المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

معلومات العيوب

تم الإصدار الثابت

إصدارات CCO

مصفوفة الإصلاح

1. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.5.x أو إصدار أقدم في وضع وحدة التحكم

مؤتمت

يدوي

2. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.6.x إلى 17.8.x في وضع وحدة التحكم

مؤتمت

يدوي

3. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.9.5a في وضع وحدة التحكم

4. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.9.6 في وضع وحدة التحكم

5. أجهزة Cisco التي هي برنامج Cisco IOS XE، الإصدار 17.12.3a في وضع وحدة التحكم

6. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.12.4 في وضع وحدة التحكم

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل مشكلة مظلة DNS حيث تستخدم موجهات SD-WAN الشهادة التي انتهت صلاحيتها بدلا من الشهادة الجديدة.

معلومات أساسية

انتهت صلاحية الشهادة الرقمية التي تستخدمها موجهات Cisco Catalyst SD-WAN للتسجيل باستخدام مفتاح API/طريقة المصادقة السرية مع Cisco Umbrella DNS في 30 سبتمبر 2024. سيفشل تسجيل موجهات Cisco SD-WAN ذات الشهادة منتهية الصلاحية مع خدمة Cisco Umbrella DNS. لا تنطبق هذه المشكلة على المصادقة المستندة إلى الرمز المميز لتسجيل DNS ل Umbrella.

ارجع إلى انتهاء صلاحية شهادة Cisco Umbrella DNS في 30 سبتمبر 2024، في إشعار ميداني FN74166 للحصول على مزيد من التفاصيل.

لا يمكن لأجهزة SD-WAN المتأثرة التي تحتوي على شهادة CA الجذر الخاص بالمظلة منتهية الصلاحية إنشاء إتصالات آمنة مع Cisco Umbrella DNS لتسجيل الجهاز.  بما أن الجهاز غير مسجل بخدمة Umbrella DNS، فإن طلبات DNS الخاصة بالمستخدم النهائي لا يتم إعادة توجيهها إلى خادم مجال Umbrella بواسطة SD-WAN Edge لتنفيذ نهج أمان DNS. لن يتم إسقاط طلب DNS من المستخدمين النهائيين خلف SD-WAN Edge ويتم صيانته بواسطة خادم مجال DNS المكون على أجهزة المستخدم النهائي.

معلومات العيوب

تم تحديث الشهادة كجزء من معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwi43360 : انتهاء صلاحية CERT في سبتمبر 2024 لتسجيل أمان DNS إلى Umbrella Cloud.  (ثابت في 17.9.6 و 17.12.4 و 17.15.1a)

حتى مع فشل إنشاء الشهادة التي يتم تحديثها، والتي يتم معالجتها كجزء من معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwm73365 : يفشل تأكيد اتصال SSL بالرغم من UMBRELLA_ROOT_CA مع وجود أحدث شهادة على الجهاز. (ثابت في 17.6.8a)

تم الإصدار الثابت

إصدارات CCO

الإصدار

17٫6٫8 أمبير

مصفوفة الإصلاح

الإصدارات

خطوات المعالجة الموصى بها من Cisco

17.3.x/17.4.x/17.5.x

اتبع الخطوات الواردة في القسم 1. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.5.x أو إصدار أقدم في وضع وحدة التحكم

17.6.1-17.6.7 و 17.7.x و 17.8.x

اتبع الخطوات الواردة في القسم 2. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.6.x إلى 17.8.x في وضع وحدة التحكم

17٫6٫8 أمبير

تم إصلاح إصدار انتهاء صلاحية شهادة DNS الخاصة بالمظلة في هذا الإصدار.

17.9.1 - 17.9.4 و 17.10.x و 17.11.x و 17.12.1-17.12.2 و 17.13.x و 17.14.x و 17.15.1a

إستخدام برنامج Umbrella DNS Cert Script لنسخ الشهادة المؤتمتة إلى أجهزة Edge. راجع الملف التمهيدي على GIT للخطوات التي ستستخدم لتشغيل البرنامج النصي.

17٫9٫5 أمبير

اتبع الخطوات الواردة في القسم 3

17.9.6

اتبع الخطوات الواردة في القسم 4

17٫12٫3 أمبير

اتبع الخطوات الواردة في القسم 5

17.12.4

اتبع الخطوات الواردة في القسم 6

1. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.5.x أو إصدار أقدم في وضع وحدة التحكم

أستخدم خيارات الإصلاح لتثبيت شهادة Umbrella RootCA الجديدة.

