المحتويات

المقدمة

نظام التشغيل Enterprise Linux الإصدار 6

نظام التشغيل Enterprise Linux الإصدار 7

نظام التشغيل Enterprise Linux، الإصدار 8

Ubuntu الإصدار 20.04 LTS

نظام التشغيل Amazon Linux الإصدار 2

وسيلة الإيضاح

ملاحظات

المقدمة

يحتوي هذا الجدول على متطلبات إعادة التشغيل لتحديثات موصل نقطة النهاية الآمنة من Cisco. للحصول على مزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل المدعومة لموصل Linux، ارجع إلى مقالة توافق نظام التشغيل Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS.

نظام التشغيل Enterprise Linux الإصدار 6

من الإصدار

إلى الإصدار

1.7.0

وأحدث

1.8.1

وأحدث

1.10.0

وأحدث

1.12.2

وأحدث

1.12.4

وأحدث

الإصدار 1.7.0 والإصدارات الأحدث

انظر الملاحظة 1

انظر الملاحظة 3

انظر الملاحظة 4

الإصدار 1.8.1 والإصدارات الأحدث

الإصدار 1.10.0 والإصدارات الأحدث

الإصدار 1.12.2 والإصدارات الأحدث

الإصدار 1.12.4 والإصدارات الأحدث

إنتربرايز لينكس الإصدار 7

من الإصدار

إلى الإصدار

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

وأحدث

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

انظر الملاحظة 2

1.8.4

1.9.0

الإصدار 1.9.1 والإصدارات الأحدث

إنتربرايز لينكس الإصدار 8

من الإصدار

إلى الإصدار

1.13.0

وأحدث

الإصدار 1.13.0 والإصدارات الأحدث

Ubuntu الإصدار 20.04 LTS

من الإصدار

إلى الإصدار

1.15.0

وأحدث

الإصدار 1.15.0 والإصدارات الأحدث

نظام التشغيل Amazon Linux الإصدار 2

من الإصدار

إلى الإصدار

1.16.0

وأحدث

الإصدار 1.16.0 والإصدارات الأحدث

وسيلة الإيضاح

إعادة التشغيل غير مطلوب

قد يلزم إعادة التشغيل

مطلوب إعادة التشغيل

ملاحظات

1. يلزم إعادة التشغيل لتحديث الوحدة النمطية لنواة RedirFS. راجع CSCvo74991 للحصول على تفاصيل.

2. يلزم إعادة التشغيل في حالة تشغيل نظام التشغيل RHEL/CentOS 7.5 (3.10.0-862 kernel) أو أكثر. راجع CSCvn39498 للحصول على تفاصيل.

3. إعادة التشغيل المطلوبة لتحديث الوحدة الأساسية ل RedirFS. راجع CSCvt25576 للحصول على تفاصيل.

4. يلزم إعادة التشغيل لتحديث وحدات نواة RedirFS. راجع CSCvt54122 وCSCvu07130 للحصول على تفاصيل.