المحتويات

المقدمة

الخلفية

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

إصدارات البرامج التي تم التحقق من صحتها وأنواع الأجهزة الافتراضية (VM)

إصدارات البرامج

نكهات مكدس VM

تفاصيل برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الذي قام الضيف بالإبلاغ عنه

التكوين

1. تثبيت واجهة سطر الأوامر (CLI) للمكدس

2. اضبط البيئة

3. إعداد مدخلات النشر

4. تحميل صورة C8000v

5. إنشاء وحدة تخزين التمهيد

6. إنشاء شبكات وأمان

7. إنشاء بطاقات واجهة شبكة (NIC) مرتبة

8. إعداد تكوين اليوم صفر

9. إنشاء مثيل C8000V

10. التحقق من عملية النشر

11 - إزالة النشر

الملحق

أوامر تكديس مفيدة

أوامر C8000v المفيدة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتثبيت Cisco Catalyst 8000V وجلبه على سحابة Stackit التي تنتمي إلى أرقام Schwarz.

الخلفية

cisco مادة حفازة 8000v مسحاج تخديد ظاهري أن يركض cisco ios XE. على StackIT، يتم تحميل الصورة C8000V كصورة مخصصة ويتم إستخدامها لإنشاء وحدة تخزين التمهيد للخادم الظاهري.

أثناء إنشاء الخادم، يضع STACKIT بيانات المستخدم المتوفرة على محرك أقراص config. تقرأ C8000V شريط التمهيد أثناء التمهيد الأولي. يعتمد محتوى بروتوكول تمهيد تشغيل الكمبيوتر (BOOTSTRP) على وضع التشغيل المقصود:

- يستخدم الوضع الذاتي iosxe_config.txt.

- يستخدم وضع وحدة التحكم CiscoSDWAN_cloud_init.cfg الذي تم إنشاؤه بواسطة Cisco SD-WAN Manager.

- يستخدم وضع توجيه SD CiscoSDWAN_cloud_init.cfg الذي تم إنشاؤه بواسطة Cisco SD-WAN Manager لتوجيه SD.

يتم إستخدام نفس الصورة ووحدة التخزين والواجهة وسلسلة إنشاء الخادم لكل الأوضاع الثلاثة. يختلف محتوى بروتوكول نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر (BOOTSTRP) والتحقق من مرحلة ما بعد النشر حسب الوضع.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- مشروع StackIT موجود وعامل تشغيل معتمد لديه إذن لإدارة الصور ووحدات التخزين وواجهات الشبكة والخوادم.

- محطة عمل Linux أو MacOS مع طبقة متوافقة مع BaseH. إن أمثلة الأوامر في هذا الدليل تكون موجهة إلى Linux و MacOS.

- بادئات الشبكة المعتمدة، وعناصر التحكم في الأمان، والوصول إلى الإدارة، و ip عام إختياري الذي يتبع تصميم المكدس.

- صورة QCOW2 معتمدة من C8000V لبرنامج إطلاق Cisco IOS XE المحدد.

- نوع جهاز StackIt الذي يفي بوحدة المعالجة المركزية (CPU) طراز C8000V المنشورة ومتطلبات الذاكرة للإصدار المحدد ومجموعة الميزات.

- حجم حجم التمهيد وإعداد البرامج الثابتة يلائم صورة C8000V المحددة.

- تم تثبيت QEMU، بما في ذلك الأداة المساعدة QEMU-IMG المستخدمة لفحص صورة المصدر.

- المجموعة، jq، وbase64 متوفرة في بيئة الأوامر.

- شفرة تمهيد ليوم صفر معدة لوضع التوجيه الذاتي أو وحدة التحكم أو SD.

يمكن أن يحتوي ملف تمهيد تشغيل الكمبيوتر على كلمات مرور أو شهادات أو معلومات هوية جهاز. قم بتخزينه في موقع محمي. لا يقوم تشفير Base64 بتشفير الملف.

إصدارات البرامج التي تم التحقق من صحتها وأنواع الأجهزة الافتراضية (VM)

تم التحقق من صحة سير عمل النشر في هذا المستند باستخدام إصدارات البرامج التالية ومواصفات StackVM. يوثق هذا الخط الأساسي المختبر بيئة المعمل؛ هو لا يستبدل ال cisco مادة حفازة 8000v حالي إطلاق بطاقة، منصة متطلب، أو سمة-specific تحجيم guidelines.

إصدارات البرامج

- IOS XE إصدار من Cisco: 17.18.5

- وحدات التحكم Cisco SD-WAN إصدار: 20.18.5، مستخدم لوضع وحدة التحكم (Cisco SD-WAN)

نكهات مكدس VM

تم تضمين معايير Stack VM التالية في عملية التحقق من الصحة:

حجم المثيل

vCPUs

الذاكرة (GiB)

c3i.4

4

8

c3i.8

8

16

c3i.16

16

32

حدد النكهة التي تفي بمتطلبات وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والإنتاجية والميزات الخاصة بنشر C8000V المخطط له.

تفاصيل برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الذي قام الضيف بالإبلاغ عنه

قام ضيف C8000V الذي تم التحقق من صحته بالتبليغ عن بيئة المحاكاة الظاهرية StackIT كما يلي:

Router#show platform software system hypervisor

Hypervisor: KVM

Manufacturer: STACKIT Cloud

Product Name: OpenStack Nova

Serial Number: <INSTANCE_UUID>

UUID: <INSTANCE_UUID>

Image Variant: None

Router#

التكوين

1. تثبيت واجهة سطر الأوامر (CLI) للمكدس

يستخدم هذا الدليل Homebrew لتثبيت واجهة سطر الأوامر للمكدس. تتوفر برامج أخرى لإدارة الحزم وأساليب التثبيت. لمزيد من المعلومات، راجع دليل تثبيت واجهة سطر الأوامر ل StackIt.

brew tap stackitcloud/tap

brew install --cask stackit

2. اضبط البيئة

قم بتكوين بيئة واجهة سطر الأوامر (CLI) للمكدس قبل تشغيل أوامر النشر.

2.1 تسجيل الدخول والمصادقة

قم بتسجيل الدخول إلى حساب StackIt الخاص بك.

stackit auth login

أكمل المصادقة في المستعرض لديك. بعد نجاح المصادقة، تؤكد CLI (واجهة سطر الأوامر) أنك قمت بتسجيل الدخول.

2-2 تعيين المشروع

قم بتعيين المشروع الافتراضي للأوامر المتبقية.

stackit config set --project-id xxxxxxxx-yyyy-zzzz-aaaa-bbbbbbbbbbbb

إذا لم تكن تعرف معرف المشروع، فقم بسرد المشاريع المتوفرة.

stackit project list

3. إعداد مدخلات النشر

تجميع القيم المطلوبة من قبل النشر. ينشئ المثال شبكتين وبطاقتي واجهة شبكة (NICs): الأولى للإدارة أو النقل والثانية لحركة مرور الخدمة أو البيانات.

export PROJECT_ID="<PROJECT_ID>"

export REGION="<REGION>"

export AVAILABILITY_ZONE="<AVAILABILITY_ZONE>"

export MACHINE_TYPE="<MACHINE_TYPE>"

export SERVER_NAME="<C8000V_NAME>"

export IMAGE_NAME="<C8000V_IMAGE_NAME>"

export IMAGE_FILE="/path/to/<C8000V_IMAGE>.qcow2"

export IMAGE_MIN_DISK_SIZE="<MINIMUM_DISK_GB>"

export BOOT_VOLUME_SIZE="<BOOT_VOLUME_GB>"

export IMAGE_UEFI="<true_or_false>"

export MGMT_NETWORK_NAME="${SERVER_NAME}-mgmt"

export DATA_NETWORK_NAME="${SERVER_NAME}-data"

export MGMT_IPV4_PREFIX="<MANAGEMENT_IPV4_PREFIX>"

export DATA_IPV4_PREFIX="<DATA_IPV4_PREFIX>"

export TRUSTED_SOURCE_CIDR="<TRUSTED_SOURCE_IP_OR_NETWORK>/<PREFIX_LENGTH>"

أستخدم البادئات غير المتداخلة من تصميم الشبكة المعتمد. حدد Trusted_SOURCE_CIDR في تدوين CIDR، بما في ذلك طول البادئة. أستخدم /32 للسماح بعنوان IPv4 واحد. تتيح أمثلة قاعدة الإدارة أدناه ل SSH فقط من Trusted_SOURCE_CIDR.

