المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

سلوك Catalyst 8000V عند عدم إستخدام Multi-TxQS

ما هي Multi-TXQs في البنية الأساسية AWS

كيفية تجزئة حركة المرور في Multi-TxQS

إصدارات برنامج Catalyst 8000V التي تدعم Multi-TxQS

كيفية هندسة مخطط عنونة IP لحساب التجزئة

المتطلبات الأساسية

إنشاء بيئة افتراضية

حساب مخطط عنوان IP باستخدام البرنامج النصي لفهرس تجزئة Python للإصدارات 17.7 و 17.8 (مهمل)

حساب مخطط عنوان IP باستخدام البرنامج النصي لفهرس تجزئة Python ل 17.9 والإصدارات الأحدث

عينة تشكيل طبولوجيا و CLI باستخدام 8 TXQs مع loopback قارن

عينة تشكيل طبولوجيا و CLI يستعمل 12 TXQs مع loopback قارن

نموذج لتكوين المخطط وواجهة سطر الأوامر (CLI) باستخدام 12 TXQ مع عناوين IP الثانوية

الوضع الذاتي

وضع SD-WAN

أوامر أستكشاف أخطاء CLI وإصلاحها المساعدة

إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI) العينة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يمكن واستخدم Multi-TXQs على مادة حفازة 8000V ينشر في AWS بيئة أن يحسن الإنتاج أداء.

معلومات أساسية

يؤدي وجود قوائم انتظار متعددة إلى تبسيط عملية تعيين الحزم الواردة والصادرة إلى وحدة معالجة مركزية (vCPU) معينة وتسريع هذه العملية. يسمح إستخدام متعدد TXQs على مادة حفازة 8000V بالاستفادة الفعالة من القلب عبر نوى مستوى البيانات المتاحة المخصصة مما يؤدي إلى أداء معالجة أعلى. تقدم هذه المقالة نظرة عامة خفيفة على كيفية عمل TXQs المتعددة، وكيفية تكوينها، وإظهار نموذجا لتكوينات CLI لكل من عمليات النشر المستقلة و SD-WAN Catalyst 8000V، ومراجعة أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمساعدة في العثور على مشكلات الأداء.

سلوك Catalyst 8000V عند عدم إستخدام Multi-TxQS

حتى إصدار برنامج 17.18، يتم توزيع الحزم التي تدخل Catalyst 8000V على جميع وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالحزمة (vCPU) بغض النظر عن التدفقات. بمجرد أن يقوم PP بإكمال معالجة الحزمة، يتم إستعادة أمر التدفق ليتم إرساله إلى الواجهة.

قبل وضع الحزمة في قائمة انتظار الإرسال (TxQ)، المادة حفازة 8000V يخلق واحد TxQ لكل واجهة. لذلك، إن هناك فقط واحد مخرج قارن يتوفر، بعد ذلك يتعدد تدفق يذهب داخل واحد TxQ.

لا يستطيع المادة حفازة 8000V أن يستفيد من هذا Multi-TxQ عملية إن هناك فقط واحد قارن يتوفر. ويؤدي ذلك إلى حدوث أختناقات في أداء الخرج وتوزيع غير متكافئ للأحمال عبر مراكز مستوى البيانات المتاحة. في حال وجود واجهة مخرج واحدة فقط يتم إستخدامها لإرسال البيانات من مثيل C8000V، فلا يوجد سوى واجهة TxQ واحدة متاحة لنقل حركة مرور الشبكة وربما يتسبب في إسقاط الحزم بسبب تعبئة قائمة الانتظار الواحدة بشكل أسرع.

كمرجع، أنت يستطيع وجدت الواحد TxQ الهندسة المعمارية نموذج لمادة حفازة 8000V ينشر في AWS هنا على شكل 1.

شكل 1: نموذج بنية TxQ الأحادي لمادة حفازة 8000V المنشورة في AWS.

1. تعبر حزمة الشبكة (PKT) من خلال VPC ويتم استقبالها على واجهة الدخول من C8000V.

2. يتم وضع PKT على قائمة انتظار التلقي (RX) ثم تتم إعادة توجيهه إلى محرك معالج الحزم (PP) الذي يتم تحديده بواسطة خوارزمية.

3. بعد أن يقوم معالج الحزمة (PP) بمعالجة الحزمة، فإنه يرسل الحزمة إلى مدير حركة المرور (TM).

4. في نهاية معالجة TM، يكون أحد النواة مسؤولا عن وضع الحزمة في ال TxQ الواحد المتاح الذي بعد ذلك يرسل إلى المخرج قارن من المادة حفازة 8000V.

ما هي Multi-TXQs في البنية الأساسية AWS

يوفر AWS ENA قوائم انتظار إرسال متعددة (Multi-TxQ's) لتقليل المصاريف الداخلية وزيادة قابلية التطوير. يؤدي وجود قوائم انتظار متعددة إلى تبسيط عملية تعيين الحزم الواردة والصادرة إلى وحدة معالجة مركزية (vCPU) معينة وتسريع هذه العملية. يعتمد نموذج مرجع شبكة AWS و DPDK على التدفق، حيث تقوم كل وحدة معالجة مركزية (vCPU) بمعالجة تدفق ونقل الحزم من ذلك التدفق إلى قائمة انتظار إرسال معينة (TxQ). يكون زوج قائمة انتظار RX/TX لكل وحدة معالجة مركزية (vCPU) صالحا استنادا إلى النموذج المستند إلى التدفق.

لأن المادة حفازة 8000V لا يتدفق baser، فإن جملة "RX/TX قائمة انتظار زوج لكل vCPU" لا تنطبق على المادة حفازة 8000V.

في هذه الحالة، لا تكون قوائم انتظار RX/TX لكل وحدة معالجة مركزية (vCPU) بل لكل واجهة. تعمل قوائم انتظار RX/TX كواجهات بين التطبيق (Catalyst 8000V) والبنية الأساسية/الأجهزة ل AWS لإرسال عمليات نقل البيانات/الشبكة. يتحكم AWS في سرعة وعدد قوائم انتظار RX/TX المتوفرة لكل واجهة على أساس كل حالة.

المادة حفازة 8000V ينبغي يتلقى يتعدد قارن أن يخلق يتعدد TxQ’s. للحفاظ على ترتيب التدفق مع تدفقات متعددة تخرج من واجهة (بمجرد أن يقوم Catalyst 8000V بتمكين TxQs متعددة بعد هذه العملية)، يتدفق تجزئة Catalyst 8000V استنادا إلى ال 5-tuples لاختيار TxQ المناسب. يمكن للمستخدم إنشاء واجهات متعددة على المادة حفازة 8000V باستخدام نفس بطاقة واجهة الشبكة المادية المرفقة بالمثيل باستخدام واجهات الاسترجاع أو عناوين IP الثانوية.

في الشكل 2، أنت يستطيع وجدت كيف ربط يكون عالجت يستعمل ال multi-TxQ الهندسة المعمارية مع مادة حفازة 8000V في AWS.

شكل 2: نموذج بنية Multi-TxQ لمادة حفازة 8000V المنشورة في AWS.

1. تعبر حزمة الشبكة (PKT) من خلال VPC ويتم استقبالها على واجهة الدخول من C8000V.