مؤتمت

1. بالنسبة لبرنامج SD-WAN Manager 20.9.1 أو إصدار أحدث، أستخدم برنامج Umbrella DNS Cert النصي لنسخ الشهادة المؤتمتة إلى الأجهزة الطرفية من vManage.

2. البرنامج النصي ل DNS Umbrela

3. راجع الملف التمهيدي على GIT للحصول على خطوات تفصيلية لاستخدام النص التنفيذي.

4. بعد نسخ شهادة RootCA إلى الجهاز، أعد تحميل الموجه لإكمال عملية التثبيت.

يدوي

1. قم بتنزيل الشهادة الجديدة غير منتهية الصلاحية من موقع شهادة المظلة الجديد على الويب ووضعها على جهاز لديه حق الوصول إلى الموجه (الموجهات) المتأثرة في تغشية SD-WAN.

2. أدخل أمر Linux SCP أو آلية مماثلة لإجراء نسخة ملف آمنة من جهاز التنزيل على كل موجه يتأثر.
على سبيل المثال:

scp ./isrgrootx1.pem <username>@<EdgeIP>:trustidrootx3_ca.ca

استبدلت <username> مع مسؤول مستعمل و <EdgeIP> مع العنوان من المسحاج تخديد يتأثر.

3. بعد نسخ شهادة RootCA إلى الجهاز، أعد تحميل الموجه لإكمال عملية التثبيت.

2. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.6.x إلى 17.8.x في وضع وحدة التحكم

أستخدم خيارات الإصلاح لتثبيت شهادة Umbrella RootCA الجديدة.

مؤتمت

1. بالنسبة لبرنامج SD-WAN Manager 20.9.1 أو إصدار أحدث، أستخدم برنامج Umbrella DNS Cert النصي لنسخ الشهادة المؤتمتة إلى الأجهزة الطرفية من vManage.

2. Umbrella DNS Cert Script

3. راجع الملف التمهيدي على GIT للحصول على خطوات تفصيلية لاستخدام النص التنفيذي.

4. بعد نسخ شهادة RootCA إلى الجهاز، أعد تحميل الموجه لإكمال عملية التثبيت.

يدوي

1. قم بتنزيل الشهادة الجديدة غير منتهية الصلاحية من موقع شهادة المظلة الجديد على الويب ووضعها على جهاز لديه حق الوصول إلى الموجه (الموجهات) المتأثرة في تغشية SD-WAN.

2. أدخل أمر Linux scp أو آلية مماثلة لإجراء نسخة آمنة من الملف من جهاز التنزيل على كل موجه يتأثر.
على سبيل المثال:

scp ./isrgrootx1.pem admin@<EdgeIP>:trustidrootx3_ca_092024.ca

قم باستبدال <EdgeIP> بعنوان IP الخاص بالموجه المتأثر.

3. بعد نسخ شهادة RootCA إلى الجهاز، أعد تحميل الموجه لإكمال عملية التثبيت

3. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.9.5a في وضع وحدة التحكم

أستخدم خيارات الإصلاح لتثبيت شهادة Umbrella RootCA الجديدة كما هو موضح في هذا القسم، بالنسبة لمعظم الأنظمة الأساسية هناك وحدة SMU HOT متوفرة مع الإصلاح. لديك أيضا خيار تشغيل البرنامج النصي المذكور لتثبيت شهادة Umbrella RootCA الجديدة.

1. وتنطبق وحدة إدارة الهيكل (SMU) الساخنة على هذه الأنظمة الأساسية - SMU التي لا أساس لها/موصى بها، يفشل تأكيد اتصال SSL على الرغم من وجود UMBRELLA_ROOT_CA.ca مع وجود أحدث شهادة على الجهاز :

موجه الخدمات المدمجة 4431 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4451-X

الموجه ASR 1001-X Router

الموجهات الظاهرية

موجه الخدمات المدمجة 4331 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4221 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4351 Integrated Services Router

النظام الأساسي Catalyst 8500L Edge

الموجه ASR 1001-HX

موجه الخدمات المدمجة 4321 Integrated Services Router

النظام الأساسي Catalyst 8500 Edge

موجه الخدمات المدمجة 4461 Integrated Services Router

2. بدلا من SMU، قم بتشغيل البرنامج النصي Umbrella DNS Cert ارجع إلى الملف التمهيدي على GIT للحصول على الخطوات التفصيلية لاستخدام البرنامج النصي.

خيار البرنامج النصي فقط ل:

موجه ASR1002-X

النظام الأساسي Catalyst 8300 Edge

ISR 1000 Series التي تشغل Cisco IOS XE SD-WAN

4. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.9.6 في وضع وحدة التحكم

1. وتنطبق وحدة SMU المباشرة على هذه الأنظمة الأساسية - "SMU التي لا تحتوي على أية عناصر/موصى بها، يفشل تأكيد اتصال SSL على الرغم من UMBRELLA_ROOT_CA.ca مع وجود أحدث شهادة على الجهاز":

موجه الخدمات المدمجة 4221 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4321 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4451-X

النظام الأساسي Catalyst 8500 Edge

موجه الخدمات المدمجة 4431 Integrated Services Router

الموجهات الظاهرية

موجه الخدمات المدمجة 4461 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4331 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4351 Integrated Services Router

الموجه ASR 1001-HX

الموجه ASR 1001-X Router

النظام الأساسي Catalyst 8500L Edge

3. بدلا من SMU، قم بتشغيل البرنامج النصي Umbrella DNS Cert ارجع إلى الملف التمهيدي على GIT للحصول على الخطوات التفصيلية لاستخدام البرنامج النصي.

خيار البرنامج النصي فقط ل:

موجه ASR1002-X

النظام الأساسي Catalyst 8300 Edge

ISR 1000 Series التي تشغل Cisco IOS XE SD-WAN

5. أجهزة Cisco التي هي برنامج Cisco IOS XE، الإصدار 17.12.3a في وضع وحدة التحكم

1. وتنطبق وحدة SMU المباشرة على هذه الأنظمة الأساسية - "SMU التي لا تحتوي على أية عناصر/موصى بها، يفشل تأكيد اتصال SSL على الرغم من UMBRELLA_ROOT_CA.ca مع وجود أحدث شهادة على الجهاز":

موجه الخدمات المدمجة 4221 Integrated Services Router

النظام الأساسي Catalyst 8300 Edge

موجه الخدمات المدمجة 4331 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4461 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 1100 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4351 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4321 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4431 Integrated Services Router

الموجهات الظاهرية

موجه الخدمات المدمجة 4451-X

النظام الأساسي Catalyst 8500L Edge

النظام الأساسي Catalyst 8500 Edge

الموجه ASR 1001-HX

2. بديل عن SMU، شغل Umbrella DNS Cert Script

راجع الملف التمهيدي على GIT للحصول على خطوات تفصيلية لاستخدام النص التنفيذي.

6. أجهزة Cisco التي تشغل برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.12.4 في وضع وحدة التحكم

1. وتنطبق وحدة SMU المباشرة على هذه الأنظمة الأساسية - "SMU التي لا تحتوي على أية عناصر/موصى بها، يفشل تأكيد اتصال SSL على الرغم من UMBRELLA_ROOT_CA.ca مع وجود أحدث شهادة على الجهاز":

النظام الأساسي Catalyst 8500 Edge

الموجه ASR 1001-HX

موجه الخدمات المدمجة 4331 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4321 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4221 Integrated Services Router

الموجهات الظاهرية

موجه الخدمات المدمجة 4351 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 4451-X

موجه الخدمات المدمجة 4461 Integrated Services Router

النظام الأساسي Catalyst 8300 Edge

الموجه ASR 1002-HX

موجه الخدمات المدمجة 4431 Integrated Services Router

موجه الخدمات المدمجة 1100 Integrated Services Router

النظام الأساسي Catalyst 8500L Edge

2. البديل ل SMU أن يركض Umbrella DNS نص تنفيذي يشير إلى الملف التمهيدي على GIT لخطوات مفصلة لاستخدام النص التنفيذي.

تحذير: تستمر عمليات تسجيل DNS من Umbrella من الأجهزة في العمل طالما لا توجد عمليات إعادة تشغيل للجهاز أو لا توجد عمليات تسجيل جديدة.

تحذير: إذا تمت إزالة تكوين المظلة وإعادة تطبيقه، يؤدي ذلك إلى تشغيل إعادة تسجيل DNS المظلة. طالما لا يتم اتباع هذه العملية، فإن DNS المظلة تعمل بشكل صحيح.