المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند أفضل الممارسات حول كيفية تكوين حزم Viptela vEdges في وقت نافذة "صيانة العملاء"، لمنع أي حالات انقطاع غير مرغوب فيها بسبب تغييرات التكوين التي يتم إجراؤها، والتي قد ينتج عنها عواقب غير مقصودة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

عند إستخدام نوافذ نشر العملاء، هو كذلك موصى به دائما للتكوين مع "حصري" بحيث يمكنك التحقق من

التكوين، قبل الالتزام.

وهذا يسمح لأي تكوين غير مقصود، بعدم الانتقال إلى الإنتاج الذي قد يتسبب في أي مشاكل. يمكن أن تظهر هذه في

شكل فقدان الاتصال بالجهاز أو عند تطبيق سياسة خاطئة. وهذا يسمح بإرجاع التكوين إلى الحالة (السابقة)

حالة العمل.

يوصى دائما بإجراء تكوين قبل إطار الصيانة واختباره في المختبر قبلك تطبيق على موجه الإنتاج.

هذه هي خيارات التكوين المسموح بها على vEdges.

vEdge# config ?

Possible completions:

exclusive  no-confirm  shared  terminal  |

قم بالتكوين باستخدام الأمر الحصري.

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

هذه هي الرسالة التي تظهر عند عدم تنفيذ الأمر commit.

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

بمجرد التأكد من أن كل شيء في موضعه، يمكنك تنفيذ الأمر commit.

vEdge(config-vpn-1)# commit

Commit complete. Configuration is now permanent.

vEdge(config-vpn-1)#

بالنسبة لخيار الالتزام المؤكد، فإنه أوصي إلى نحو من 5 إلى 10 دقائق للتحقق من صحة التكوين التي تم وضعها في مكانها. هنا، تستخدم دقيقة واحدة كمثال.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

قم بتنفيذ الأمر show running-config أو config-sub-block المناسب.

فيما يلي مثال على التحقق من الصحة:

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.