المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

مخرجات Syslog و Debug

الحل

التحقق من الصحة

تغيير شهادة المرجع المصدق الجذر - أكتوبر 2018

الأنظمة الأساسية 4100/9300 التي تشغل ASA

خطوات الحل

عمليات تثبيت برامج ASA التي تتطلب التوافق مع معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التحقق من حالات فشل منح ترخيص ASA الذكي التي ترجع إلى فشل مصافحة الشهادة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوضح هذا المستند كيفية معالجة التغيير الذي حدث في مارس 2016 وأكتوبر 2018، والذي تم فيه ترحيل خوادم ويب التي تستضيف tools.cisco.com إلى شهادة مرجع مصدق جذري (CA) مختلفة. بعد هذا الترحيل، تعجز بعض أجهزة ASA (أجهزة جهاز الأمان القابل للتكيف) عن الاتصال ببوابة ترخيص البرامج الذكية (التي يتم إستضافتها على tools.cisco.com) عند تسجيل رمز معرف مميز أو أثناء محاولة تجديد التراخيص الحالية. وتقرر أن تكون هذه مسألة تتعلق بشهادة. وعلى وجه الخصوص، يتم توقيع الشهادة الجديدة التي يتم تقديمها إلى ASA بواسطة CA متوسط مختلف عن ما يتوقعه ASA ويتم تحميله مسبقا.

المشكلة

عند إجراء محاولة لتسجيل ASAv إلى مدخل ترخيص البرامج الذكية، يفشل التسجيل في حالة فشل الاتصال. تظهر أوامر show license register وcall-home test profile هذه المخرجات.

ASAv# show license registration

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Last Retry Start Time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Next Scheduled Retry Time: Mar 22 13:45:31 2016 UTC.

Number of Retries: 1.

Last License Server response time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Last License Server response message: Communication message send response error

ASAv# call-home test profile License

INFO: Sending test message to DDCEService

ERROR: Failed: CONNECT_FAILED(35)

ومع ذلك، يمكن ل ASAv حل مشكلة tools.cisco.com والاتصال بمنفذ TCP رقم 443 باستخدام إختبار اتصال TCP.

مخرجات Syslog و Debug

يمكن أن يعرض إخراج Syslog على ASAv بعد محاولة التسجيل ما يلي:

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 250CE8E030612E9F2B89F7058FD, subject name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc.

- For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,o=VeriSign\, Inc.,c=US, issuer name:

ou=Class 3 Public Primary Certification Authority,o=VeriSign\, Inc.,c=US .

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 513FB9743870B73440418699FF, subject name:

cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4,ou=Symantec Trust Network,o=Symantec

Corporation,c=US, issuer name: cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority

- G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,

o=VeriSign\, Inc.,c=US .

لمزيد من المعلومات، قم بتشغيل أوامر تصحيح الأخطاء هذه أثناء محاولة تسجيل آخر. تظهر أخطاء طبقة مأخذ التوصيل الآمنة.

debug license 255

debug license agent all

debug call-home all

debug ssl 255

وعلى وجه التحديد، ينظر إلى هذه الرسالة باعتبارها جزءا من هذا المخرج:

error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify

failed@s3_clnt.c:1492

في تكوين ASAv الافتراضي، هناك نقطة ثقة تسمى _SmartCallHome_ServerCA تحتوي على شهادة تم تحميلها وإصدارها لاسم الموضوع "cn=verisign class 3 Secure Server CA - G3".

ASAv# show crypto ca certificate

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 6ecc7aa5a7032009b8cebc2d491

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (2048 bits)

Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

Subject Name:

cn=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G3

ou=Terms of use at https:// verisign /rpa (c)10

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

OCSP AIA:

URL: http://ocsp verisign

CRL Distribution Points:

[1]  http://crl verisign/pca3-g5.crl

Validity Date:

start date: 00:00:00 UTC Feb 8 2010

end   date: 23:59:59 UTC Feb 7 2020

Associated Trustpoints: _SmartCallHome_ServerCA

ومع ذلك، في السلاسل السابقة، يشير ASA إلى أنه يحصل على شهادة من بوابة ترخيص البرامج الذكية الموقعة من وسيط يسمى "cn=symantec الفئة 3 Secure Server CA - G4".

ملاحظة: أسماء المواضيع متشابهة، ولكن يوجد اختلافان؛ فيريسينيشن مقابل سيمانتك في البداية، و G3 مقابل G4 في النهاية.

الحل

يحتاج ASAv إلى تنزيل تجمع ثقة يحتوي على الشهادات الوسيطة و/أو الجذر المناسبة للتحقق من صحة السلسلة.

في الإصدار 9.5.2 والإصدارات الأحدث، يحتوي ASAv على TrustPool الذي تم تكوينه للاستيراد التلقائي في الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي للجهاز:

ASAv# sh run crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

auto-import

ASAv# sh run all crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

revocation-check none

crl cache-time 60

crl enforcenextupdate

auto-import

auto-import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

auto-import time 22:00:00

إذا كان هذا تثبيت أولي، ولم تكن عمليات البحث عن نظام اسم المجال (DNS) واتصال الإنترنت قيد التشغيل في ذلك الوقت بعد، فإن الاستيراد التلقائي لم ينجح ويلزم إكماله يدويا.

في الإصدارات الأقدم، مثل 9.4.x، لم يتم تكوين الاستيراد التلقائي لتجمع المستندات على الجهاز ويلزم إستيراده يدويا.

في أي إصدار، يقوم هذا الأمر باستيراد التوثيق والشهادات ذات الصلة:

ASAv# crypto ca trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Root file signature verified.

You are about to update the current trusted certificate pool

with the 17145 byte file at http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Do you want to continue? (y/n)

Trustpool import:

attempted:  14

installed:  14

duplicates: 0

expired:    0

failed:     0

التحقق من الصحة

بمجرد إستيراد TrustPool إما بواسطة الأمر اليدوي أو بعد الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي، يتحقق هذا الأمر من وجود شهادات مثبتة في TrustPool:

ASAv# show crypto ca trustpool policy

14 trustpool certificates installed

Trustpool auto import statistics:

Last import result: FAILED

Next scheduled import at 22:00:00 UTC Wed Mar 23 2016

Trustpool Policy

Trustpool revocation checking is disabled

CRL cache time: 60 seconds

CRL next update field: required and enforced

Automatic import of trustpool certificates is enabled

Automatic import URL: http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Download time: 22:00:00

Policy Overrides:

None configured

ملاحظة: في الإخراج السابق، فشل إستيراد آخر تحديث تلقائي لأن DNS لم يكن قيد التشغيل في آخر مرة حاول فيها تلقائيا، لذلك لا يزال يعرض نتيجة آخر إستيراد تلقائي على أنها فشلت. ومع ذلك، تم تشغيل تحديث يدوي لتجمع الثقة وتم تحديث مجمع الثقة بنجاح (وهذا هو السبب في أنه يظهر 14 شهادة مثبتة).

بعد تثبيت TrustPool، يمكن تشغيل أمر تسجيل الرمز المميز مرة أخرى لتسجيل ASAv باستخدام مدخل ترخيص البرامج الذكية.

ASAv# license smart register idtoken id_token force

إذا كان ASAv قد تم تسجيله بالفعل إلى مدخل ترخيص البرامج الذكية، ولكن فشلت عمليات تجديد التخويل، يمكن أيضا محاولة القيام بذلك يدويا.

ASAv# license smart renew auth

تغيير شهادة المرجع المصدق الجذر - أكتوبر 2018

تم تغيير شهادة المرجع المصدق الجذر الخاصة ب tools.cisco.com يوم الجمعة 5 أكتوبر 2018.

لا يمكن أن يتأثر ASA الإصدار 9.6(2) من ASA المنشور حاليا والإصدارات الأحدث و FirePOWER 2100's الذي يشغل ASA بهذا التغيير إذا لم يتم السماح بالاتصال ب http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b.  هناك ميزة الاستيراد التلقائي للشهادة يتم تمكينها بشكل افتراضي على جميع الأنظمة الأساسية المرخصة الذكية ل ASA المذكورة سابقا.  يحتوي إخراج 'show crypto ca trustPool' على شهادة 'QuoVadis root ca 2':

CA Certificate

Fingerprint: 5e397bddf8baec82e9ac62ba0c54002b

Issuer Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Subject Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

بالنسبة لعمليات النشر الجديدة، يمكنك إصدار الأمر "crypto ca trustPool import default" وتنزيل حزمة نتائج Cisco الافتراضية التي تحتوي على شهادة QuoVadis.  إذا لم ينجح ذلك، فيمكنك تثبيت الوحدة يدويا:

asa(config)# crypto ca trustpoint QuoVadisRootCA2

asa(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal

asa(config-ca-trustpoint)# crl configure

asav(config-ca-crl)# crypto ca authenticate QuoVadisRootCA2

Enter the base 64 encoded CA certificate.

End with the word "quit" on a line by itself

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

quit

INFO: Certificate has the following attributes:

Fingerprint:     5e397bdd f8baec82 e9ac62ba 0c54002b

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported

الأنظمة الأساسية 4100/9300 التي تشغل ASA

أثرت هذه المشكلة على حوالي 4100/9300 في الحقل الذي يشغل ASA والذي يعتمد على نظام التشغيل FirePOWER Xsible (FXOS) لتوفير معلومات ترخيص ذكية:

الوحدة المتأثرة:

FP9300-1-A-A-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Oct 09 17:32:59 2018 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

خطوات الحل

للحل، تحتاج إلى إنشاء TrustPoint جديد وإدخال بيانات الشهادة في FXOS:

FPR-2-A /license # scope security

FPR-2-A /security # enter trustpoint QuoVadisRootCA2

FPR-2-A /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:    (THIS PART NEEDS TO BE COPY/PASTED)

>

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

>ENDOFBUF <---manually type this on a new line after the ----END OF CERTIFICATE---- line and press ENTER

بعد ذلك، قم بتطبيق التغيير ثم قم بتجديد الترخيص:

FPR-2-A /security/trustpoint* # comm

FPR-2-A /security/trustpoint # scope license

FPR-2-A /license # scope licdebug

FPR-2-A /license/licdebug # renew

يجب عليك الآن التحقق من تجديد الترخيص:

FP9300-1-A-A-A /license/licdebug # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 17:39:07 2018 UTC

Next Renewal Attempt: Apr 07 17:39:08 2019 UTC

Registration Expires: Oct 09 17:33:07 2019 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Last Communication Attempt: SUCCESS on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Next Communication Attempt: Nov 08 17:39:12 2018 UTC

Communication Deadline: Jan 07 17:33:11 2019 UTC

عمليات تثبيت برامج ASA التي تتطلب التوافق مع معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)

بالنسبة للأنظمة الأساسية المستندة إلى ASA التي تتطلب التوافق مع FIPS، يمكن أن يفشل إستيراد شهادة QuoVadis Root CA 2 في توقيع متطلبات التشفير ويمكن عرض هذه الرسالة:

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate is not FIPS compliant.

% Error in saving certificate: status = FAIL

كحل بديل لتثبيتات ASA المتوافقة مع FIPS، قم باستيراد الشهادة الوسيطة HydrantID SSL ICA G2. يتم عرض شهادة HydrantID SSL ICA G2 بعد ذلك وتتطابق مع متطلبات خوارزمية توقيع SHA256WithRSAEncryption، ارجع إلى الوثائق الموضحة في هذه المقالة لتحميل الشهادة استنادا إلى نظامك الأساسي:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGxDCCBKygAwIBAgIUdRcWd4PQQ361VsNXlG5FY7jr06wwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZ

BgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMjAeFw0xMzEyMTcxNDI1MTBaFw0yMzEy

MTcxNDI1MTBaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVTMTAwLgYDVQQKEydIeWRyYW50SUQgKEF2

YWxhbmNoZSBDbG91ZCBDb3Jwb3JhdGlvbikxHTAbBgNVBAMTFEh5ZHJhbnRJRCBT

U0wgSUNBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA9p1ZOA9+

H+tgdln+STF7bdOxvnOERYyjo8ZbKumzigNePSwbQYVWuso76GI843yjaX2rhn0+

Jt0NVJM41jVctf9qwacVduR7CEi0qJgpAUJyZUuB9IpFWF1Kz14O3Leh6URuRZ43

RzHaRmNtzkxttGBuOtAg+ilOuwiGAo9VQLgdONlqQFcrbp97/fO8ZIqiPrbhLxCZ

fXkYi3mktZVRFKXG62FHAuH1sLDXCKba3avDcUR7ykG4ZXcmp6kl14UKa8JHOHPE

NYyr0R6oHELOGZMox1nQcFwuYMX9sJdAUU/9SQVXyA6u6YtxlpZiC8qhXM1IE00T

Q9+q5ppffSUDMC4V/5If5A6snKVP78M8qd/RMVswcjMUMEnov+wykwCbDLD+IReM

A57XX+HojN+8XFTL9Jwge3z3ZlMwL7E54W3cI7f6cxO5DVwoKxkdk2jRIg37oqSl

SU3z/bA9UXjHcTl/6BoLho2p9rWm6oljANPeQuLHyGJ3hc19N8nDo2IATp70klGP

kd1qhIgrdkki7gBpanMOK98hKMpdQgs+NY4DkaMJqfrHzWR/CYkdyUCivFaepaFS

K78+jVu1oCMOFOnucPXL2fQa3VQn+69+7mA324frjwZj9NzrHjd0a5UP7waPpd9W

2jZoj4b+g+l+XU1SQ+9DWiuZtvfDW++k0BMCAwEAAaOCAZEwggGNMBIGA1UdEwEB

/wQIMAYBAf8CAQAweAYDVR0gBHEwbzAIBgZngQwBAgEwCAYGZ4EMAQICMA4GDCsG

AQQBvlgAAmQBAjBJBgwrBgEEAb5YAAOHBAAwOTA3BggrBgEFBQcCARYraHR0cDov

L3d3dy5oeWRyYW50aWQuY29tL3N1cHBvcnQvcmVwb3NpdG9yeTByBggrBgEFBQcB

AQRmMGQwKgYIKwYBBQUHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNv

bTA2BggrBgEFBQcwAoYqaHR0cDovL3RydXN0LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9x

dnJjYTIuY3J0MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBQahGK8SEwzJQTU

7tD2A8QZRtGUazA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlz

Z2xvYmFsLmNvbS9xdnJjYTIuY3JsMB0GA1UdDgQWBBSYarYtLr+nqp/299YJr9WL

V/mKtzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlraik8EDDUkpAnIOajO9/r4dpj/Zry76

6SH1oYPo7eTGzpDanPMeGMuSmwdjUkFUPALuWwkaDERfz9xdyFL3N8CRg9mQhdtT

3aWQUv/iyXULXT87EgL3b8zzf8fhTS7r654m9WM2W7pFqfimx9qAlFe9XcVlZrUu

9hph+/MfWMrUju+VPL5U7hZvUpg66mS3BaN15rsXv2+Vw6kQsQC/82iJLHvtYVL/

LwbNio18CsinDeyRE0J9wlYDqzcg5rhD0rtX4JEmBzq8yBRvHIB/023o/vIO5oxh

83Hic/2Xgwksf1DKS3/z5nTzhsUIpCpwkN6nHp6gmA8JBXoUlKQz4eYHJCq/ZyC+

BuY2vHpNx6101J5dmy7ps7J7d6mZXzguP3DQN84hjtfwJPqdf+/9RgLriXeFTqwe

snxbk2FsPhwxhiNOH98GSZVvG02v10uHLVaf9B+puYpoUiEqgm1WG5mWW1PxHstu

Ew9jBMcJ6wjQc8He9rSUmrhBr0HyhckdC99RgEvpcZpV2XL4nPPrTI2ki/c9xQb9

kmhVGonSXy5aP+hDC+Ht+bxmc4wN5x+vB02hak8Hh8jIUStRxOsRfJozU0R9ysyP

EZAHFZ3Zivg2BaD4tOISO8/T2FDjG7PNUv0tgPAOKw2t94B+1evrSUhqJDU0Wf9c

9vkaKoPvX4w=

-----END CERTIFICATE-----

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco