المحتويات

المقدمة

AMP لنقاط النهاية إستثناءات Windows Connector في برنامج Symantec Enterprise Protection غير المدار، الإصدار 12.1

المقدمة

لمنع التعارضات بين AMP لموصل نقاط النهاية و برنامج الحماية من الفيروسات أو برامج الأمان الأخرى، يجب إنشاء إستثناءات بحيث لا يقوم برنامج الحماية من الفيروسات بفحص AMP لدليل موصل نقاط النهاية.

AMP لنقاط النهاية إستثناءات Windows Connector في برنامج Symantec Enterprise Protection غير المدار، الإصدار 12.1

1. افتح Symantec Enterprise Protection وانقر فوق تغيير الإعدادات في الجزء الأيسر.

2. انقر على تكوين الإعدادات المجاورة لإدخال الاستثناءات.

3. انقر فوق الزر إضافة في مربع الحوار إستثناءات.

4. حدد مجلدات من القائمة الفرعية إستثناء مخاطر الأمان.

5. حدد AMP الخاص بك لدليل تثبيت موصل نقاط النهاية (C:\Program Files\Cisco للإصدارات 5.1.1 والإصدارات الأعلى أو C:\Program Files\Sourcefire للإصدارات السابقة بشكل افتراضي) من مربع الحوار وانقر فوق موافق.

6. انقر فوق الزر إضافة في مربع الحوار إستثناءات.

7. حدد مجلد من القائمة الفرعية إستثناء SONAR.

8. حدد AMP الخاص بك لدليل تثبيت موصل نقاط النهاية (C:\Program Files\Cisco للإصدارات 5.1.1 والإصدارات الأعلى أو C:\Program Files\Sourcefire للإصدارات السابقة بشكل افتراضي) من مربع الحوار وانقر فوق موافق.

9. انقر فوق الزر إغلاق".