المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية تعديل تكوين الإحصائيات > فاصل التجميع في مجموعة vManage.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بعقد نظام المجموعة vManage 3 في مركز البيانات النشط (DC) و 3 عقد في إسترداد البيانات بعد الكوارث (DR) التي تشغل نظام المجموعة vManage المكون من 20.6.3 عقدة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مجموعة vManage ذات 3 عقد الموجودة في الإصدار 20.6.3.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

عند تمكين الفحص العميق للحزم (DPI)، يجب تعيين مؤقت مجموعة الإحصائيات على 30 دقيقة أو أعلى. في حالة تكوين المستخدم أقل من 30 دقيقة، تحتاج إلى تكوين 30 دقيقة أو أكثر.

التكوين

إذا كنت بحاجة إلى تغيير "تكوين إحصائيات مجموعة قواعد البيانات"، فهذا يتطلب إعادة تحميل vManage. إذا كانت مجموعة vManage، فيجب عليك اتباع هذه الخطوات.

1. تأكد من أن حالة واجهة النقل على عقد نظام المجموعة DR vManage معطلة.

2. من قائمة Cisco vManage، انتقل إلى الإدارة > صفحة إسترداد البيانات بعد الكوارث وأوقف DR مؤقتا على نظام المجموعة النشط من أي نظام vManage.

3. قم بتغيير الفاصل الزمني لمجموعة الإحصائيات إلى 30 دقيقة في الإدارة > صفحة الإعدادات في vManage واحد في مجموعة نشطة. إنه يغير المؤقت على vManage أخرى أيضا. الرجاء التحقق من صحة نفس الإجراء قبل المتابعة إلى الخطوة التالية.

4. قم بإعادة تشغيل كافة برامج vManage الثلاثة في نظام المجموعة النشط لتأكيد التغيير. قم بتسجيل الدخول إلى جميع برامج vManage الثلاثة بمجرد تشغيلها (بعد 30 دقيقة تقريبا) وتحقق من إجراء التغيير ومن إستعادة اتصال نظام المجموعة.

5. انتقل إلى الإدارة > صفحة إسترداد البيانات بعد الكوارث واستأنف DR مرة أخرى.

6. انتظر حدوث النسخ المتماثل التالي وفقا لمؤقت فترة النسخ المتماثل.

7. بعد النسخ المتماثل، يتوفر نفس التكوين في نظام المجموعة DR أيضا. الرجاء التحقق من صحة نفس الإجراء قبل المتابعة إلى الخطوة التالية.

8. الآن، يمكنك إما إيقاف DR مؤقتا مرة أخرى وإعادة تشغيل مجموعة النسخ الاحتياطي vManage أو يمكنك إعادة تمهيد هذه العناصر كما هي. فقط تأكد من أنها ليست في عملية النسخ أثناء إعادة تمهيد DR vManage.

التحقق من الصحة

انتقل إلى الإدارة > تكوين الإحصائيات في واجهة المستخدم الرسومية VManage وتحقق من الفاصل الزمني لجمع الإحصائيات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

أستكشاف أخطاء قاعدة بيانات الإحصائيات ونسبة الأقراص وإصلاحها على vManage من Cisco

تحديث إعدادات قاعدة بيانات الإحصائيات في Cisco vManage

الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems