المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

إصدار الموصل

نظام تشغيل

نسخة Kernel

عدم التوافق

شروط

الأعراض

قرار

ترقية الموصل

موارد إضافية

توافق نظام التشغيل من Linux

متطلبات إعادة تمهيد لينوكس

دليل مستخدم لينوكس

المقدمة

لا تتوافق الإصدارات 1.12.4 من موصل Cisco Secure Endpoint Linux والإصدارات الأقدم مع Red Hat Enterprise Linux و CentOS و Oracle Linux 7.8. في إصدار نظام التشغيل هذا، قد يبلغ الموصل عن التشغيل بشكل طبيعي، ومع ذلك، لن يتم الكشف عن أحداث "إعادة تسمية الملف" و"مراقبة الوصول إلى الشبكة" بواسطة الموصل. قم بالترقية إلى الإصدار 1. 12. 5 أو إصدار أحدث للحصول على توافق كامل مع Red Hat Enterprise Linux و CentOS و Oracle Linux Red Hat المتوافقة مع Kernel (RHCK) 7. 8.

المتطلبات الأساسية

إصدار الموصل

- الدعم الرسمي في إصدارات الموصل 1.12.5 والإصدارات الأحدث.

نظام تشغيل

- نظام التشغيل RHEL/CentOS/OL 7. 8:

- يتم دعم Oracle Linux مع RHCK في إصدارات الموصل 1.12.5 والإصدارات الأحدث.

ملاحظة: يتم دعم Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) في إصدارات الموصل 1.18.0 والإصدارات الأحدث. راجع مقالة توافق نظام تشغيل Cisco Secure Endpoint Linux Connector للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخة Kernel

- من 3. 10. 0 إلى 1127. el7. x86_64 أو إصدار أحدث.

عدم التوافق

شروط

- إصدارات الموصل 1.12.4 والإصدارات الأقدم.

- من نافذة طرفية تشغل الأمر commandName -rreturn3.10.0-1127.el7.x86_64 أو إصدار kernel أحدث.

الأعراض

- من وحدة تحكم نقطة النهاية الآمنة من Cisco، قد يلاحظ العملاء عدم اكتشاف إعادة تسمية الملف وأحداث الشبكة بواسطة الموصل، وبالتالي عدم مشاهدتها في مسار الجهاز.

- من نافذة طرفية تشغل الأمر cat /var/log/messages | GREP kernel: <info> _msg_send_offset: تم قطع اتصال النظير" ينتج عنه نتائج متعددة، مما يشير إلى حدوث فشل في الوحدة النمطية لنواة سير العمل متعددة التي يستخدمها الموصل.

قرار

ترقية الموصل

- ستؤدي الترقية إلى إصدارات الموصل 1.12.5 أو الأحدث إلى تخفيف مشاكل عدم التوافق في RHEL/CentOS/OL 7.8.

موارد إضافية

توافق نظام التشغيل من Linux

توافق نظام تشغيل Cisco Secure Endpoint Linux Connector

متطلبات إعادة تمهيد لينوكس

متطلبات إعادة تمهيد تحديث Cisco Secure Endpoint Linux Connector

دليل مستخدم لينوكس

دليل مستخدم Cisco Secure Endpoint Linux Connector