المحتويات

المقدمة

كيف يمكنك فتح مشغل ASDM-IDM عندما يدعي نظام التشغيل Macintosh OS X أن "Cisco ASDM-IDM" تالف ويتعذر فتحه؟

المقدمة

يفصل هذا المستند الإجابة عن سؤال محدد حول كيفية إدارة جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) من Cisco باستخدام الإصدار 7.1.3 من مدير أجهزة الأمان القابل للتكيف (ASDM) والإصدارات الأقدم على نظام التشغيل X من Macintosh.

كيف يمكنك فتح مشغل ASDM-IDM عندما يدعي نظام التشغيل Macintosh OS X أن "Cisco ASDM-IDM" تالف ويتعذر فتحه؟

عند فتح مشغل إدارة أجهزة Adaptive Security Device Manager-IPS (مشغل ASDM-IDM) يظهر هذا الخطأ:

يظهر هذا الخطأ أيضا في وحدة التحكم. يمكن العثور على وحدة التحكم في /Applications/Utilities/Console.

كيف يمكن حل هذه المشكلة؟

يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود توقيع في تطبيق مشغل ASDM-IDM. لتجنب هذه المشكلة، انتقل إلى الإعدادات>الأمان والخصوصية>عام. تحت "السماح بتنزيل التطبيقات من"، انقر على زر أي مكان للراديو.

من الممكن أيضا فتح حزمة Cisco ASDM-IDM وإطلاق dm-launcher.jar مباشرة من /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar. تم فتح معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuh84199 لحل هذه المشكلة.