المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

فحص مسبق للتنفيذ قبل ترقية vEdge

ترقية موجهات vEdge عبر واجهة المستخدم الرسومية vManage (GUI)

ترقية موجهات vEdge عبر واجهة سطر الأوامر

التحقق من صحة ما بعد الترقية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ساعة غير صحيحة

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل إضافي

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية ترقية موجهات vEdge للشبكة الواسعة (SD-WAN) المعرفة بواسطة البرامج.

المتطلبات الأساسية

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- شبكة منطقة واسعة معرفة بالبرامج من Cisco (SD-WAN)

- Cisco Software Central - تنزيل برنامج وحدات التحكم fromsoftware.cisco.com

- مصفوفة التوافق SD-WAN من Cisco

المكونات المستخدمة

برنامج Cisco vManage

موجهات Cisco vEdge

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

فحص مسبق للتنفيذ قبل ترقية vEdge

تحذير: في حالة تخطي هذه التصحيحات المسبقة، قد تفشل ترقية vEdge بسبب عدم كفاية مساحة القرص.

1. تأكد من أن ساعة الجهاز هي الوقت الصحيح.

2. تحقق من أن الإصدار الحالي هو الإصدار الوحيد المدرج ضمن الأمر show software.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. تحقق من تعيين الإصدار الحالي كإصدار افتراضي ضمن الأمر show software version.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. إذا تم سرد المزيد من الإصدارات، فقم بإزالة أي إصدارات غير نشطة باستخدام الأمر request software remove <version>. وهذا يزيد من المساحة المتوفرة لمتابعة الترقية.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. UsevShell والأمر df -h من أجل تأكيد وجود مساحة حرة كافية على القرص لإجراء الترقية.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. إذا كان /TMP ممتلئا، فافتح TAC SR للحصول على مساعدة لإزالة المساحة في دليل /tmp/tmp قبل الترقية.

ترقية موجهات vEdge عبر واجهة المستخدم الرسومية vManage (GUI)

1. قم بتحميل برنامج vEdge الجديد إلى vManage من خلال الصيانة > مستودع البرامج

2. انتقل إلى صفحة VManage Maintenance > Software Upgrade وحدد الجهاز (الأجهزة) الذي تريد ترقيته.

3. انقر فوق ترقية، وحدد الإصدار من القائمة المنسدلة، وانقر فوق ترقية.

4. عد إلى نفس الصفحة. أختر vEdge ثم انقر فوق تنشيط.

ملاحظة: يمكنك تجميع الخطوات 3 و 4 إذا قمت بتحديد خانة الاختيار بجانب Active وإعادة التشغيل.

5. انتقل مرة أخرى إلى صفحة VManage Maintenance > ترقية البرامج، حدد الجهاز (الأجهزة)

6. انقر فوق تعيين الإصدار الافتراضي، وحدد الإصدار من القائمة المنسدلة، وانقر فوق تعيين الإصدار الافتراضي.

ترقية موجهات vEdge عبر واجهة سطر الأوامر

1. نقل البرامج إلى الموجه عبر بروتوكول SCP أو FTP أو عبر منفذ USB، إن أمكن.

2. قم بتثبيت البرنامج عبر الأمر request software install <filepath>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. تم تثبيت تأكيد البرنامج باستخدام الأمر show software.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  قم بتنشيط البرنامج عبر الأمر <version>لطلب البرنامج

vedge# request software activate 20.6.5

5. في غضون 15 دقيقة من البروتوكول، يلزمك تأكيد ترقية البرنامج من خلال الأمر request software upgrade-confirm.

vedge# request software upgrade-confirm

تحذير: فشل تأكيد الترقية قبل انتهاء صلاحية نتائج مؤقت تأكيد الترقية في الجهاز الذي يرجع إلى إصدار البرنامج السابق الخاص به. مدة مؤقت تأكيد الترقية الافتراضية هي 15 دقيقة.

6. قم بتعيين الإصدار المثبت حديثا ليكون الإصدار الافتراضي باستخدام الأمر request software set-default <version>.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

التحقق من صحة ما بعد الترقية

- التحقق من إتصالات التحكم وجلسات عمل BFD

- التحقق من مسارات OMP ومسارات VPN الخاصة بالخدمة - إختبار الاتصال الشامل على كل مقطع من مقاطع الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) للخدمة بين vEdge والوزع/عقد أخرى

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ساعة غير صحيحة

إذا كنت قد تلقيت هذا الخطأ أدناه، فتحقق من أن ساعة الجهاز وتأكد من تعيينها على الوقت الصحيح.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل إضافي

يمكنك التحقق من تصحيح الأخطاء الموجود في دليل /var/log/tmplog بحثا عن أخطاء تتعلق بالترقية.

معلومات ذات صلة

ترقية وحدات التحكم في SD-WAN باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) vManage أو واجهة سطر الأوامر (CLI)

الفيديو - ترقية أجهزة Cisco SD-WAN Edge عبر CLI (واجهة سطر الأوامر)

الفيديو - ترقية أجهزة Cisco SD-WAN Edge من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) vManage

ترقية موجه Cisco SD-WAN Edge باستخدام CLI أو vManage

الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems