المحتويات

يحتوي هذا الجدول على متطلبات إعادة التشغيل ل AMP لنقاط النهاية تحديثات Windows Connector.

تتطلب جميع الإصدارات السابقة ل 5.1.3 إعادة تمهيد عند الترقية.

تتطلب عمليات الترقية من أي إصدار أقل من 7.x.x إلى أي إصدار أعلى من 7.x.x إعادة التشغيل.

يجب ألا تتطلب الترقيات من أي إصدار 7.x.x إلى أي إصدار 7.x.x أعلى إعادة التشغيل إلا في الحالات غير المتوقعة.

تتطلب الترقية من 7.2.3.11648 إلى أي إصدار أحدث إعادة تمهيد بسبب خطأ في هذا الإصدار. راجع CSCvt56075 للحصول على مزيد من المعلومات.

في ظل ظروف معينة، إذا كان برنامج تشغيل DFC أقدم موجودا، فسيلزم إعادة التشغيل عند الترقية إلى إصدارات Connector 7.3.1 والإصدارات الأحدث. راجع CSCvv20713 للحصول على مزيد من المعلومات.

إلى الإصدار

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

الإصدار 7.0.5 والإصدارات الأحدث

من الإصدار

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

وسيلة الإيضاح

إعادة التشغيل غير مطلوب

اقترحت إعادة التشغيل

مطلوب إعادة التشغيل