المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الرسم التخطيطي للشبكة

المواصفات

الحل

التكوين

تكوين Branch-1

تكوين Branch-2

تكوين موجه DC

سياسة vSmart

سيناريوهات تجاوز الفشل

السيناريو العادي لتدفق حركة مرور Branch-1

السيناريو العادي لتدفق حركة مرور البيانات Branch-2

سيناريوهات الفشل

سيناريو فشل Branch-1

سيناريو فشل Branch-2

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات إضافية

سيناريو-1

سيناريو-2

متطلب (NAT من جانب الخدمة (SS-NAT) مع فحص UTD)

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند السيناريو مع مسافات عنوان متداخلة في شبكة VPN نفسها عبر مواقع متعددة في تغشية SD-WAN. وهو يصف الشبكة العينة وسلوك حركة المرور في السيناريوهات العادية/سيناريوهات تجاوز الفشل والتكوين والتحقق.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بشبكة SD-WAN.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- SD-WAN Controller، الإصدار 20.6.3

- Cisco IOS® XE (تشغيل في وضع وحدة التحكم) 17.6.3a

- أجهزة المضيف (CSR1000V) 17.3.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

هنا يمكنكم ان تجدوا قائمة بالاختصارات المستعملة في هذه المقالة.

- بوابة الإنترنت الآمنة - SIG

- التوجيه الظاهري وإعادة التوجيه - VRF

- الشبكة الخاصة الظاهرية - VPN

- الوصول المباشر إلى الإنترنت - DIA

- ترجمة عنوان الشبكة - NAT

- Multi-Protocol Label Switching - MPLS

- ترجمة عنوان الشبكة الجانبية للخدمة - SS-NAT

- مركز البيانات - التيار المستمر

- بروتوكول إدارة التغشية - OMP

- بروتوكول الإنترنت - IP

راجع مستند Cisco للحصول على مزيد من التفاصيل حول NAT: NAT من جانب الخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

ملاحظة: في هذا المخطط، تحتوي الأجهزة المستضافة في الخدمة VPN 10 من كل موجه فرعي على IP 192.168.10.0/24 تم تكوينه.

في هذه الطوبولوجيا المحددة، هناك منفذ واحد (في DC يتوفر على النقل عبر خطوط MPLS فقط، ولكن في السيناريو الحقيقي يمكن أن يكون هناك عمليات نقل متعددة) وموقعان فرعيان لهما اتصال بغطاء SD-WAN عبر خطوط MPLS ونقل الإنترنت. تم تكوين شبكة VPN 10 للخدمة في جميع المواقع. تحتوي الفروع على نفق SIG (الأساسي والنسخ الاحتياطي) تم تكوينه إلى Zscaler. تم تكوين DIA لبعض عناوين IP الوجهة المحددة لتجاوز Zscaler. في حالة فشل إرتباط الإنترنت في الفروع، من المتوقع إرسال حركة مرور البيانات بالكامل إلى DC عبر نقل MPLS.

يتم تكوين eBGP على الخدمة VPN 10 باستخدام موجه Zscaler في نهاية DC. يستقبل موجه DC المسار الافتراضي من موجه Zscaler ويعاد توزيعه في OMP.

ملاحظة: يتم أخذ عناوين IP العامة المذكورة في سيناريو المختبر هذا من الوثائق RFC5737.

المواصفات

- الاستفادة من عناوين IP المتداخلة للفرع 1 والفرع-2 على الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) رقم 10 لجانب الخدمة.

- في سيناريو نموذجي، عند تشغيل خدمة MPLS ونقل الإنترنت، يجب إنهاء حركة المرور من شبكة VPN 10 عبر نفق SIG.

- بالنسبة للبادئات الخاصة لوجهة IP، يجب أن تتجاوز حركة المرور نفق SIG وتخرج عبر DIA.

- في حالة فشل إرتباط الإنترنت، يجب إنهاء حركة مرور جميع/حركة مرور البيانات المرتبطة بالإنترنت من VPN 10 عبر DC.

الحل

ولتحقيق هذا الشرط، يتم إستخدام SD-WAN لميزات NAT و DIA مع سياسة البيانات.

- يتم تكوين NAT الخاص بجانب الخدمة على كل موجه فرعي مع عناوين IP مختلفة لتجمع NAT.

- في حالة فشل إرتباط الإنترنت عند إرسال حركة المرور إلى تغشية SD-WAN، يتم إرسال IP المصدر إلى عنوان IP من تجمع NAT الذي تم تكوينه.

- يرى موجه وحدة التحكم بالمجال (DC) عنوان ما بعد وحدة الشبكة (NAT) للشبكات الفرعية المتداخلة.

ملاحظة: لعرض حركة المرور العادية عبر نفق SIG من VPN 10، يتم إستخدام IP العام 192.0.2.100 ولوجهة محددة، عبر DIA، يتم إستخدام الإصدار 192.0.2.1. يتم عرض التكوينات المقابلة في قسم التكوين.

التكوين

تكوين Branch-1

تكوين موجه Branch-1 كما يلي.

vrf definition 10

rd 1:10

!

address-family ipv4

route-target export 1:10

route-target import 1:10

exit-address-family

!

interface GigabitEthernet2

description "Internet TLOC"

ip address 198.51.100.1 255.255.255.0

ip nat outside

!

interface GigabitEthernet3

description "MPLS TLOC"

ip address 172.20.1.10 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet4

description "Service Side VPN 10"

vrf forwarding 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

!

interface Tunnel2

ip unnumbered GigabitEthernet2

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel mode sdwan

!

interface Tunnel3

ip unnumbered GigabitEthernet3

tunnel source GigabitEthernet3

tunnel mode sdwan

!

interface Tunnel100512

ip address 10.10.1.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel destination 203.0.113.1

tunnel vrf multiplexing

!

interface Tunnel100513

ip address 10.10.1.5 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel destination 203.0.113.2

tunnel vrf multiplexing

!

ip sdwan route vrf 10 0.0.0.0/0 tunnel active Tunnel100512 backup Tunnel100513

ip nat pool natpool1 172.16.2.1 172.16.2.2 prefix-length 30

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet2 overload

ip nat inside source list global-list pool natpool1 vrf 10 match-in-vrf overload

ip nat route vrf 10 192.0.2.1 255.255.255.255 global

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.100

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.1.100

!

تكوين Branch-2

تكوين موجه Branch-2 هو كما يلي.

vrf definition 10

rd 1:10

!

address-family ipv4

route-target export 1:10

route-target import 1:10

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

interface GigabitEthernet2

description "Internet TLOC"

ip address 198.51.100.2 255.255.255.0

ip nat outside

!

!

interface GigabitEthernet3

description "MPLS TLOC"

ip address 172.20.1.20 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet4

description "Service Side VPN 10"

vrf forwarding 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

!

interface Tunnel2

ip unnumbered GigabitEthernet2

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel mode sdwan

!

interface Tunnel3

ip unnumbered GigabitEthernet3

tunnel source GigabitEthernet3

tunnel mode sdwan

!

interface Tunnel100512

ip address 10.10.2.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel destination 203.0.113.1

tunnel vrf multiplexing

!

interface Tunnel100513

ip address 10.10.2.5 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel destination 203.0.113.2

tunnel vrf multiplexing

!

!

ip sdwan route vrf 10 0.0.0.0/0 tunnel active Tunnel100512 backup Tunnel100513

ip nat route vrf 10 192.0.2.1 255.255.255.255 global

ip nat pool natpool1 172.16.2.9 172.16.2.10 prefix-length 30

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet2 overload

ip nat inside source list global-list pool natpool1 vrf 10 match-in-vrf overload

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.100

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.1.100

!

تكوين موجه DC

تكوين موجه DC هو التالي.

vrf definition 10

rd 1:10

!

address-family ipv4

route-target export 10:10

route-target import 10:10

exit-address-family

!

interface Tunnel2

ip unnumbered GigabitEthernet2

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel mode sdwan

!

interface GigabitEthernet2

ip address 172.20.1.30 255.255.255.0

description "MPLS TLOC"

!

interface GigabitEthernet4

description "Service Side VPN 10"

vrf forwarding 10

ip address 172.31.19.19 255.255.255.252

!

router bgp 10

bgp log-neighbor-changes

distance bgp 20 200 20

!

address-family ipv4 vrf 10

redistribute omp

neighbor 172.31.19.20 remote-as 100

neighbor 172.31.19.20 activate

neighbor 172.31.19.20 send-community both

exit-address-family

!

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.1.100

!

سياسة vSmart

إن تكوين نهج vSmart هو كما يلي.

ملاحظة: يرجى ملاحظة أنه nat pool 1 قد تم إستدعاء ذلك في السياسة لكلا الفرعين، ومع ذلك، هناك تجمعان IP مختلفان تم تكوينهما لكل فرع (172.16.2.0/30 للفرع 1 و 172.16.2.8/30 للفرع 2).

data-policy _VPN10-VPN20_1-Branch-A-B-Central-NAT-DIA

vpn-list VPN10

sequence 1

match

source-ip 192.168.10.0/24

!

action accept

nat pool 1

!

default-action accept

!

site-list BranchA-B

site-id 11

site-id 22

!

site-list DC

site-id 33

!

vpn-list VPN10

vpn 10

!

prefix-list _AnyIpv4PrefixList

ip-prefix 0.0.0.0/0 le 32

!

apply-policy

site-list BranchA-B

data-policy _VPN10_1-Branch-A-B-Central-NAT-DIA from-service

!

سيناريوهات تجاوز الفشل

السيناريو العادي لتدفق حركة مرور Branch-1

عندما يكون كلا المنفذين معا في مستوى أعلى كما هو موضح في الإخراج، تخرج حركة المرور بشكل افتراضي عبر نفق SIG الأساسي Tunnel100512. عند تعطل النفق الرئيسي يتم تبديل حركة المرور إلى نفق النسخ الاحتياطي Tunnel100513.

Branch-1#show ip route vrf 10

Routing Table: 10

<SNIP>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [2/0], Tunnel100512

192.0.2.0/32 is subnetted, 1 subnets

n Nd 192.0.2.1 [6/0], 3d02h, Null0

n Ni 172.16.2.0 [7/0], 3d04h, Null0

m 172.16.2.8 [251/0] via 172.31.31.2, 3d01h, Sdwan-system-intf

Branch-1#

يوضح Traceroute أن حركة المرور تأخذ نفق SIG.

Host-BR-1#ping 192.0.2.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/49/101 ms

Host-BR-1#

Host-BR-1#traceroute 192.0.2.100 numeric

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.0.2.100

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.10.1 38 msec 7 msec 4 msec

2 203.0.113.1 79 msec * 62 msec

Host-BR-1#

تأخذ حركة المرور إلى وجهة معينة 192.0.2.1 المخرج عبر DIA (NATed إلى عنوان IP لشبكة WAN).

Host-BR-1#ping 192.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/49/101 ms

Host-BR-1#

Branch-1#sh ip nat translation

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 198.51.100.1:1 192.168.10.10:1 192.0.2.1:1 192.0.2.1:1

Total number of translations: 1

Branch-1#

السيناريو العادي لتدفق حركة مرور البيانات Branch-2

يتم ملاحظة سلوك مماثل على الموجه Branch-2 أيضا.

Branch-2#show ip route vrf 10

Routing Table: 10

<SNIP>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [2/0], Tunnel100512

192.0.2.0/32 is subnetted, 1 subnets

n Nd 192.0.2.1 [6/0], 00:00:08, Null0

m 172.16.2.0 [251/0] via 172.31.31.1, 3d01h, Sdwan-system-intf

n Ni 172.16.2.8 [7/0], 3d04h, Null0

Branch-2#

Host-BR-2#ping 192.0.2.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/49/101 ms

Host-BR-2#

Host-BR-2#traceroute 192.0.2.100 numeric

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.0.2.100

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.10.1 38 msec 7 msec 4 msec

2 203.0.113.1 79 msec * 62 msec

Host-BR-2#

Host-BR-2#ping 192.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/49/101 ms

Host-BR-2#

Branch-2#show ip nat translation

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 198.51.100.2:1 192.168.10.10:1 192.0.2.1:1 192.0.2.1:1

Total number of translations: 1

Branch-2#

سيناريوهات الفشل

سيناريو فشل Branch-1

يصف هذا القسم السلوك أثناء فشل الإنترنت.

تم إيقاف تشغيل إرتباط الإنترنت إداريا لمحاكاة إرتباط فشل إنترنت.

Branch-1#show sdwan control local-properties

<SNIP>

PUBLIC PUBLIC PRIVATE PRIVATE PRIVATE MAX

INTERFACE IPv4 PORT IPv4 IPv6 PORT VS/VM COLOR STATE CNTRL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GigabitEthernet2 198.51.100.1 12346 198.51.100.1 :: 12346 1/0 biz-internet down

GigabitEthernet3 172.20.1.10 12346 172.20.1.10 :: 12346 1/1 mpls up

Branch-1#

توضح المخرجات أنه خلال سيناريو فشل إرتباط الإنترنت، يستقبل الموجه Branch-1 المسار الافتراضي من موجه DC عبر OMP. 172.31.31.3 هو نظام-IP لموجه DC.

Branch-1#show ip route vrf 10

<SNIP>

Gateway of last resort is 172.31.31.3 to network 0.0.0.0

m* 0.0.0.0/0 [251/0] via 172.31.31.3, 00:01:17, Sdwan-system-intf

<SNIP>

حركة المرور الموجهة إلى 192.0.2.100 الحصول على NATed إلى تجمع NAT الخاص بجانب الخدمة وتخرج عبر DC.

Host-BR-1#ping 192.0.2.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/37/103 ms

Host-BR-1#

Branch-1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 172.16.2.1:3 192.168.10.1:3 192.0.2.100:3 192.0.2.100:3

Total number of translations: 1

Branch-1#

تظهر نتائج Traceroute حركة مرور يأخذ مسار التيار المباشر. 172.20.1.30 هو عنوان IP الخاص بشبكة WAN للنقل الخاصة ب موجه DC.

Host-BR-1#traceroute 192.0.2.100 numeric

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.0.2.100

1 192.168.10.1 26 msec 5 msec 3 msec

2 172.20.1.30 10 msec 5 msec 27 msec

<SNIP>

Branch-1#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172.31.31.2 22 up mpls mpls 172.20.1.10 172.20.1.20 12406 ipsec 7 1000 0:14:56:54 0

172.31.31.3 33 up mpls mpls 172.20.1.10 172.20.1.30 12406 ipsec 7 1000 0:14:56:57 0

Branch-1#

كما تحصل حركة المرور الموجهة إلى IP 192.0.2.1 محدد على NATed إلى تجمع NAT الخاص بجانب الخدمة وتخرج عبر DC.

Host-BR-1#ping 192.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/37/103 ms

Host-BR-1#

Branch-1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 172.16.2.1:4 192.168.10.10:4 192.0.2.1:4 192.0.2.1:4

Total number of translations: 1

Branch-1#

Host-BR-1#traceroute 192.0.2.1 numeric

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.0.2.1

1 192.168.10.1 26 msec 5 msec 3 msec

2 172.20.1.30 10 msec 5 msec 27 msec

<SNIP>

تم دفع تكوين نهج البيانات من vSmart:

Branch-1#show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _VPN10-VPN20_1-Branch-A-B-Central-NAT-DIA

direction from-service

vpn-list VPN10

sequence 1

match

source-ip 192.168.10.0/24

action accept

count NAT_VRF10_BRANCH_A_B_-968382210

nat pool 1

!

from-vsmart lists vpn-list VPN10

vpn 10

!

Branch-1#

Branch-1#show run | sec "natpool1"

<SNIP>

ip nat pool natpool1 172.16.2.1 172.16.2.2 prefix-length 30

سيناريو فشل Branch-2

كما يتم ملاحظة سلوك مماثل في الموجهات طراز Branch-2 عند حدوث تجاوز فشل في الإنترنت.

Branch-2#show sdwan control local-properties

<SNIP>

PUBLIC PUBLIC PRIVATE PRIVATE PRIVATE MAX

INTERFACE IPv4 PORT IPv4 IPv6 PORT VS/VM COLOR STATE CNTRL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GigabitEthernet2 198.51.100.2 12346 198.51.100.2 :: 12346 1/0 biz-internet down

GigabitEthernet3 172.20.1.20 12346 172.20.1.20 :: 12346 1/1 mpls up

Branch-2#

Branch-2#show ip route vrf 10

<SNIP>

Gateway of last resort is 172.31.31.3 to network 0.0.0.0

m* 0.0.0.0/0 [251/0] via 172.31.31.3, 00:10:17, Sdwan-system-intf

<SNIP>

Host-BR-2#ping 192.0.2.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/37/103 ms

Host-BR-2#

Branch-2#show ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

icmp  172.16.2.9:3         192.168.10.1:3         192.0.2.100:3             192.0.2.100:3

Total number of translations: 1

Branch-2#

Host-BR-2#traceroute 192.0.2.100 numeric

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.0.2.100

1 192.168.10.1 26 msec 5 msec 3 msec

2 172.20.1.30  10 msec 5 msec 27 msec

<SNIP>

Host-BR-2#ping 192.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/37/103 ms

Host-BR-2#

Branch-2#show ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

icmp 172.16.2.9:4         192.168.10.10:4         192.0.2.1:4             192.0.2.1:4

Total number of translations: 1

Branch-2#

Host-BR-2#traceroute 192.0.2.1 numeric

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.0.2.1

1 192.168.10.1 26 msec 5 msec 3 msec

2 172.20.1.30  10 msec 5 msec 27 msec

<SNIP>

Branch-2#show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _VPN10-VPN20_1-Branch-A-B-Central-NAT-DIA

direction from-service

vpn-list VPN10

sequence 1

match

source-ip 192.168.10.0/24

action accept

count NAT_VRF10_BRANCH_A_B_-968382210

nat pool 1

!

from-vsmart lists vpn-list VPN10-VPN20

vpn 10

!

Branch-2#

Branch-2#show run | sec "natpool1"

<SNIP>

ip nat pool natpool1 172.16.2.9 172.16.2.9 prefix-length 30

حالة توجيه موجه التيار المباشر

يلتقط جدول التوجيه من موجه DC.

كما هو موضح في الإخراج، يمكن لموجه DC التمييز بين عناوين IP المتداخلة من كلا الفرعين مع post-NAT IPاشتقاق SS-NAT pool (172.16.2.0 و 172.16.2.8) بدلا من IP شبكة LAN الفعلية 192.168.10.0/24172.31.31.1 172.31.31.2 كما أنه system-ip تم تكوينه ل Branch-1/Branch-2. ينتمي بروتوكول System-IP 172.31.31.10 إلى vSmart.

DC-RTR#show ip route vrf 10

Routing Table: 10

<SNIP>

m 172.16.2.0 [251/0] via 172.31.31.1, 02:44:25, Sdwan-system-intf

m 172.16.2.8 [251/0] via 172.31.31.2, 02:43:33, Sdwan-system-intf

m 192.168.10.0[251/0] via 172.31.31.2, 03:01:35, Sdwan-system-intf

[251/0] via 172.31.31.1, 03:01:35, Sdwan-system-intf

DC-RTR#show sdwan omp routes

<SNIP> PATH ATTRIBUTE

VPN PREFIX FROM PEER ID LABEL STATUS TYPE TLOC IP COLOR ENCAP PREFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 172.16.2.0/30 172.31.31.10 6 1002 C,I,R installed 172.31.31.1 mpls ipsec -

172.31.31.10 10 1002 Inv,U installed 172.31.31.1 biz-internet ipsec -

10 172.16.2.8/30 172.31.31.10 8 1002 C,I,R installed 172.31.31.2 mpls ipsec -

10 192.168.10.0/24 172.31.31.10 1 1002 C,I,R installed 172.31.31.1 mpls ipsec -

172.31.31.10 2 1002 C,I,R installed 172.31.31.2 mpls ipsec -

172.31.31.10 12 1002 Inv,U installed 172.31.31.1 biz-internet ipsec -

التحقق من الصحة

هناك حاليا ما من تدقيق إجراء يتوفر ل هذا تشكيل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات إضافية

سيناريو-1

في السيناريوهات التي تكون فيها وحدات التحكم في الإصدار 20.3.4، ويشغل cEdge الإصدار 17.3.3a أو إصدارات أقل بنفس التكوينات، يلاحظ أنه في السيناريوهات العادية/التي تتجاوز الأخطاء، تحصل حركة مرور البيانات على NATed إلى تجمع NAT الخاص بجانب الخدمة وتكسر التدفق.

مجموعات cEdge:

Host-BR-1#ping 192.0.2.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.100, timeout is 2 seconds:

U.U.U

Success rate is 0 percent (0/5)

Host-BR-1#

Branch-1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 172.16.2.1:3 192.168.10.1:3 192.0.2.100:3 192.0.2.100:3

Total number of translations: 1

Branch-1#

WOW-Branch-1#show run | sec "natpool1"

<SNIP>

ip nat pool natpool1 172.16.2.1 172.16.2.2 prefix-length 30

يتم التقاط الإخراج من تشغيل cEdge على الإصدار 17.3.3a. تحصل حركة المرور الموجهة عبر نفق SIG على NATed إلى بركة SS-NAT ويتم إسقاطها. يتوفر إصلاح من الإصدار 17.3.6 وما بعده.

سيناريو-2

متطلب (NAT من جانب الخدمة (SS-NAT) مع فحص UTD)

لنفترض أن المستخدم طلب هذه المتطلبات:

1. عند تشغيل كل من عمليات النقل عبر الإنترنت وشبكة MPLS، يمكن توجيه العملاء اللاسلكيين في شبكة VPN 10 إلى شبكة ISE في مركز البيانات للمصادقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخضع حركة مرور VPN 10 التي تنتقل عبر تغشية SD-WAN للتفتيش. بما أن حركة المرور هذه جزء من التغشية، فإن VPN 10 يستخدم ميزة SS-NAT. [UTD + SS-NAT]

2. إذا أصبح النقل عبر الإنترنت غير متاح، يمكن توجيه جميع حركات المرور من شبكة VPN 10، بما في ذلك حركة المرور اللاسلكية والسلكية، عبر التغشية باستخدام النقل عبر بروتوكول MPLS. يمكن أن تخضع هذه الحركة أيضا للتفتيش. [UTD + SS-NAT]

تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان تدفق حركة مرور البيانات الآمن والمرصد لشبكة VPN 10 في Branch-1 في ظروف شبكة مختلفة.

في كلا السيناريوهين المذكورين سابقا، يكون لديك UTD فحص بمزيج من SS-NAT. وفيما يلي نموذج تكوين UTD لهذا السيناريو.

policy utd-policy-vrf-10

all-interfaces

vrf 10

threat-inspection profile TEST_IDS_Policy

exit

تحذير: يرجى ملاحظة أن جمع UTD مع SS-NAT غير مدعوم حاليا. لذلك، لا يعمل هذا المزيج كما هو متوقع. قد يتم تضمين إصلاح لهذه المشكلة في الإصدارات المستقبلية.

الحل

ال workaround أن يعجز ال UTD سياسة على يتداخل ip VPN (في هذه الحالة VPN 10) ويمكن شامل VPN.

ملاحظة: يتم إختبار هذا التكوين والتحقق منه في الإصدار 17.6.

policy utd-policy-vrf-global

all-interfaces

vrf global

threat-inspection profile TEST_IDS_Policy

exit