المحتويات

المقدمة

إجراء دمج AMP لنقاط النهاية مع FMC

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء دمج "الحماية المتقدمة من البرامج الضارة" (AMP) لنقاط النهاية مع مركز إدارة Firepower (FMC) لتغذية بيانات الحدث.

إجراء دمج AMP لنقاط النهاية مع FMC

ملاحظة: هذه تغذية البيانات في إتجاه واحد (تغذي AMP لنقاط النهاية FMC بالأحداث التي تواجهها).  لن يتم دمج التكوين.

1. من FMC، انقر فوق "AMP":

2. انقر فوق "إدارة AMP"

3. "إضافة اتصال سحابة AMP"

4. حدد سحابة AMP التي تستخدمها ل AMP لنقاط النهاية:

5. انقر فوق "تسجيل":

6. انقر فوق "نعم" للسماح بإعادة التوجيه إلى AMP لوحدة تحكم نقطة النهاية:

7. سجل الدخول إلى AMP لنقاط النهاية:

8. انقر على "السماح" لتخويل AMP لاتصال FMC:

9. تتم إعادة توجيه الصفحة إلى FMC. تحقق من نوع حل Cisco AMP، وسيعرض "AMP لنقاط النهاية و AMP للشبكات" ويجب أن تكون "الحالة" علامة إختيار زرقاء:

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- الحماية المتقدمة لنقاط النهاية من البرامج الضارة من Cisco - TechNotes

- الحماية المتقدمة لنقاط النهاية من Cisco - دليل المستخدم