المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة: فشل تثبيت ASAv على ESXi vWare

الحل

نتيجة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية التغلب على حلقة تمهيد جهاز الأمان الظاهري القابل للتكيف (ASAv) من Cisco على Microsoft Flexible Sky X (ESXi) بسبب رسالة الخطأ "خطأ: لم يتم تكوين نوع النظام الأساسي" و"خطأ: اسم نظام أساسي غير صالح () تمت قراءته من OVF". الغرض من هذا المستند هو شرح أفضل طريقة لحل هذه المشكلات والقدرة على تثبيت ASAv بنجاح على برنامج ESXi من MWare.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية ب vWare.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج vWare ESXi 6.0.0 للإصدارات 9.6.2 من ASAv.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة: فشل تثبيت ASAv على ESXi vWare

عند نشر قالب ASAv على الإصدار vWare ESXi لإصدارات ASAv 9.5.x و 9.6.x و 9.7.x، يبقى ASAv في حلقة تمهيد بسبب رسائل الخطأ هذه.

"Error: Platform type has not been configured”

"Error: Invalid platform name () read from OVF”

"OVF does not contain a ControllerType property. Please check your deployment source files."

مثال على رسالة الخطأ المعروضة على وحدة تحكم vWare.

عقب هذا خطأ يظهر، ال ASAv ب التصق في جزمة أنشوطة وهذه رسالة عرض في كل جزمة.

الحل

الخطوة 1. عميل ويب Open vSphere.

الخطوة 2. الانتقال إلى الأجهزة الافتراضية والقوالب.

الخطوة 3. حدد ASAv المتأثر من قائمة الأجهزة المضيفة vWare وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن.

الخطوة 4. انقر تحرير الإعدادات كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 5. انتقل إلى علامة التبويب خيارات vApp كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 6. قم بإلغاء تحديد خيارات تمكين vApp.

الخطوة 7. حدد موافق كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 8. قم بإيقاف تشغيل الجهاز الظاهري (VM) ASAv ثم قم بتشغيل ASAv مرة أخرى كما هو موضح في الصورة.

نتيجة

يتم عرض حلقات تمهيد ASAv والمطالبة الخاصة بواجهة سطر الأوامر (CLI) كما هو موضح في الصورة.