2. يتم وضع PKT على قائمة انتظار التلقي (RX) ثم تتم إعادة توجيهه إلى محرك معالج الحزم (PP) الذي يتم تحديده بواسطة خوارزمية.

3. بعد أن يقوم معالج الحزمة (PP) بمعالجة الحزمة، فإنه يرسل الحزمة إلى مدير حركة المرور (TM).

4. في نهاية معالجة TM، قبل وضع الحزمة في قائمة انتظار الإرسال (TxQ)، ينظر TM إلى رأس الحزمة ويتجزئة الحزمة (موضح في القسم التالي). يتم إستخدام مكون آخر، وهو برنامج تشغيل وضع الاستقصاء (PMD)، لتكوين عدد TXQs الذي يدعمه المثيل. يتم تخصيص أحد النواة لوظيفة TM + PMD التي تقوم بتجزئة الحزمة وإرسالها إلى TxQ المعين.

5. يتم انتقاء TxQ بناء على المجموعات الرئيسية الخمسة التي تم حزمها وتعديلها مع عدد TxQ الذي يدعمه المثيل. وضعت ربط إلى ال ينتقي TxQ وأرسلت إلى المخرج قارن من المادة حفازة 8000V.

كيفية تجزئة حركة المرور في Multi-TxQS

في نهاية معالجة TM كما هو موضح في الخطوة 4 من الشكل 2، قبل وضع الحزمة في TxQ، ينظر TM إلى رأس الحزمة ويستخرج الحزم 5 (عنوان الوجهة، عنوان المصدر، البروتوكول، منفذ الوجهة، ومنفذ المصدر) ويتجزئة الحزمة إلى TxQ.

يتم انتقاء TxQ بناء على المجموعات الرئيسية الخمسة التي تم حزمها وتعديلها مع عدد TxQ الذي يدعمه المثيل.

إصدارات برنامج Catalyst 8000V التي تدعم Multi-TxQS

تدعم مثيلات AWS EC2 من نوع عائلة المثيل نفسه عددا مختلفا من TXQs، حسب حجم المثيل. بدأت وحدة C8000V في دعم العديد من وحدات txQ بدءا من برنامج IOS® XE 17.7.

وبدءا من الطراز IOS® XE 17.7، يدعم الطراز C8000V العديد من طرز TxQ's على الطراز C5n.9xlarge التي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 8 مقابس TXQ.

وبدءا من الطراز IOS® XE 17.9، يدعم الطراز C8000V حجم المثيل C5n.18xlarge، والذي يمكن أن يحتوي على 12 حاوية TXQ (أكثر بنسبة 50٪ من الطراز C5n.9xlarge).

على الرغم من أن برنامج Multi-TxQ مدعوم من برنامج IOS® XE 17.7، إلا أنه يوصى بشدة باستخدام IOS® XE 17.9 لكل من دورة حياة البرامج وإمكانات أداء أعلى لسعة المعالجة مع دعم 12 TxQ.

كيفية هندسة مخطط عنونة IP لحساب التجزئة

لتجزئة حركة المرور بين جميع TxQ's المتاحة بشكل متساو، يلزم إستخدام عناوين IP الخاصة عندما يقوم Catalyst 8000V بإنهاء أنفاق IPsec/GRE.

هناك نصوص تفاعلية عامة يتوفر أن يخلق هذا عنوان خاص أن يكون استعملت أن يشكل المادة حفازة 8000V قارن أن يكون مسؤول أن ينهي هذا نفق. يقدم هذا القسم تعليمات حول كيفية تنزيل البرامج النصية واستخدامها لتصميم عناوين IP المطلوبة حتى لتجزئة Multi-TxQ.

إذا كان Catalyst 8000V يعالج حركة مرور نص واضح مثل TCP/UDP، حينئذ لا يتطلب مخطط عنونة IP خاص.

يمكن العثور على التعليمات الأصلية هنا: https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues/

ملاحظة: بالنسبة ل Catalyst 8000V التي تشغل 17.18 أو الأحدث، يتم توزيع الحزم بشكل مختلف. وبالتالي، يلزم إستخدام خوارزمية تجزئة مختلفة.

المتطلبات الأساسية

- يجب أن يكون لديك نظام التشغيل Linux/MacOS أو جهاز Windows قادر على تشغيل برامج Python النصية.

- تحقق من أن إصدار Python هو 3.8.9 أو أعلى؛ تحقق من إصدار Python باستخدام 'python3 —version'

- قم بتثبيت PIP إذا لم يكن مثبتا بالفعل. إذا لم تكن هناك مساحة، فقم بالتشغيل:

- كيرل https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o الحصول على بيبي.py

- بايثون 3 الحصول على بيبي بي

يمكنك التحقق من إصدار Python الذي يستخدمه جهازك باستخدام الأمر 'python3_version'.

user@computer ~ % python3 --version

Python 3.9.6

بمجرد التحقق من إصدار Python وتشغيله، قم بتثبيت أحدث إصدار من PIP، وهو إصدار يساوي الإصدار 3.8.9 أو أعلى منه.

user@computer ~ % curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current

Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

100 2570k  100 2570k    0     0  6082k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6135k

user@computer ~ % python3 get-pip.py

Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable

Collecting pip

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 7.4 MB/s eta 0:00:00

Installing collected packages: pip

WARNING: The scripts pip, pip3 and pip3.9 are installed in '/Users/name/Library/Python/3.9/bin' which is not on PATH.

Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.

Successfully installed pip-23.3.1

[notice] A new release of pip is available: 21.2.4 -> 23.3.1

[notice] To update, run: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip

إنشاء بيئة افتراضية

بمجرد تثبيت المتطلبات الأساسية، قم بإنشاء البيئة الظاهرية وتنزيل البرنامج النصي لتجزئة عنوان IP المستخدم لإنشاء مخطط عنوان IP الفريد ل Multi-TxQ.

ملخص الأوامر:

1. python3 -m venv c8kv-hash

2. القرص المضغوط c8kv-hash

3. سلة/تنشيط المصدر

4. git clone https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues/

5. cd c8kv-aws-pmd-hash

6. تثبيت PIP -m python3 — ترقية PIP

7. تثبيت pip -r متطلب.txt

يتم إستخدام البيئات الظاهرية في Python لإنشاء مساحات عمل معزولة لا تؤثر على المشاريع أو التبعيات الأخرى. قم بإنشاء البيئة الظاهرية 'c8kv-hash' باستخدام هذا الأمر:

user@computer Desktop % python3 -m venv c8kv-hash

انتقل داخل البيئة الظاهرية إلى مجلد 'c8kv-hash' (الذي تم إنشاؤه مسبقا).

user@computer Desktop % cd c8kv-hash

قم بتنشيط البيئة الظاهرية.

user@computer c8kv-hash % source bin/activate

قم بنسخ المستودع الذي يحتوي على البرنامج النصي Multi-TxQ Hashing Python.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-hash % git clone https://github.com/CiscoDevNet/python-c8000v-aws-multitx-queues.git

Cloning into 'c8kv-aws-pmd-hash'...

remote: Enumerating objects: 82, done.

remote: Counting objects: 100% (82/82), done.

remote: Compressing objects: 100% (59/59), done.

remote: Total 82 (delta 34), reused 57 (delta 19), pack-reused 0

Receiving objects: 100% (82/82), 13.01 KiB | 2.60 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (34/34), done.

بمجرد نسخ المستودع، انتقل إلى المجلد 'c8kv-aws-pmd-hash'. ونظرا لوجوده في البيئة الظاهرية التي تم إنشاؤها، قم بتثبيت أحدث إصدار من PIP.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-hash % cd c8kv-aws-pmd-hash

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 -m pip install --upgrade pip

Requirement already satisfied: pip in /Users/name/Desktop/c8kv-hash/lib/python3.9/site-packages (21.2.4)

Collecting pip

Downloading pip-23.3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)

|████████████████████████████████| 2.1 MB 2.7 MB/s

Installing collected packages: pip

Attempting uninstall: pip

Found existing installation: pip 21.2.4

Uninstalling pip-21.2.4:

Successfully uninstalled pip-21.2.4

Successfully installed pip-23.3.1

بمجرد ترقية PIP، قم بتثبيت التبعيات الموجودة في ملف requirements.txt في المجلد.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % pip install -r requirements.txt

Collecting crc32c==2.3 (from -r requirements.txt (line 1))

Downloading crc32c-2.3-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl (27 kB)

Installing collected packages: crc32c

Successfully installed crc32c-2.3

تم تحديث البيئة الظاهرية الآن ويمكن إستخدامها لإنشاء نظام عناوين IP ل Multi-TxQ.

حساب مخطط عنوان IP باستخدام البرنامج النصي لفهرس تجزئة Python للإصدارات 17.7 و 17.8 (مهمل)

ملاحظة: 7.7 و 17.8 سيتم إهمال نصوص التجزئة قريبا. يوصى بشدة باستخدام برنامج نصي للتجزئة 17.9

ملخص الأوامر:

- python3 c8kv_multitxq_hash.py —old_crc 1 —dest_network 192.168.1.0/24 —src_network 192.168.2.0/24 --unique_hash 1

تقوم '—old_crc 1' بإنشاء فهرس تجزئة استنادا إلى الإصدار 17.7 و 17.8 مع تعديل 8 لمطابقة PMD TXQ المدعوم (لا تعدل)

يحدد '—dest_network' الشبكة الفرعية لعنوان الشبكة الوجهة (قم بالتعديل بناء على نظام عنوان IP للشبكة)

يحدد '—src_network' الشبكة الفرعية لعنوان الشبكة المصدر (قم بالتعديل بناء على نظام عنوان IP للشبكة)

يقوم '—unique_hash 1' بإنشاء مجموعة واحدة (8 أزواج ل 8 TXQs) من عناوين IP ذات الحزم الفريدة. يمكن تعديل هذا.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 c8kv_multitxq_hash.py --old_crc 1 --dest_network 192.168.1.0/24 --src_network 192.168.2.0/24  --unique_hash 1

Dest:            Src:             Prot  dstport  srcport          Hash: Rev-hash:

192.168.1.0      192.168.2.0      2     5

192.168.1.0      192.168.2.1      2     7

192.168.1.0      192.168.2.2      2     1

192.168.1.0      192.168.2.3      2     3

192.168.1.0      192.168.2.4      2     5

192.168.1.0      192.168.2.5      2     7

192.168.1.0      192.168.2.6      2     1

192.168.1.0      192.168.2.7      2     3

192.168.1.0      192.168.2.8      2     5

192.168.1.0      192.168.2.9      2     7

192.168.1.0      192.168.2.10     2     1

.

. ### trimmed output ###

.

192.168.1.255    192.168.2.247    5     2

192.168.1.255    192.168.2.248    5     4

192.168.1.255    192.168.2.249    5     6

192.168.1.255    192.168.2.250    5     0

192.168.1.255    192.168.2.251    5     2

192.168.1.255    192.168.2.252    5     4

192.168.1.255    192.168.2.253    5     6

192.168.1.255    192.168.2.254    5     0

192.168.1.255    192.168.2.255    5     2

Unique hash:

------ Tunnels set 0 ---------

192.168.1.37<===>192.168.2.37<===>0

192.168.1.129<===>192.168.2.129<===>1

192.168.1.36<===>192.168.2.36<===>2

192.168.1.128<===>192.168.2.128<===>3

192.168.1.39<===>192.168.2.39<===>4

192.168.1.131<===>192.168.2.131<===>5

192.168.1.38<===>192.168.2.38<===>6

192.168.1.130<===>192.168.2.130<===>7

حساب مخطط عنوان IP باستخدام البرنامج النصي لفهرس تجزئة Python ل 17.9 والإصدارات الأحدث

ملخص الأوامر:

- python3 c8kv_multitxq_hash.py —dest_network 192.168.1.0/24 —src_network 192.168.2.0/24 —prot udp — src_port 12346 — dst_port 12346 — unique_hash 1

لاحظ أنه في الإصدار 17.9 من IOS® XE والإصدارات الأحدث، يستخدم البرنامج النصي الوحدة النمطية 12 بدون خيار — old_crc، مما يطابق PMD TXQ المدعوم.

يحدد '—dest_network' الشبكة الفرعية لعنوان الشبكة الوجهة (قم بالتعديل بناء على نظام عنوان IP للشبكة)

يحدد '—src_network' الشبكة الفرعية لعنوان الشبكة المصدر (قم بالتعديل بناء على نظام عنوان IP للشبكة)

'—prot udp' يحدد البروتوكول المستخدم. يمكن للمستخدم تحديد معلمة البروتوكول على أنها "gre" أو "tcp" أو "udp" أو أي قيمة عشرية (إختياري)

يحدد '—src_port' منفذ المصدر المستخدم (إختياري)

يحدد '_dst_port' منفذ الوجهة المستخدم (إختياري)

يقوم '—unique_hash 1' بإنشاء مجموعة واحدة (12 زوجا ل 12 TXQs) من عناوين IP ذات الحزم الفريد. يمكن تعديل هذا.

(c8kv-hash) user@computer c8kv-aws-pmd-hash % python3 c8kv_multitxq_hash.py --dest_network 192.168.1.0/24 --src_network 192.168.2.0/24 --prot udp --src_port 12346 --dst_port 12346 --unique_hash 1

Dest:            Src:             Prot  dstport  srcport          Hash: Rev-hash:

192.168.1.0      192.168.2.0      17    12346    12346       ==>    4        4       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.1      17    12346    12346       ==>    4        4

192.168.1.0      192.168.2.2      17    12346    12346       ==>    8        8       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.3      17    12346    12346       ==>    0        0       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.4      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.5      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.6      17    12346    12346       ==>    4        4

192.168.1.0      192.168.2.7      17    12346    12346       ==>    0        0

192.168.1.0      192.168.2.8      17    12346    12346       ==>    9        9       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.9      17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.0      192.168.2.10     17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.0      192.168.2.11     17    12346    12346       ==>    1        1       <-- Unique Hash Value

192.168.1.0      192.168.2.12     17    12346    12346       ==>    1        1

.

. ### trimmed output ###

.

192.168.1.255    192.168.2.250    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.251    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.252    17    12346    12346       ==>    9        9

192.168.1.255    192.168.2.253    17    12346    12346       ==>    1        1

192.168.1.255    192.168.2.254    17    12346    12346       ==>    5        5       <-- Unique Hash Value

192.168.1.255    192.168.2.255    17    12346    12346       ==>    9        9

Unique hash:

------ Tunnels set 0 ---------

192.168.1.38 <===> 192.168.2.38<===>0

192.168.1.37 <===> 192.168.2.37<===>1

192.168.1.53 <===> 192.168.2.53<===>2

192.168.1.39 <===> 192.168.2.39<===>3

192.168.1.48 <===> 192.168.2.48<===>4

192.168.1.58 <===> 192.168.2.58<===>5

192.168.1.42 <===> 192.168.2.42<===>6

192.168.1.46 <===> 192.168.2.46<===>7

192.168.1.40 <===> 192.168.2.40<===>8

192.168.1.43 <===> 192.168.2.43<===>9

192.168.1.36 <===> 192.168.2.36<===>10

192.168.1.56 <===> 192.168.2.56<===>11

عينة تشكيل طبولوجيا و CLI باستخدام 8 TXQs مع loopback قارن

شكل 3: نموذج طوبولوجيا يستخدم ثمانية TxQs باستخدام واجهات الاسترجاع.

هذا نموذج لتكوين CLI ل 'c8kv-uut' (شكل 3) الذي ينشئ ثمانية أنفاق IPsec باستخدام واجهات الاسترجاع باستخدام عناوين IP المحسوبة المجزأة (192.168.1.X) من القسم السابق.

سيتم تطبيق تكوين مماثل على نقطة نهاية الموجه الأخرى (c8kv-peer) مع عناوين IP المجمعة الثمانية المتبقية المحسوبة (192.168.2.x).

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address Loopback0

pre-shared-key address 192.168.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address Loopback1

pre-shared-key address 192.168.2.129 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address Loopback2

pre-shared-key address 192.168.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address Loopback3

pre-shared-key address 192.168.2.128 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address Loopback4

pre-shared-key address 192.168.2.39 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address Loopback5

pre-shared-key address 192.168.2.131 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address Loopback6

pre-shared-key address 192.168.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address Loopback7

pre-shared-key address 192.168.2.130 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback0

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback1

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback2

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback3

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback4

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback5

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback6

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback7

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Loopback0

ip address 192.168.1.37 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.129 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 192.168.1.36 255.255.255.255

!

interface Loopback3

ip address 192.168.1.128 255.255.255.255

!

interface Loopback4

ip address 192.168.1.39 255.255.255.255

!

interface Loopback5

ip address 192.168.1.131 255.255.255.255

!

interface Loopback6

ip address 192.168.1.38 255.255.255.255

!

interface Loopback7

ip address 192.168.1.130 255.255.255.255

!

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback0

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.129

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback3

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.128

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback4

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.39

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback5

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.131

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback6

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.130

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from servers to c8kv-uut

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 8 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

!  ### IP route from c8kv-uut Loopback int tunnel endpoint to c8kv-peer Loopback int tunnel endpoints

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet3 10.0.2.30

عينة تشكيل طبولوجيا و CLI يستعمل 12 TXQs مع loopback قارن

الشكل 4. نموذج طبولوجيا يستخدم أثنتي عشرة TxQs باستخدام واجهات الاسترجاع.

هذا نموذج لتكوين CLI ل 'c8kv-uut' (الشكل 4) الذي ينشئ اثني عشر نفقا IPsec باستخدام واجهات الاسترجاع باستخدام عناوين IP المحسوبة المجزأة (192.168.1.X) من القسم السابق.

سيتم تطبيق تكوين مماثل على نقطة نهاية الموجه الأخرى (c8kv-peer) مع عناوين IP المجمعة الثمانية المتبقية المحسوبة (192.168.2.x).

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address Loopback0

pre-shared-key address 192.168.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address Loopback1

pre-shared-key address 192.168.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address Loopback2

pre-shared-key address 192.168.2.53 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address Loopback3

pre-shared-key address 192.168.2.39 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address Loopback4

pre-shared-key address 192.168.2.48 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address Loopback5

pre-shared-key address 192.168.2.58 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address Loopback6

pre-shared-key address 192.168.2.42 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address Loopback7

pre-shared-key address 192.168.2.46 key cisco

crypto keyring tunnel8

local-address Loopback8

pre-shared-key address 192.168.2.40 key cisco

crypto keyring tunnel9

local-address Loopback9

pre-shared-key address 192.168.2.43 key cisco

crypto keyring tunnel10

local-address Loopback10

pre-shared-key address 192.168.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel11

local-address Loopback11

pre-shared-key address 192.168.2.56 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback0

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback1

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback2

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback3

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback4

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback5

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback6

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback7

crypto isakmp profile isakmp-tunnel8

keyring tunnel8

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback8

crypto isakmp profile isakmp-tunnel9

keyring tunnel9

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback9

crypto isakmp profile isakmp-tunnel10

keyring tunnel10

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback10

crypto isakmp profile isakmp-tunnel11

keyring tunnel11

match identity address 0.0.0.0

local-address Loopback11

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Loopback0

ip address 192.168.1.38 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.37 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 192.168.1.53 255.255.255.255

!

interface Loopback3

ip address 192.168.1.39 255.255.255.255

!

interface Loopback4

ip address 192.168.1.48 255.255.255.255

!

interface Loopback5

ip address 192.168.1.58 255.255.255.255

!

interface Loopback6

ip address 192.168.1.42 255.255.255.255

!

interface Loopback7

ip address 192.168.1.46 255.255.255.255

!

interface Loopback8

ip address 192.168.1.40 255.255.255.255

!

interface Loopback9

ip address 192.168.1.43 255.255.255.255

!

interface Loopback10

ip address 192.168.1.36 255.255.255.255

!

interface Loopback11

ip address 192.168.1.56 255.255.255.255

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback0

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.53

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback3

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.39

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback4

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.48

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback5

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.58

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback6

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.42

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.46

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel8

ip address 10.101.108.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback8

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.40

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel9

ip address 10.101.109.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback9

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.43

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel10

ip address 10.101.110.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback10

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel11

ip address 10.101.111.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source Loopback11

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.2.56

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from c8kv-uut to local servers

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 12 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel8

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel9

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel10

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel11

!  ### IP route from c8kv-uut Loopback int tunnel endpoint to c8kv-peer Loopback int tunnel endpoints

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet3 10.0.2.30

نموذج لتكوين المخطط وواجهة سطر الأوامر (CLI) باستخدام 12 TXQ مع عناوين IP الثانوية

الشكل 5. نموذج طبولوجيا يستخدم أثنتي عشرة TxQs باستخدام عناوين IP الثانوية.

إذا تعذر إستخدام عناوين الاسترجاع في بيئة AWS، يمكن إستخدام عناوين IP الثانوية المرفقة ب ENI بدلا من ذلك.

هذا نموذج لتكوين CLI ل 'c8kv-uut' (الشكل 5) الذي يقوم بإنشاء اثني عشر نفقا ل IPsec مع كون المصدر عنوان IP أساسي واحد + 11 عنوان IP ثانوي مرتبط بواجهة GigabitEthernet3 باستخدام عناوين IP مجزأة محسوبة (10.0.2.X). سيتم تطبيق تكوين مماثل على نقطة نهاية الموجه الأخرى (c8kv-peer) مع عناوين IP المجمعة الاثني عشر المتبقية المحسوبة (20.0.2.x).

ملاحظة: في هذا المثال، نستخدم C8000V ثان كنقطة نهاية النفق ولكن يمكن إستخدام نقاط النهاية الأخرى لشبكات السحابة مثل TGW أو DX أيضا.

ip cef load-sharing algorithm include-ports source destination 00ABC123

crypto keyring tunnel0

local-address 10.0.2.20

pre-shared-key address 20.0.2.30 key cisco

crypto keyring tunnel1

local-address 10.0.2.21

pre-shared-key address 20.0.2.31 key cisco

crypto keyring tunnel2

local-address 10.0.2.22

pre-shared-key address 20.0.2.32 key cisco

crypto keyring tunnel3

local-address 10.0.2.23

pre-shared-key address 20.0.2.33 key cisco

crypto keyring tunnel4

local-address 10.0.2.24

pre-shared-key address 20.0.2.36 key cisco

crypto keyring tunnel5

local-address 10.0.2.25

pre-shared-key address 20.0.2.35 key cisco

crypto keyring tunnel6

local-address 10.0.2.26

pre-shared-key address 20.0.2.37 key cisco

crypto keyring tunnel7

local-address 10.0.2.27

pre-shared-key address 20.0.2.38 key cisco

crypto keyring tunnel8

local-address 10.0.2.28

pre-shared-key address 20.0.2.40 key cisco

crypto keyring tunnel9

local-address 10.0.2.29

pre-shared-key address 20.0.2.41 key cisco

crypto keyring tunnel10

local-address 10.0.2.30

pre-shared-key address 20.0.2.44 key cisco

crypto keyring tunnel11

local-address 10.0.2.31

pre-shared-key address 20.0.2.46 key cisco

crypto isakmp policy 200

encryption aes

hash sha

authentication pre-share

group 16

lifetime 28800

crypto isakmp profile isakmp-tunnel0

keyring tunnel0

match identity address 20.0.2.30 255.255.255.255

local-address 10.0.2.20

crypto isakmp profile isakmp-tunnel1

keyring tunnel1

match identity address 20.0.2.31 255.255.255.255

local-address 10.0.2.21

crypto isakmp profile isakmp-tunnel2

keyring tunnel2

match identity address 20.0.2.32 255.255.255.255

local-address 10.0.2.22

crypto isakmp profile isakmp-tunnel3

keyring tunnel3

match identity address 20.0.2.33 255.255.255.255

local-address 10.0.2.23

crypto isakmp profile isakmp-tunnel4

keyring tunnel4

match identity address 20.0.2.36 255.255.255.255

local-address 10.0.2.24

crypto isakmp profile isakmp-tunnel5

keyring tunnel5

match identity address 20.0.2.35 255.255.255.255

local-address 10.0.2.25

crypto isakmp profile isakmp-tunnel6

keyring tunnel6

match identity address 20.0.2.37 255.255.255.255

local-address 10.0.2.26

crypto isakmp profile isakmp-tunnel7

keyring tunnel7

match identity address 20.0.2.38 255.255.255.255

local-address 10.0.2.27

crypto isakmp profile isakmp-tunnel8

keyring tunnel8

match identity address 20.0.2.40 255.255.255.255

local-address 10.0.2.28

crypto isakmp profile isakmp-tunnel9

keyring tunnel9

match identity address 20.0.2.41 255.255.255.255

local-address 10.0.2.29

crypto isakmp profile isakmp-tunnel10

keyring tunnel10

match identity address 20.0.2.44 255.255.255.255

local-address 10.0.2.30

crypto isakmp profile isakmp-tunnel11

keyring tunnel11

match identity address 20.0.2.46 255.255.255.255

local-address 10.0.2.31

crypto ipsec transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel esp-gcm 256

mode tunnel

crypto ipsec df-bit clear

crypto ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

set transform-set ipsec-prop-vpn-tunnel

set pfs group16

interface Tunnel0

ip address 10.101.100.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.20

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.30

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel1

ip address 10.101.101.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.21

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.31

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel2

ip address 10.101.102.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.22

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.32

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel3

ip address 10.101.103.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.23

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.33

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel4

ip address 10.101.104.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.24

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.36

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel5

ip address 10.101.105.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.25

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.35

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel6

ip address 10.101.106.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.26

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.37

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel7

ip address 10.101.107.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.27

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.38

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel8

ip address 10.101.108.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.28

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.40

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel9

ip address 10.101.109.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.29

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.41

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel10

ip address 10.101.110.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.30

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.44

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface Tunnel11

ip address 10.101.111.101 255.255.255.0

load-interval 30

tunnel source 10.0.2.31

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 20.0.2.46

tunnel protection ipsec profile ipsec-vpn-tunnel

!

interface GigabitEthernet2

mtu 9216

ip address dhcp

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

interface GigabitEthernet3

mtu 9216

ip address 10.0.2.20 255.255.255.0

ip address 10.0.2.21 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.22 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.23 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.24 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.25 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.26 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.27 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.28 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.29 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.30 255.255.255.0 secondary

ip address 10.0.2.31 255.255.255.0 secondary

load-interval 30

speed 25000

no negotiation auto

no mop enabled

no mop sysid

!

!  ### IP route from c8kv-uut to local servers

ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 GigabitEthernet2 10.0.1.10

!  ### IP routes from c8kv-uut to clients on c8kv-peer side, routes are evenly distributed to all 12 TXQ’s

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel1

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel2

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel3

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel4

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel5

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel6

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel7

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel8

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel9

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel10

ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Tunnel11

!  ### IP route from c8kv-uut Gi3 int tunnel endpoint to c8kv-peer Gi3

int tunnel endpoints (secondary IP addresses on c8kv-peer side)

ip route 20.0.2.30 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.31 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.32 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.33 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.36 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.35 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.37 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.38 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.40 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.41 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.44 255.255.255.255 10.0.2.1

ip route 20.0.2.46 255.255.255.255 10.0.2.1

نشر Catalyst 8000V النموذجي في AWS

الوضع الذاتي

يرجى الاطلاع على العينة السابقة من تكوينات CLI ومخططاتها. يمكن نسخ تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) وتعديله استنادا إلى مخطط عنونة الشبكة وعناوين IP المجمعة التي تم إنشاؤها.

لإنشاء نفق بنجاح، تأكد من إنشاء مسارات IP على كل من C8000V وجداول التوجيه على AWS VPC.

وضع SD-WAN

هذا مثال لتكوين الطوبولوجيا وشبكة SD-WAN التي تقوم بإنشاء قوائم التحكم في الوصول (TLOC) باستخدام واجهات الاسترجاع على C8000v الموجودة في جهاز AWS VPC.

شكل 6. عينة من مخطط SD-WAN الذي يستخدم قوائم التحكم في الوصول مع واجهات الاسترجاع على C8000v الموجودة في جهاز AWS VPC.

ملاحظة: في الشكل 6، يمثل الاتصال الأسود اللون اتصال التحكم (VPN0) بين عناصر مستوى تحكم SD-WAN وأجهزة حافة SD-WAN. تمثل الاتصالات ذات الألوان الزرقاء أنفاقا بين جهازي SD-WAN الجديدين باستخدام وحدات التحكم في الشبكة (TLOCs).

يمكنك العثور على نموذج لتكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) لشبكة SD-WAN للشكل 6 (هنا).

csr_uut#show sdwan run

system

system-ip             29.173.249.161

site-id               5172

admin-tech-on-failure

sp-organization-name  SP_ORG_NAME

organization-name     ORG_NAME

upgrade-confirm       15

vbond X.X.X.X

!

memory free low-watermark processor 68484

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

platform console virtual

platform qfp utilization monitor load 80

platform punt-keepalive disable-kernel-core

hostname csr_uut

username ec2-user privilege 15 secret 5 $1$4P16$..ag88eFsOMLIemjNcWSt0

vrf definition 11

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

vrf definition Mgmt-intf

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

no ip finger

no ip rcmd rcp-enable

no ip rcmd rsh-enable

no ip dhcp use class

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

ip route vrf 11 10.1.0.0 255.255.0.0 X.X.X.X

ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X

no ip source-route

ip ssh pubkey-chain

username ec2-user

key-hash ssh-rsa 353158c28c7649710b3c933da02e384b ec2-user

!

!

!

no ip http server

ip http secure-server

ip nat settings central-policy

ip nat settings gatekeeper-size 1024

ipv6 unicast-routing

class-map match-any class0

match dscp 1

!

class-map match-any class1

match dscp 2

!

class-map match-any class2

match dscp 3

!

class-map match-any class3

match dscp 4

!

class-map match-any class4

match dscp 5

!

class-map match-any class5

match dscp 6

!

class-map match-any class6

match dscp 7

!

class-map match-any class7

match dscp 8

!

policy-map qos_map1

class class0

priority percent 20

!

class class1

bandwidth percent 18

random-detect

!

class class2

bandwidth percent 15

random-detect

!

class class3

bandwidth percent 12

random-detect

!

class class4

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class5

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class6

bandwidth percent 10

random-detect

!

class class7

bandwidth percent 5

random-detect

!

!

interface GigabitEthernet1

no shutdown

ip address dhcp

no mop enabled

no mop sysid

negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet2

no shutdown

ip address dhcp

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

service-policy output qos_map1

exit

interface GigabitEthernet3

shutdown

ip address dhcp

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet4

no shutdown

vrf forwarding 11

ip address X.X.X.X 255.255.255.0

load-interval 30

speed 10000

no negotiation auto

exit

interface Loopback1

no shutdown

ip address 192.168.1.21 255.255.255.255

exit

interface Loopback2

no shutdown

ip address 192.168.1.129 255.255.255.255

exit

interface Loopback3

no shutdown

ip address 192.168.1.20 255.255.255.255

exit

interface Loopback4

no shutdown

ip address 192.168.1.128 255.255.255.255

exit

interface Loopback5

no shutdown

ip address 192.168.1.23 255.255.255.255

exit

interface Loopback6

no shutdown

ip address 192.168.1.131 255.255.255.255

exit

interface Loopback7

no shutdown

ip address 192.168.1.22 255.255.255.255

exit

interface Loopback8

no shutdown

ip address 192.168.1.130 255.255.255.255

exit

interface Tunnel1

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet1

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095001

no shutdown

ip unnumbered Loopback1

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback1

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095002

no shutdown

ip unnumbered Loopback2

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback2

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback2

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095003

no shutdown

ip unnumbered Loopback3

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback3

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback3

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095004

no shutdown

ip unnumbered Loopback4

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback4

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback4

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095005

no shutdown

ip unnumbered Loopback5

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback5

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback5

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095006

no shutdown

ip unnumbered Loopback6

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback6

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback6

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095007

no shutdown

ip unnumbered Loopback7

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback7

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback7

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel14095008

no shutdown

ip unnumbered Loopback8

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback8

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback8

tunnel mode sdwan

exit

no logging console

aaa authentication enable default enable

aaa authentication login default local

aaa authorization console

aaa authorization exec default local none

login on-success log

license smart transport smart

license smart url https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license

line aux 0

!

line con 0

stopbits 1

!

line vty 0 4

transport input ssh

!

line vty 5 80

transport input ssh

!

sdwan

interface GigabitEthernet1

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1 restrict

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface GigabitEthernet2

exit

interface GigabitEthernet3

exit

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private2 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback2

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private3 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback3

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private4 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback4

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private5 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback5

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color private6 restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback6

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color red restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback7

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color blue restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback8

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 150 weight 1

no border

color green restrict

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

max-control-connections       0

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 0

port-hop

carrier                       default

nat-refresh-interval          5

hello-interval                1000

hello-tolerance               12

bind                          GigabitEthernet2

no allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

appqoe

no tcpopt enable

no dreopt enable

no httpopt enable

!

omp

no shutdown

send-path-limit  16

ecmp-limit       16

graceful-restart

no as-dot-notation

timers

graceful-restart-timer 43200

exit

address-family ipv4

advertise connected

advertise static

!

address-family ipv6

advertise connected

advertise static

!

!

!

security

ipsec

replay-window  8192

integrity-type ip-udp-esp esp

!

!

sslproxy

no enable

rsa-key-modulus      2048

certificate-lifetime 730

eckey-type           P256

ca-tp-label          PROXY-SIGNING-CA

settings expired-certificate  drop

settings untrusted-certificate drop

settings unknown-status       drop

settings certificate-revocation-check none

settings unsupported-protocol-versions drop

settings unsupported-cipher-suites drop

settings failure-mode         close

settings minimum-tls-ver      TLSv1

dual-side optimization enable

!

policy

app-visibility

flow-visibility

!

أستكشاف أخطاء أداء الخرج وإصلاحها في AWS

ملاحظة: يؤدي إجراء إختبارات الأداء في بيئات الشبكات العامة إلى تقديم متغيرات جديدة قد تؤثر على أداء الخرج. هذه هي القلة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إجراء هذا النوع من الاختبارات:

- إستخدام الموارد الأساسية من قبل النظراء في وقت إجراء الاختبارات

- عدم إستخدام البيئات المضيفة المخصصة (يؤدي إستخدام البيئات المضيفة المخصصة إلى زيادة تكلفة الشبكة بمقدار 16 ضعفا)

- تعمل السحابة في مناطق مختلفة، وقد يختلف الأداء

- في بعض الحالات، تكون الأرقام متشابهة بغض النظر عن ملف تخصيص الميزة؛ قد يرجع ذلك إلى تقييد AWS للواجهة لكل حجم مثيل

- يقوم AWS بتخزين الحزم في الثانية على مثيلات EC2 التي يمكن أن تتسبب في إسقاط الحزمة أيضا

- لا تكشف AWS عن معدل التقييد، ولكن يمكن ملاحظة حالات السقوط بسبب التقييد عبر عداد "pps_allowance_exceeded"

أوامر أستكشاف أخطاء CLI وإصلاحها المساعدة

عند إجراء إختبارات أداء الخرج، يمكن إستخدام أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه لتحديد نقاط الازدحام أو أسباب انخفاض الأداء.

"إظهار إسقاط الإحصائيات النشطة لأجهزة QFP الخاصة بالأنظمة الأساسية" - يسمح لنا بفهم ما إذا كانت هناك أي حالات سقوط على C8KV. نحن بحاجة إلى ضمان عدم وجود أي حالات سقوط تذكر أو أي عدادات ذات صلة تتزايد.

"show platform hardware qfpactive statistics drop clear" - يقوم هذا الأمر بمسح العدادات.

"show platform hardware qfp active data infrastructure sw-cio" - يوفر هذا الأمر لنا معلومات تفصيلية حول النسبة المئوية لمعالج الحزم (PP)، ومدير حركة المرور (TM) الذي يتم إستخدامه أثناء تشغيل الأداء. يتيح لنا ذلك تحديد ما إذا كانت هناك إمكانية معالجة كافية أم لا من C8KV.

"show platform hardware qfp active dataPath util summary" - يعطينا هذا الأمر المعلومات الكاملة الخاصة بالإدخال/الإخراج الذي يقوم C8KV بإرساله/تلقيه من جميع المنافذ.

تأكد من التحقق من معدل الإدخال/الإخراج ومعرفة ما إذا كان هناك أي إسقاط. تأكد أيضا من التحقق من النسبة المئوية لتحميل المعالجة. إذا وصل إلى 100٪؛ يعنى ال c8kv وصل طاقته.

"show plat hardware qfp active infrastructure BQS interface GigabitEthernetX" - يسمح هذا الأمر لنا بفحص إحصائيات مستوى الواجهة فيما يتعلق برقم قائمة الانتظار والنطاق الترددي وعمليات الإسقاط الناتجة.

"show controller" - يوفر لنا هذا الأمر الكثير من المعلومات التفصيلية حول حزم RX/tx الجيدة، والحزم التي لم يتم الوصول إليها.

يمكن إستخدام هذا الأمر في سيناريو لا نرى فيه أي حالات سقوط للذيل لكن مولد حركة المرور لا يزال يرينا حالات السقوط.

ويمكن أن يحدث ذلك في سيناريو يصل فيه إستخدام البيانات إلى 100٪ بالفعل، وكذلك PP عند 100٪.

إذا إستمرت عدادات rx_missed_errors في الزيادة، فهذا يشير ضمنا إلى أن CSR يعمل على الضغط على البنية الأساسية للسحابة نظرا لأنه غير قادر على معالجة أي حركة مرور أخرى.

"show platform hardware qfp active data infrastructure sw-hqf" - يمكن إستخدامها للتحقق من حدوث أي إزدحام بسبب الضغط الخلفي من AWS.

"show plat hardware qfp active data infrastructure sw-nic" - يحدد كيفية موازنة حمل حركة مرور البيانات عبر قوائم انتظار متعددة. بعد 17. 7، يتوفر لدينا 8 منافذ TXQ متعددة.

كما يمكن أن تحدد ما إذا كانت هناك أي قائمة انتظار معينة تأخذ حركة المرور أو يتم موازنة التحميل بشكل صحيح.

"إظهار وحدات التحكم | في الأخطاء|تجاوزت|Giga" - يعرض حالات إسقاط الحزمة بسبب تقييد PPS الذي تم من جانب AWS، والذي يمكن ملاحظته عبر عداد pps_allowance_exceeded.

إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI) العينة

نموذج للمخرجات حيث عداد الإسقاط يتزايد- قم بإصدار الأمر عدة مرات لترى ما إذا كانت العدادات تتزايد مما يسمح لنا بالتأكيد على أنه في الواقع عمليات إسقاط ذيل.

csr_uut#show platform hardware qfp active statistics drop

Last clearing of QFP drops statistics : never

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats Packets Octets

-------------------------------------------------------------------------

Disabled 30 3693

IpFragErr 192 290976

Ipv4NoRoute 43 3626

Ipv6NoRoute 4 224

SdwanImplicitAclDrop 31 3899

TailDrop 19099700 22213834441

UnconfiguredIpv6Fia 3816 419760

نموذج الإخراج الظاهر هنا - قم بإصدار الأمر كل 30 ثانية للحصول على بيانات الوقت الفعلي

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-cio

Credits Usage:

ID Port Wght Global WRKR0 WRKR1 WRKR2 WRKR3 WRKR4 WRKR5 WRKR6 WRKR7 WRKR8 WRKR9 WRKR10 WRKR11 WRKR12 WRKR13 Total

1 rcl0 16: 455 0 4 1 2 3 2 2 4 4 4 4 0 4 23 512

1 rcl0 32: 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 512

2 ipc 1: 468 4 2 4 3 0 1 1 4 0 2 0 4 0 18 511

3 vxe_punti 4: 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 512

4 Gi1 4: 446 0 0 1 1 0 2 3 0 3 2 0 1 1 52 512

5 Gi2 4: 440 4 4 4 3 2 1 1 3 2 4 4 3 2 59 504

6 Gi3 4: 428 1 1 1 0 4 4 1 0 4 4 0 0 2 43 494

7 Gi4 4: 427 1 1 0 1 4 2 0 4 3 4 1 1 7 56 512

Core Utilization over preceding 12819.5863 seconds

--------------------------------------------------

ID: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% PP: 6.11 6.23 6.09 6.09 6.04 6.05 6.06 6.07 6.05 6.03 6.04 6.06 0.00 0.00

% RX: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23

% TM:0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00

% IDLE: 93.89 93.77 93.91 93.91 93.96 93.95 93.94 93.93 93.95 93.97 93.96 93.94 95.21 97.77

عينة مخرجات موضح هنا - تأكد من التحقق من معدل الإدخال/الإخراج ومعرفة ما إذا كان هناك أي إسقاط. تأكد أيضا من التحقق من النسبة المئوية لتحميل المعالجة. إذا وصل إلى 100٪؛ يعني العقدة وصلت لسعتها.

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath util summary

CPP 0: 5 secs 1 min 5 min 60 min

Input: Total (pps)900215 980887 903176 75623

(bps) 10276623992 11197595912 10310265440 863067008

Output: Total (pps)900216 937459 865930 72522

(bps) 10276642720 10712432752 9894215928 828417104

Processing: Load (pct)56 58 54 4

نموذج للمخرجات الموضحة هنا لإحصائيات مستوى الواجهة :

csr_uut#sh plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernet2

Interface: GigabitEthernet2, QFP interface: 7

Queue: QID: 111 (0x6f)

bandwidth (cfg) : 0 , bandwidth (hw) : 1050000000

shape (cfg) : 0 , shape (hw) : 0

prio level (cfg) : 0 , prio level (hw) : n/a

limit (pkts ) : 1043

Statistics:

depth (pkts ) : 0

tail drops (bytes): 0 , (packets) : 0

total enqs (bytes): 459322360227 , (packets) : 374613901

licensed throughput oversubscription drops:

(bytes): 0 , (packets) : 0

Schedule: (SID:0x8a)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 10500000000 , bandwidth (hw) : 10500000000

shape (cfg) : 10500000000 , shape (hw) : 10500000000

Schedule: (SID:0x87)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 200000000000 , bandwidth (hw) : 200000000000

shape (cfg) : 200000000000 , shape (hw) : 200000000000

Schedule: (SID:0x86)

Schedule FCID : n/a

bandwidth (cfg) : 500000000000 , bandwidth (hw) : 500000000000

shape (cfg) : 500000000000 , shape (hw) : 500000000000

csr_uut#sh plat hardware qfp active infrastructure bqs interface GigabitEthernet3 | inc tail

tail drops (bytes): 55815791988 , (packets) : 43177643

نموذج إخراج للحزم الجيدة RX/TX، إحصائيات الحزم المفقودة

c8kv-aws-1#show controller

GigabitEthernet1 - Gi1 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 346

tx_good_packets 243

rx_good_bytes 26440

tx_good_bytes 31813

rx_missed_errors 0

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet2 - Gi2 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 96019317

tx_good_packets 85808651

rx_good_bytes 12483293931

tx_good_bytes 11174853219

rx_missed_errors 522036

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet3 - Gi3 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 171596935

tx_good_packets 191911304

rx_good_bytes 11668588022

tx_good_bytes 13049984257

rx_missed_errors 21356065

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

GigabitEthernet4 - Gi4 is mapped to UIO on VXE

rx_good_packets 95922932

tx_good_packets 85831238

rx_good_bytes 12470124252

tx_good_bytes 11158486786

rx_missed_errors 520328

rx_errors 46

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0packets 0

rx_q0bytes 0

rx_q0errors 0

tx_q0packets 0

tx_q0bytes 0

نموذج للمخرجات للتحقق من حدوث أي إزدحام بسبب الضغط الخلفي من AWS:

csr_uut#show platform hardware qfp active datapath infrastructure sw-hqf

Name : Pri1 Pri2 None / Inflight pkts

GigabitEthernet4 : XON XON XOFF / 43732

HQF[0] IPC: send 514809 fc 0 congested_cnt 0

HQF[0] recycle: send hi 0 send lo 228030112

fc hi 0 fc lo 0

cong hi 0 cong lo 0

HQF[0] pkt: send hi 433634 send lo 2996661158

fc/full hi 0 fc/full lo 34567275

cong hi 0 cong lo 4572971630**************Congestion counters keep incrementing

HQF[0] aggr send stats 3225639713 aggr send lo state 3225206079

aggr send hi stats 433634

max_tx_burst_sz_hi 0 max_tx_burst_sz_lo 0

HQF[0] gather: failed_to_alloc_b4q 0

HQF[0] ticks 662109543, max ticks accumulated 348

HQF[0] mpsc stats: count: 0

enq 3225683472 enq_spin 0 enq_post 0 enq_flush 0

sig_cnt:0 enq_cancel 0

deq 3225683472 deq_wait 0 deq_fail 0 deq_cancel 0

deq_wait_timeout

نموذج إخراج لكيفية موازنة حمل حركة المرور عبر قوائم انتظار متعددة:

um-csr-uut#sh plat hardware qfp active datapath infrastructure sw-nic

pmd b1c5a400 device Gi1

RX: pkts 50258 bytes 4477620 return 0 badlen 0

pkts/burst 1 cycl/pkt 579 ext_cycl/pkt 996

Total ring read 786244055, empty 786197491

TX: pkts 57860 bytes 6546349

pri-0: pkts 7139 bytes 709042

pkts/send 1

pri-1: pkts 3868 bytes 451352

pkts/send 1

pri-2: pkts 1875 bytes 219403

pkts/send 1

pri-3: pkts 2417 bytes 242527

pkts/send 1

pri-4: pkts 8301 bytes 984022

pkts/send 1

pri-5: pkts 10268 bytes 1114859

pkts/send 1

pri-6: pkts 1740 bytes 175353

pkts/send 1

pri-7: pkts 22252 bytes 2649791

pkts/send 1

Total: pkts/send 1 cycl/pkt 1091

send 56756 sendnow 0

forced 56756 poll 0 thd_poll 0

blocked 0 retries 0 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 1: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 4: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 5: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 7: full 0 current index 0 hiwater 0

pmd b1990b00 device Gi2

RX: pkts 1254741010 bytes 511773562848 return 0 badlen 0

pkts/burst 16 cycl/pkt 792 ext_cycl/pkt 1342

Total ring read 1012256968, empty 937570790

TX: pkts 1385120320 bytes 564465308380

pri-0: pkts 168172786 bytes 68650796972

pkts/send 1

pri-1: pkts 177653235 bytes 72542203822

pkts/send 1

pri-2: pkts 225414300 bytes 91947701824

pkts/send 1

pri-3: pkts 136817435 bytes 55908224442

pkts/send 1

pri-4: pkts 256461818 bytes 104687120554

pkts/send 1

pri-5: pkts 176043289 bytes 71879529606

pkts/send 1

pri-6: pkts 83920827 bytes 34264110122

pkts/send 1

pri-7: pkts 160636635 bytes 64585622696

pkts/send 1

Total: pkts/send 1 cycl/pkt 442

send 1033104466 sendnow 41250092

forced 1776500651 poll 244223290 thd_poll 0

blocked 1060879040 retries 3499069 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 1: full 718680 current index 0 hiwater 255

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 4: full 15232240 current index 0 hiwater 255

TX Queue 5: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 31

TX Queue 7: full 230668 current index 0 hiwater 224

pmd b1712d00 device Gi3

RX: pkts 1410702537 bytes 498597093510 return 0 badlen 0

pkts/burst 18 cycl/pkt 269 ext_cycl/pkt 321

Total ring read 1011915032, empty 934750846

TX: pkts 754803798 bytes 266331910366

pri-0: pkts 46992577 bytes 16616415156

pkts/send 1

pri-1: pkts 49194201 bytes 17379760716

pkts/send 1

pri-2: pkts 46991555 bytes 16616509252

pkts/send 1

pri-3: pkts 49195026 bytes 17381741474

pkts/send 1

pri-4: pkts 48875656 bytes 17283423414

pkts/send 1

pri-5: pkts 417370776 bytes 147056906106

pkts/send 6

pri-6: pkts 46992860 bytes 16617923068

pkts/send 1

pri-7: pkts 49191147 bytes 17379231180

pkts/send 1

Total: pkts/send 2 cycl/pkt 0

send 339705775 sendnow 366141927

forced 3138709511 poll 2888466204 thd_poll 0

blocked 1758644571 retries 27927046 mbuf alloc err 0

TX Queue 0: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 1: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 2: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 3: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 4: full 0 current index 1 hiwater 0

TX Queue 5: full 27077270 current index 0 hiwater 224

TX Queue 6: full 0 current index 0 hiwater 0

TX Queue 7: full 0 current index 0 hiwater 0

نموذج الإخراج الذي يظهر حالات إسقاط الحزمة بسبب تقييد شبكات PPS الذي تم من جانب AWS، والذي يمكن ملاحظته عبر عداد PPS_ALLOWANCE_EXCEEDED:

C8k-AWS-2#show controllers | in errors|exceeded|Giga

GigabitEthernet1 - Gi1 is mapped to UIO on VXE

rx_missed_errors 1750262

rx_errors 0

tx_errors 0

rx_mbuf_allocation_errors 0

rx_q0_errors 0

rx_q1_errors 0

rx_q2_errors 0

rx_q3_errors 0

bw_in_allowance_exceeded 0

bw_out_allowance_exceeded 0

pps_allowance_exceeded 11750

conntrack_allowance_exceeded 0

linklocal_allowance_exceeded 0