4. تحميل صورة C8000v

4.1 فحص الصورة المصدر

تحقق من أن الملف هو الصورة المعتمدة للإصدار الذي تم التخطيط له. قم بتسجيل اسم الملف والجملة الاختبارية في سجل النشر.

qemu-img info "$IMAGE_FILE"

if command -v shasum >/dev/null 2>&1; then

shasum -a 256 "$IMAGE_FILE"

else

sha256sum "$IMAGE_FILE"

fi

4.2 إنشاء صورة مكدس مخصصة

قم بتعيين IMAGE_UEFI إلى true لصورة EFI أو false لصورة BIOS. حدد الإعداد المحدد لصورة C8000V التي تم تنزيلها. تعيين الحد الأدنى لحجم القرص وفقا للصورة المحددة ووثائق المنتج الحالية.

IMAGE_RESPONSE="$(

stackit image create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--name "$IMAGE_NAME" \

--disk-format qcow2 \

--uefi="$IMAGE_UEFI" \

--min-disk-size "$IMAGE_MIN_DISK_SIZE" \

--local-file-path "$IMAGE_FILE" \

--output-format json

)"

export IMAGE_ID="$(printf '%s' "$IMAGE_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf 'IMAGE_ID=%s\n' "$IMAGE_ID"

4.3 الاستطلاع حتى تتوفر الصورة

stackit image describe "$IMAGE_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--output-format json |

jq '{id, name, status, diskFormat}'

تابع عندما تكون حالة الصورة متاحة.

5. إنشاء وحدة تخزين التمهيد

إنشاء وحدة تخزين تحميل جديدة من الصورة المخصصة. يجب أن يتوافق حجم وحدة التخزين مع متطلبات القرص للصورة المحددة.

BOOT_VOLUME_RESPONSE="$(

stackit volume create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--availability-zone "$AVAILABILITY_ZONE" \

--name "${SERVER_NAME}-boot" \

--source-id "$IMAGE_ID" \

--source-type image \

--size "$BOOT_VOLUME_SIZE" \

--output-format json

)"

export BOOT_VOLUME_ID="$(printf '%s' "$BOOT_VOLUME_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf 'BOOT_VOLUME_ID=%s\n' "$BOOT_VOLUME_ID"

قم باستطلاع وحدة التخزين حتى تتوفر حالتها.

stackit volume describe "$BOOT_VOLUME_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--output-format json |

jq '{id, name, status, size}'

6. إنشاء شبكات وأمان

إستخدام الشبكات ومجموعات الأمان الموجودة عندما تفي بالفعل بالتصميم المعتمد. وإلا، فعليك إنشاء الموارد كما هو موضح أدناه.

6.1 إنشاء الشبكات أو التعرف عليها

قم بسرد الشبكات الموجودة قبل إنشاء شبكات جديدة.

stackit network list \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

في حالة عدم وجود شبكات مناسبة، قم بإنشاء شبكة الإدارة أو النقل والخدمة أو شبكة البيانات.

MGMT_NETWORK_RESPONSE="$(

stackit network create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--name "$MGMT_NETWORK_NAME" \

--ipv4-prefix "$MGMT_IPV4_PREFIX" \

--output-format json

)"

DATA_NETWORK_RESPONSE="$(

stackit network create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--name "$DATA_NETWORK_NAME" \

--ipv4-prefix "$DATA_IPV4_PREFIX" \

--output-format json

)"

export MGMT_NETWORK_ID="$(printf '%s' "$MGMT_NETWORK_RESPONSE" | jq -r '.id')"

export DATA_NETWORK_ID="$(printf '%s' "$DATA_NETWORK_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf 'MGMT_NETWORK_ID=%s\nDATA_NETWORK_ID=%s\n' "$MGMT_NETWORK_ID" "$DATA_NETWORK_ID"

إذا كانت الشبكات المعتمدة موجودة بالفعل، فقم بتعيين MGMT_NETWORK_ID وDATA_NETWORK_ID إلى معرفات هذه الشبكات بدلا من ذلك.

6.2 إنشاء مجموعة أمان الإدارة

قم بإنشاء مجموعة أمان ذات حالة لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) الإدارية.

SECURITY_GROUP_RESPONSE="$(

stackit security-group create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--name "${SERVER_NAME}-mgmt" \

--description "Management access for ${SERVER_NAME}" \

--stateful \

--output-format json

)"

export MGMT_SECURITY_GROUP_ID="$(printf '%s' "$SECURITY_GROUP_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf 'MGMT_SECURITY_GROUP_ID=%s\n' "$MGMT_SECURITY_GROUP_ID"

السماح ب SSH من مصدر CIDR معتمد.

stackit security-group rule create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--security-group-id "$MGMT_SECURITY_GROUP_ID" \

--direction ingress \

--ether-type IPv4 \

--protocol-name tcp \

--port-range-min 22 \

--port-range-max 22 \

--ip-range "$TRUSTED_SOURCE_CIDR" \

--description "SSH from approved source"

لا تقم بإضافة قواعد مستوى البيانات أو التحكم HTTPS أو NetConf أو ICMP أو Cisco SD-WAN إلا عند طلبها بواسطة النشر. قصر كل قاعدة مدخل على أضيق مصدر عملي.

7. إنشاء بطاقات واجهة شبكة (NIC) مرتبة

قم بإنشاء بطاقات واجهة الشبكة (NICs) قبل إنشاء الخادم. قم بإرفاق مجموعة أمان الإدارة ببطاقة واجهة الشبكة (NIC) رقم 1 وأرسل معرفات بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الناتجة في أمر الواجهة C8000V المقصود.

7.1 إنشاء NIC 1 و NIC 2

MGMT_NIC_RESPONSE="$(

stackit network-interface create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--network-id "$MGMT_NETWORK_ID" \

--name "${SERVER_NAME}-mgmt" \

--nic-security \

--security-groups "$MGMT_SECURITY_GROUP_ID" \

--output-format json

)"

DATA_NIC_RESPONSE="$(

stackit network-interface create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--network-id "$DATA_NETWORK_ID" \

--name "${SERVER_NAME}-data" \

--nic-security \

--output-format json

)"

export MGMT_NIC_ID="$(printf '%s' "$MGMT_NIC_RESPONSE" | jq -r '.id')"

export DATA_NIC_ID="$(printf '%s' "$DATA_NIC_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf 'MGMT_NIC_ID=%s\nDATA_NIC_ID=%s\n' "$MGMT_NIC_ID" "$DATA_NIC_ID"

يقوم مثال إنشاء الخادم بإرسال MGMT_NIC_ID أولا ل GigabitEthernet1 وDATA_NIC_ID في الثانية ل GigabitEthernet2. يتم تعيين معرفات NIC إضافية إلى واجهات IOS XE التالية بالترتيب الذي تم تقديمه. تحقق من التعيين الناتج من IOS XE بعد تمهيد الخادم.

قم بتسجيل معرف بطاقة واجهة الشبكة (NIC) ومعرف الشبكة وعنوان MAC وعنوان IP المعين وواجهة IOS XE المقصودة لكل بطاقة واجهة شبكة (NIC).

7.2 إقران عنوان IP عام إختياري

يقترن عنوان IP العام ببطاقة واجهة شبكة (NIC) معينة. عندما يكون مطلوبا وجود إدارة خارجية، قم بإقرانها ب NIC 1.

حذف هذه الخطوة عندما يتم توفير وصول الإدارة من خلال مسار خاص.

PUBLIC_IP_RESPONSE="$(

stackit public-ip create \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--associated-resource-id "$MGMT_NIC_ID" \

--output-format json

)"

export PUBLIC_IP_ID="$(printf '%s' "$PUBLIC_IP_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf '%s\n' "$PUBLIC_IP_RESPONSE" | jq '{id, ip, associatedResourceId}'

8. إعداد تكوين اليوم صفر

8.1 حدد ملف bootstrap

للوضع الذاتي، قم بإنشاء iosxe_config.txt باستخدام أمر تكوين IOS XE لكل سطر.

بالنسبة لوضع وحدة التحكم، قم بإنشاء بروتوكول نظام تمهيد تشغيل Cloud-Init لوضع وحدة التحكم في برنامج Cisco SD-WAN Manager، واستبقي اسم الملف CiscoSDWAN_cloud_init.cfg.

للحصول على وضع توجيه SD، قم بإنشاء بروتوكول نظام تمهيد تشغيل شبكة SD-Routing-Mode Cloud-Init في برنامج Cisco SD-WAN Manager واستبقي اسم الملف ciscoSDWAN_cloud_init.cfg.

لا تقم بتحرير ملف تمهيد تشغيل تم إنشاؤه بواسطة Cisco SD-WAN Manager. يحتوي الملف الذي تم إنشاؤه على هوية الجهاز ومعلومات الإلحاق به ويجب حمايته كقطعة أثرية تحتوي على بيانات اعتماد.

8.2 مثال الوضع الذاتي

hostname <ROUTER_HOSTNAME>

!

ip domain name <DOMAIN_NAME>

!

username <ADMIN_USER> privilege 15 secret <ADMIN_SECRET>

enable secret <ENABLE_SECRET>

!

interface GigabitEthernet1

description Management

ip address dhcp

no shutdown

!

interface GigabitEthernet2

description Service

no ip address

no shutdown

!

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

!

line vty 0 4

login local

transport input ssh

!

end

اضبط المسار على شريط التمهيد المحدد وحد الوصول إلى الملف.

export BOOTSTRAP_FILE="/path/to/<BOOTSTRAP_FILE>"

chmod 600 "$BOOTSTRAP_FILE"

8.3 ترميز شريط التمهيد

export USER_DATA_B64="$(base64 < "$BOOTSTRAP_FILE" | tr -d '\r\n')"

9. إنشاء مثيل C8000V

9.1 إنشاء طلب إنشاء الخادم

الإعدادات الخاصة ب C8000V هي configDrive: true، Bootstrap الذي تم ترميزه بالأساس64 في userData، ووحدة تخزين التمهيد المستندة إلى الصور، ومعرفات NIC المطلوبة.

jq -n \

--arg name "$SERVER_NAME" \

--arg machineType "$MACHINE_TYPE" \

--arg availabilityZone "$AVAILABILITY_ZONE" \

--arg bootVolumeId "$BOOT_VOLUME_ID" \

--arg mgmtNicId "$MGMT_NIC_ID" \

--arg dataNicId "$DATA_NIC_ID" \

--arg userData "$USER_DATA_B64" \

'{

name: $name,

machineType: $machineType,

availabilityZone: $availabilityZone,

configDrive: true,

userData: $userData,

bootVolume: {

source: {

type: "volume",

id: $bootVolumeId

}

},

networking: {

nicIds: [$mgmtNicId, $dataNicId]

},

labels: {

product: "cisco-c8000v"

}

}' > c8000v-server.json

راجع الطلب دون عرض شريط التمهيد:

jq 'del(.userData)' c8000v-server.json

9.2 إنشاء الخادم

أستخدم نقطة النهاية الحالية ل Stackit IAAs v2 الموثقة للبيئة الهدف. إستبدال عنوان URL لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة ب StackIt حسب الحاجة.

SERVER_RESPONSE="$(

stackit curl \

-X POST \

"https://<STACKIT API URL>/v2/projects/${PROJECT_ID}/regions/${REGION}/servers" \

-H "Content-Type: application/json" \

--data @c8000v-server.json \

--fail

)"

export SERVER_ID="$(printf '%s' "$SERVER_RESPONSE" | jq -r '.id')"

printf '%s\n' "$SERVER_RESPONSE" | jq '{id, name, status, configDrive}'

مثال على الاستجابة:

{

"id": "<SERVER_ID>",

"name": "<C8000V_NAME>",

"status": "CREATING",

"configDrive": true

}

استبيان حتى يصل الخادم إلى حالة التشغيل المتوقعة.

stackit server describe "$SERVER_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION" \

--output-format json |

jq '{id, name, status, powerStatus}'

10. التحقق من عملية النشر

10.1 التحقق من موارد StackIt

تأكيد ما يلي:

- يتم تشغيل الخادم في المشروع والمنطقة ومنطقة التوفر المقصودة؛

- وحدة تخزين التمهيد المقصودة مرفقة؛

- تم إرفاق بطاقات واجهة الشبكة (NIC) المتوقعة؛

- يتم ربط بروتوكول الإنترنت العام الاختياري ببطاقة واجهة الشبكة (NIC) المقصودة؛ و

- عناصر التحكم بالوصول المطبقة تطابق التصميم المعتمد.

10.2 التحقق من Cisco IOS XE

اتصل عبر مسار الإدارة المعتمد وقم بتشغيل التحققات المناسبة للإصدار المحدد والوضع.

show version

show platform software vnic-if interface-mapping

show ip interface brief

show ip route

تأكد من أن الوضع المقصود نشط، وتم تطبيق تكوين اليوم-0، وواجهات IOS XE تطابق أمر بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الذي تم إرساله.

أوامر إضافية لوضع وحدة التحكم:

show sdwan control connections

show sdwan control local-properties

show sdwan system status

أوامر إضافية لوضع توجيه SD:

show sd-routing control connections summary

show sd-routing control local-properties summary

show sd-routing system status

بعد التحقق، قم بتدوير بيانات اعتماد الإمداد المؤقت وإزالة ملف الطلب المحلي والمتغير المشفر.

rm -f c8000v-server.json

unset USER_DATA_B64

11 - إزالة النشر

تقوم أوامر التنظيف في هذا القسم بحذف الموارد نهائيا. تأكد من أن النشر لم يعد مطلوبا وأن كل معرف مورد ينتمي فقط إلى عملية النشر C8000V هذه. لا تقم بحذف الشبكات أو مجموعات الأمان أو الصور أو الموارد الأخرى الموجودة أو المشتركة.

تحتفظ أمثلة التنظيف بمطالبات التأكيد التفاعلية. راجع المورد الموضح في كل مطالبة تأكيد واجهة سطر الأوامر ل Stackit قبل الموافقة على العملية.

بالنسبة لوضع وحدة التحكم أو توجيه SD، قم بإكمال أي إيقاف مطلوب للتشغيل من جانب وحدة التحكم قبل حذف موارد Stackit.

11.1 التحضير للإزالة

قم بمراجعة معرفات الموارد المسجلة قبل المتابعة.

printf 'SERVER_ID=%s\n' "$SERVER_ID"

printf 'PUBLIC_IP_ID=%s\n' "${PUBLIC_IP_ID:-not-created}"

printf 'MGMT_NIC_ID=%s\nDATA_NIC_ID=%s\n' "$MGMT_NIC_ID" "$DATA_NIC_ID"

printf 'BOOT_VOLUME_ID=%s\n' "$BOOT_VOLUME_ID"

printf 'MGMT_SECURITY_GROUP_ID=%s\n' "$MGMT_SECURITY_GROUP_ID"

printf 'MGMT_NETWORK_ID=%s\nDATA_NETWORK_ID=%s\n' "$MGMT_NETWORK_ID" "$DATA_NETWORK_ID"

printf 'IMAGE_ID=%s\n' "$IMAGE_ID"

إذا كان النشر يحتوي على IP عام، فقم بفصله قبل حذف الخادم.

if [ -n "${PUBLIC_IP_ID:-}" ]; then

stackit server public-ip detach "$PUBLIC_IP_ID" \

--server-id "$SERVER_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

fi

11-2 حذف موارد النشر

احذف الخادم أولا. تابع بعد أن لم يعد الخادم يظهر في قائمة الخوادم.

stackit server delete "$SERVER_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

stackit server list \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

احذف عنوان IP العام الاختياري، وبطاقتا واجهة الشبكة (NIC) المطلوبة، ووحدة تخزين التمهيد.

if [ -n "${PUBLIC_IP_ID:-}" ]; then

stackit public-ip delete "$PUBLIC_IP_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

fi

stackit network-interface delete "$MGMT_NIC_ID" \

--network-id "$MGMT_NETWORK_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

stackit network-interface delete "$DATA_NIC_ID" \

--network-id "$DATA_NETWORK_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

stackit volume delete "$BOOT_VOLUME_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

إذا تم إنشاء مجموعة أمان الإدارة والشبكات لهذا النشر فقط، فقم بحذفها بعد إختفاء الموارد التابعة لها.

stackit security-group delete "$MGMT_SECURITY_GROUP_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

stackit network delete "$MGMT_NETWORK_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

stackit network delete "$DATA_NETWORK_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

احتفظ بالصورة المخصصة عند إستخدامها من أجل عملية نشر أخرى للطراز C8000v. وإلا، فعليك حذفها بعد إزالة جميع وحدات تخزين التمهيد التابعة.

stackit image delete "$IMAGE_ID" \

--project-id "$PROJECT_ID" \

--region "$REGION"

11.3 تحقق من التنظيف

قم بسرد الموارد المتبقية وتأكد من أن المعرفات المحذوفة لم تعد موجودة. ولا يزال يتعين أن تظهر الموارد المشتركة التي تم الاحتفاظ بها عن قصد.

stackit server list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

stackit public-ip list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

stackit volume list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

stackit security-group list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

stackit network list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

stackit image list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

تأكد من أنه قد تم التعامل مع أي نتائج ملموسة محلية تم الاحتفاظ بها بعد النشر وفقا لنهج الاحتفاظ ببيانات الاعتماد الخاص بالمؤسسة.

الملحق

أوامر تكديس مفيدة

# List servers

stackit server list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

# List volumes

stackit volume list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

# List custom images

stackit image list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

# List network interfaces

stackit network-interface list --project-id "$PROJECT_ID" --region "$REGION"

أوامر C8000v المفيدة

show version

show platform software vnic-if interface-mapping

show ip interface brief

show ip route

show logging