المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تدفق AppNav

التدفق غير المتماثل داخل الموقع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إظهار اتصال إحصائيات إدخال الخدمة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تدفق حركة المرور داخل نظام المجموعة AppNav. وهو يوضح كيفية معالجة اتصال TCP محدد في المجموعة عند تحسين الاتصال بواسطة خدمات التطبيقات الواسعة (WAAS).

AppNav هي تقنية ذكية لتوزيع التدفق تراقب حمل التطبيقات لإدارة إعادة توجيه الحزم إلى الخدمات الخارجية مثل WAAS. يتوفر AppNav على وحدة الإدخال/الإخراج الخاصة ب AppNav (IOM) وموجه خدمات السحابة (CSR) Ultra من Cisco وسلسلة موجه الخدمات المتكاملة (ISR) 4400 وموجهات خدمات التجميع (ASR) 1000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

من المستحسن معرفة هذه الموضوعات :

- WAAS 5.x أو 6.x

- AppNav أو AppNav-XE

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في الوثيقة على هذا برمجية وجهاز صيغة :

- WAAS 6.2.3

- أي أجهزة WAAS

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تدفق AppNav

تظهر هذه الصورة العرض المنطقي لمجموعة APPNAV، حيث تحتوي على وحدتي تحكم AppNav (ANCs) وعقدتين من WAAS (WNs) أو عقد خدمة (SNs) متصلتين معا في مركز بيانات واحد أو موقع فرعي.

ANC يستطيع كنت AppNav IOM أو APPNAV-XE. عندما يكون APPNAV-XE، فإنه يستند إلى البرامج ويقع في الموجه. إذا كان AppNav IOM فهو مستند إلى الأجهزة.

تظهر هذه الصورة مكون APPNAV-XE حيث يكون ANC داخل الموجه. يتمتع كل ANC و WN في المجموعة باتصال IP وإمكانية الوصول بينهما.

في بيئة موجه WAN نشط/نشط (محول أساسي)، تتم إعادة توجيه حركة مرور البيانات بواسطة أجهزة مختلفة استنادا إلى تكوين التوجيه الخاص بها. للحصول على بعض حزم الاتصالات التي تصل إلى الخادم (التدفق الوارد) والحزم التي تخرج من الخادم (التدفق الصادر) انقر على الموجه نفسه. يمكن أن تكون هناك بعض الاتصالات، حيث تقوم الموجهات المختلفة بمعالجة الحزم التي تأتي إلى الخادم والحزم التي تترك من الخادم.

السيناريو الموصوف هنا هو عند دخول حركة المرور، فإنها تضرب موجه واحد وعندما تغادر حزمة من الموقع، فإنها تضرب الموجه الآخر.

يقوم ANC بتحديث أقرانه في نظام المجموعة حول كل تدفق يعالجه. وهكذا فإن جميع اللجان الوطنية الأفغانية في نظام المجموعة لديها طريقة عرض لكل تدفق وأي WN يتعامل معه. وهذا يضمن معالجة التدفق بواسطة WN محدد وتحسين الاتصال.

في هذه الصورة، يمكنك رؤية تدفق الحزمة من العميل إلى الخادم. عندما تحصل حزمة TCP-SYN على الموجه وتصل إلى R-2.

الخطوة 1. يستلم ANC2 حزمة TCP SYN من أحد الفروع التي تحتوي على جهاز WAAS.

الخطوة 2. يقوم ANC2 بتصنيف التدفق، وإعادة توجيهه إلى WN2. تم إنشاء إدخال معلق في قاعدة بيانات التدفق.

الخطوة 3. يغلف الإطار GRE ويرسل إلى WN2. يعالج WN2 الإطار ويواصل عملية الاكتشاف التلقائي.

الخطوة 4. يتم تحديث ANCs الأخرى بمعلومات التدفق ويرسل الإطار إلى الوجهة.

توضح هذه الصورة كيفية معالجة التدفق عند إرجاعه من الخادم:

الخطوة 5. يتم إرجاع إطار TCP SYN-ACK من الجهاز الوجهة ويذهب إلى ANC1.

الخطوة 6. يتحقق ANC1 من قاعدة بيانات التدفق، ويعثر على إدخال مطابقة، ويرسل إطار الاستجابة إلى WN2.

الخطوة 7. يقوم WN2 بمعالجة الإطار وإرجاعه إلى ANC1، والذي يقوم بدوره بإعادة توجيه الإطار إلى المصدر الأصلي.

التدفق غير المتماثل داخل الموقع

كما هو موضح، يمكن أن يعالج AppNav التدفق غير المتماثل في حركة المرور داخل الموقع. تلخص هذه الصورة الأحداث عندما تتعامل مع التدفق غير المتماثل:

الخطوة 1. إعادة توجيه المسار إلى WAAS من خلال AppNav1.

الخطوة 2.تحديثات التدفق بين وحدات AppNav.

الخطوة 3.عكس المسار إلى WAAS من خلال AppNav2.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات حول كيفية العثور على الجهاز الذي يعالج التدفق.

إظهار اتصال إحصائيات إدخال الخدمة

- يقوم هذا الأمر بإغراق كل من التدفقات المحسنة والتدفق العابر معا بدلا من القيام بذلك بشكل منفصل في جهاز AppNav.

- يمكنك إستخدام معدلات المخرجات، على سبيل المثال '| تتضمن كلمة المرور' أو '| تستثني كلمة المرور' لترى حركة المرور أو التدفقات المحسنة فقط.

Router#show service-insertion statistics connection

Collecting Records. Please wait...

Client                Server                SN-IP           AC Owned  VRF-NAME

------                ------                -----           --------   --------

11.7.0.2:50014        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:17360        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:20828        51.7.0.2:80           21.38.0.2        Yes        abcd

11.7.0.2:23625        51.7.0.2:23           Passthrough      Yes        abcd

Router#sh service-insertion statistics connection summary

Number of 2T optimized flows    = 0

Number of 3T optimized flows    = 0

Number of optimized flows       = 3

Number of pass-through flows    = 1

معلومات ذات صلة

- تكوين AppNav

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems