المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

إنشاء نقطة نهاية عنوان URL لرابط ويب

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تمكين إعلامات التنبيه من Cisco SDWAN-Manager لإرسالها عبر إرتباط الويب إلى قناة Cisco Webex Teams.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

إنشاء نقطة نهاية عنوان URL لرابط ويب

قم بإنشاء إرتباط الويب الوارد ل Cisco Webex من https://apphub.webex.com لتكوين إعلامات تنبيه Cisco SDWAN-Manager التي سيتم إرسالها إلى قناة Cisco Webex Teams.

1: انقر على اتصال.

2: إنشاء اسم WebHook ومساحة جديدة ( على سبيل المثال: إعلام WebHook) في Webex. بعد ذلك، حدد مساحة إعلام خطاف الويب من القائمة المنسدلة وانقر فوق إضافة.

3: تم إنشاء نقطة نهاية عنوان URL WebHook.

المكونات المستخدمة

يستند هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية.

- Cisco Catalyst SD-WAN Manager، الإصدار 20.15.3.1

التكوين

1. في قائمة مدير SD-WAN من Cisco. انتقل إلى الشاشة > السجلات > التنبيهات>تنبيهات>تنبيهات>إضافة تنبيهات.

- الإخطار: تم إنشاء اسم للإعلام.

- نوع التنبيه:

- نوع الكائن: تحديد الأجهزة.

- قائمة الكائنات : تحديد الكل أو الأجهزة الفردية.

- الخطورة: الكل  .

- الأنواع: الكل أو تحديد المطلوب.

- أسلوب التسليم:

- تحديد WebHook.

- إختيار قناة ل WebHook :

- من القائمة المنسدلة، حدد Cisco Webex.

- عنوان URL الخاص ب WebHook: نسخ عنوان URL من تطبيق WebHoks الوارد.

- عتبة WebHook: 4

- انقر فوق إضافة الإعلامات عند الانتهاء.

التحقق من الصحة

- تحقق من إعادة توجيه إعلام التنبيه إلى قناة Cisco Webex Teams (اسم القناة: "إعلام WebHook").

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت هناك أي مشكلة في تكامل خطاف الويب، فتحقق من السجلات. سجل الدخول إلى طبقة Cisco SDWAN-Manager، انتقل إلى دليل cd /var/log/nms وحدد ملف vmanage-server.log.

مثال عملي :

- إذا إستلمت رمز حالة 204، فهذا يعني أنه تم تسليم WebHook ومعالجته بنجاح.

vmanage_1# vsh

vmanage_1:~$ cd /var/log/nms

vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-9) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-11) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-10) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-12) || Response status code after sending webhook: 204

مش مثال شغال:

- إذا إستلمت رمز إستجابة 404، فهذا يعني أن عنوان URL لنقطة النهاية غير صحيح.

vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-13) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-14) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-15) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-1) || Response status code after sending webhook: 404

معلومات ذات صلة

الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems