المحتويات

تعلن Cisco عن تفاصيل نهاية الدعم وتواريخ إصدارات السحابة الخاصة بالحماية المتقدمة (AMP) من Cisco وفقا لسياسة دعم السحابة الخاصة ل AMP المنشورة.  يتم تشجيع العملاء على الترقية إلى أحدث إصدار من مجموعة النظراء الخاصة بالحماية المتقدمة (AMP) التي تم إصدارها لتلقي أحدث الميزات ودعم المنتج.

حدث رئيسي

التاريخ

تاريخ نشر الإعلان

5 مايو 2020

تاريخ سريان الإعلان

5 أغسطس، 2020 م

الجدول 1. خط زمني

يوضح هذا الجدول المراحل الرئيسية للإعلان المنشور عن نهاية الدعم.

الإصدارات

أحدث إصدار

AMP Private Cloud الإصدار 3.x

v3.1.2

AMP Private Cloud 2.x

v2.4.5

AMP Private Cloud الإصدار 1.x

v1.5.20150206133846

الجدول 2. إصدارات سحابة AMP الخاصة الحالية

يسرد هذا الجدول إصدارات الإصدار الرئيسية الحالية لسحابة AMP الخاصة التي يتم إصدارها حاليا والتي يتم تغطيتها اعتبارا من نشر "نهج الدعم" هذا.

الإصدار

الإصدارات المتأثرة

AMP Private Cloud الإصدار 3.x

v3.0.1 و 3.0.2 و 3.0.3

AMP Private Cloud 2.x

جميع الإصدارات

AMP Private Cloud الإصدار 1.x

جميع الإصدارات

الجدول 3.  إصدارات شبكة AMP الخاصة المتأثرة بسياسة الدعم

يسرد هذا الجدول إصدارات AMP الخاصة السحابية التي تتأثر بسياسة الدعم هذه ولن يتم دعمها رسميا بعد الآن بما في ذلك إصلاح الأخطاء الطرفية وبرامج تصحيح الأمان وتحسينات المنتج.

الإصدار

الإصدارات المدعومة

AMP Private Cloud الإصدار 3.x

v3.1.2

الجدول 4.  إصدارات سحابة AMP الخاصة المدعومة

يسرد هذا الجدول إصدارات AMP Private Cloud التي سيتم دعمها رسميا في وقت النشر عند دخول سياسة الدعم حيز التنفيذ. ستتبع جميع إصدارات البيئة السحابية الخاصة ل AMP في المستقبل الإرشادات الواردة في سياسة دعم البيئة السحابية الخاصة ل AMP.

تغيير الوصف

تاريخ النشر

أسماء الرؤوس الثابتة. تم تحديث أحدث إصدارات جدول الإصدار والتأثير عليه لتتضمن الإصدار 3.0.3 و v2.4.5 بسبب تصحيحات الإصلاح العاجل للطوارئ التي تم إصدارها في وقت النشر الأصلي. تم التعديل للإشارة إلى أحدث إصدار من v3.1.2.

9/15/2020

منشور أولي

05/05/2020

الجدول 5. تاريخ إصدار الإعلان

يقوم هذا الجدول بتغيير المحفوظات إلى صفحة الإعلان من أجل الرجوع إليها.