المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

الخطوة 1 - سجل الدخول وانتقل إلى صفحة AMP في ESA/CES.

الخطوة 2 - تغيير وضع التكوين.

الخطوة 3 - التبديل إلى وضع تجاوز الجهاز.

الخطوة 4 - تسجيل AMP لنقاط النهاية لإعداد الجهاز.

الخطوة 5 - انتقل إلى وضع نظام المجموعة.

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء تسجيل أجهزة أمان البريد الإلكتروني (ESA) / أمان البريد الإلكتروني السحابي (CES) من Cisco في بيئة تكوين مجمعة إلى الحماية المتقدمة من البرامج الضارة (AMP) لنقاط النهاية.

المشكلة

ملاحظة: تمت كتابة هذه الوثيقة اعتبارا من ESA/CES AsyncOS 11.1. لمزيد من المعلومات حول وثائق ESA/CES، يرجى الرجوع إلى أدلة المستخدم والمستندات.

في محاولة لتسجيل مجموعة ESA/CES باستخدام AMP لنقاط النهاية من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) داخل صفحة الأمان > سمعة الملف وتحليله، يتم مسح جهاز تسجيل الأزرار المزود ب AMP لنقاط النهاية ويتعذر عليه إكمال التسجيل.

معروض في الصورة:

الحل

لتسجيل جهاز ESA/CES في تكوين مجموعة إلى AMP لنقاط النهاية، يجب القيام بذلك باستخدام تجاوزات مستوى الجهاز. وهذا يعني أنه بالنسبة لكل جهاز في نظام المجموعة سيكون له إعداد تجاوز فردي له الأولوية.

الخطوات المطلوب إكمالها هي كما يلي:

الخطوة 1 - سجل الدخول وانتقل إلى صفحة AMP في ESA/CES.

انتقل إلى خدمات الأمان > سمعة الملف وتحليله وتحقق من وضع التكوين الحالي. ويشار إلى ذلك بواسطة الوضع - المجموعة في الإخراج المتوفر.

الخطوة 2 - تغيير وضع التكوين.

انقر فوق خيارات الإدارة المركزية > إعدادات الإدارة.

ضمن "إدارة الإعدادات"، انسخ التكوين من نظام المجموعة إلى الجهاز ذي الصلة الذي تم تسجيل الدخول إليه. بمجرد تحديد هذا الخيار، قم بإرسال التغييرات وتنفيذها.

الخطوة 3 - التبديل إلى وضع تجاوز الجهاز.

انقر فوق تغيير الوضع... قم بالإفلات وحدد الجهاز ذي الصلة الذي لديه التجاوز المطلوب تكوينه.

الخطوة 4 - تسجيل AMP لنقاط النهاية لإعداد الجهاز.

بعد تبديل وضع التكوين إلى الجهاز: <اسم الجهاز>.

انقر على تحرير الإعدادات العمومية...  ثم قم بتوسيع الإعدادات المتقدمة لمكون تحليل الملفات.

انقر فوق الزر الخاص بجهاز التسجيل المزود ب AMP لنقاط النهاية" لإكمال التسجيل.

كرر الخطوات من 1 إلى 4 على الأجهزة المتبقية في المجموعة للتسجيل في AMP لنقاط النهاية.

تحذير: يجب أن تتجاوز إصدارات برامج ESA/CES التي تتأثر بمعرف الخلل:CSCvp23281 الخطوة 5 كما هو موضح على الحل البديل للخلل.

الخطوة 5 - انتقل إلى وضع نظام المجموعة.

بعد تسجيل كل جهاز باستخدام AMP لنقاط النهاية، قم بتغيير الوضع مرة أخرى إلى نظام المجموعة عن طريق إزالة التخطيات على مستوى الجهاز لتسمية الملف وتحليله ضمن خيارات الإدارة المركزية > إعدادات الإدارة.  يجب أن تتطابق كافة إعدادات الجهاز لكي تعمل المجموعات بنجاح.  سيظل زر Register Appliance المزود ب AMP لنقاط النهاية مفصولا وغير متوفر في وضع نظام المجموعة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- الحماية المتقدمة لنقاط النهاية من Cisco - بوابة الوثائق

- أمان البريد الإلكتروني للسحابة من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي