المحتويات

إعلان نهاية الدعم لنظام Windows XP و Windows Vista و Windows 2003 ل AMP من Cisco لنقاط النهاية لموصل Windows

خيارات ترحيل المنتجات

لمزيد من المعلومات

إعلان نهاية الدعم لنظام Windows XP و Windows Vista و Windows 2003 ل AMP من Cisco لنقاط النهاية لموصل Windows

تعلن Cisco عن تواريخ نهاية الدعم لأنظمة التشغيل Microsoft Windows XP و Windows Vista و Windows 2003 ل Cisco AMP لنقاط النهاية ل Windows Connector. سيكون الإصدار الأخير من Cisco AMP لنقاط النهاية Windows Connector لدعم أنظمة التشغيل هذه هو فرع v5.x.

يصف الجدول 1 المراحل الرئيسية والتعريفات والتواريخ لنهاية الدعم لأنظمة التشغيل المتأثرة.  بالنسبة للعملاء الذين لديهم عقود خدمة ودعم نشطة ومدفوعة، سيكون الدعم متوفرا بموجب بنود وشروط عقد خدمة العملاء لأنظمة التشغيل المدعومة.

يسرد الجدول 2 أنظمة التشغيل التي سيتم دعمها من قبل AMP لنقاط النهاية Windows Connector الإصدار 6. 0.  سيستمر العملاء الذين لديهم عقود خدمة نشطة في تلقي الدعم من مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco واستلام تحديثات البرامج لتصحيحات الأمان الحيوية على أنظمة التشغيل المتأثرة لمدة عام واحد من تاريخ هذا الإعلان.

الجدول 1. تاريخ انتهاء المرحلة الرئيسية لدعم التشغيل وتواريخ AMP لنقاط النهاية لموصل Windows

حدث رئيسي

التعريف

التاريخ

تاريخ إعلان نهاية الدعم

تاريخ توزيع الوثيقة التي تعلن انتهاء الدعم على عموم الناس.

1 أغسطس، 2017 م

إصدار AMP لنقاط النهاية Windows Connector v6.0

يتوفر تاريخ AMP لنقاط النهاية Windows Connector v6.0 للجمهور العام.

الربع الرابع من عام 2017

تاريخ دعم صيانة البرامج:

Cisco AMP لنقاط النهاية Windows Connector v5.x على Windows XP و Windows Vista و Windows 2003

آخر تاريخ ستصدر Cisco Engineering فيه خطأ إصلاح أي تصحيحات أمان لهذا الإصدار من البرنامج. بعد هذا التاريخ، لن تعد شركة Cisco Engineering تطوير برنامج المنتج أو إصلاحه أو صيانته أو إختباره على أنظمة التشغيل هذه.

سنة تقويمية واحدة من تاريخ هذا الإعلان

1 أغسطس، 2018 م

آخر تاريخ للدعم:

Cisco AMP لنقاط النهاية Windows Connector v5.x على Windows XP و Windows Vista و Windows 2003

آخر تاريخ لتلقي الدعم من خلال مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco للبرامج التي تعمل على أنظمة التشغيل هذه. بعد هذا التاريخ، لا تتوفر جميع خدمات الدعم للمنتج، ويصبح المنتج قديما.

سنة تقويمية واحدة من تاريخ هذا الإعلان

1 أغسطس، 2018 م

الجدول 2. أنظمة التشغيل التي تدعمها AMP لنقاط النهاية Windows Connector الإصدار 6.0 والإصدارات الأحدث

سيقوم تطبيق AMP لنقاط النهاية Windows Connector v6.0 من Cisco بدعم أنظمة التشغيل التالية:

نظام تشغيل

الإصدار

ويندوز

نظام التشغيل Microsoft Windows 7 (يلزم توفر ESU)

Microsoft Windows 8 و 8.1

نظام التشغيل Microsoft Windows 10

نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2008 R2 (يلزم توفر ESU)

نظام التشغيل Microsoft Windows Server 2012

خيارات ترحيل المنتجات

يتم تشجيع العملاء على ترقية أنظمة التشغيل الخاصة بهم إلى الأنظمة التي تدعمها Microsoft وتثبيت بروتوكول AMP من Cisco لنقاط النهاية Windows Connector v6.0 والإصدارات الأحدث.  يمكن العثور على قائمة أنظمة التشغيل المدعومة في ورقة بيانات الحماية المتقدمة من البرامج الضارة من Cisco لنقاط النهاية.

لمزيد من المعلومات

للحصول على مزيد من المعلومات حول Cisco AMP لنقاط النهاية، تفضل بزيارة http://www.cisco.com/go/amp أو اتصل بممثل الحساب المحلي لديك.