموصل لطلب البدء أو التحكم أثناء الترقية أو إزالة التثبيت.

1323

كلمة مرور إزالة التثبيت المتوفرة غير صحيحة.

1603

لم يتم العثور على أداة إلغاء التثبيت لإزالة الموصل.

1605

لم يتم العثور على أداة إلغاء التثبيت ل Secure Client.

1618

يوجد تثبيت آخر قيد التقدم بالفعل.

1633

منصة غير مدعومة (على سبيل المثال، تثبيت 32-بت على 64-بت والعكس صحيح).

1638

هذا الإصدار أو الإصدار الأحدث من المنتج موجود بالفعل.

1801

مسار تثبيت غير صالح.

3010

النجاح، يلزم إعادة التشغيل لإكمال التثبيت

3017

تسبب خطأ في برنامج التشغيل في فشل الترقية. هذا الكمبيوتر غير محمي حاليا. يجب إعادة تشغيل الكمبيوتر لاستئناف الحماية.

16002

هناك عملية إعادة تشغيل معلقة على الكمبيوتر يجب إكمالها قبل التثبيت.

16003

نظام تشغيل غير مدعوم (مثل XP SP2، Win2000).

16004

أذونات المستخدم غير صالحة (لا تعمل كمسؤول).

16005

فشل إيقاف الموصل أثناء الترقية أو إزالة التثبيت

16006

تم تمكين الميزات الخاصة بنظام التشغيل (Enhanced Write Filter (EWF) أو Write Filter (FBWF) القائم على الملفات) حاليا مما يؤدي إلى حدوث تداخل مع موصل Windows. قم بتعطيل الميزات وحاول مرة أخرى.

16008

تم حظر ترقية الموصل بسبب الحاجة إلى إعادة تشغيل معلقة بالفعل على الكمبيوتر.

16007

يتطلب تثبيت الموصل إعادة التشغيل ليتم إكماله، ولكن تم تكوين خيار إعادة تشغيل الحظر في النهج.

16008

تتطلب ترقية الموصل إعادة التشغيل قبل التثبيت.

16009

دعم توقيع التعليمات البرمجية SHA-2 لتصحيحي Windows 7 و Windows Server 2008 R2 مفقود ( KB3033929).

16010

تسبب خطأ في برنامج التشغيل في فشل الترقية. تمت إعادة تشغيل الموصل بنجاح وهذا الكمبيوتر محمي حاليا.

16014

عزل نقطة النهاية نشط.  يجب إخراج الموصل من العزل قبل متابعة المثبت.

16016

تسبب خطأ في برنامج التشغيل في فشل الترقية. أعد تشغيل الكمبيوتر وحاول إجراء الترقية مرة أخرى. إذا إستمرت المشكلة، فاتصل بالدعم.

16017

يتطلب برنامج تشغيل إرتباط تدفق الأجهزة إعادة التشغيل بعد الترقية.

16019

دعم Windows المطلوب لدعم توقيع كود Azure