المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

قاعدة بيانات الإحصاءات

كيفية تقدير إستخدام القرص لكل ميزة وتعديله

أفضل الممارسات

مسائل قاعدة بيانات الإحصاءات المشتركة

لا يعرض vManage الإحصائيات الأقدم من النطاق الزمني المحدد

لا يقوم vManage بتحديث الإحصائيات

يعرض vManage "لا توجد بيانات لعرضها"

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مبادئ قاعدة بيانات الإحصائيات وموارد القرص المتعلقة بمحاذاة المتطلبات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من هذا موضوع:

- شبكة منطقة واسعة معرفة بالبرامج من Cisco (SD-WAN)

- واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم vManage من Cisco

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: لا يقتصر هذا المستند على أي إصدار من البرامج.

قاعدة بيانات الإحصاءات

تعد قاعدة بيانات الإحصائيات واحدة من خدمات مدير الشبكة الرئيسية (NMS) الخاصة بوحدة التحكم vManage، كما أنها تحتفظ بالبيانات الإحصائية لسجلات التدقيق والتنبيهات والأحداث والتفحص العميق للحزم (DPI) و NetFlow وميزات الأمان وما إلى ذلك.

وهو يستخدم خدمة البحث المرنة لمعالجة كل معلومات ميزات ومعالجتها باستخدام الفهارس، وبعد معالجة تجميع البيانات، يمكن مسح المعلومات المرنة من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) vManage.

استنادا إلى موارد مساحة القرص، يقوم كل vManage تلقائيا بحساب أقصى مساحة متوفرة لتخصيصها في "تكوين قاعدة بيانات الإحصائيات"، والتي تقوم بشكل افتراضي بتعيين 5 جيجابايت لكل ميزة، ويمكن تعديل هذا وفقا للمتطلبات.

قبل تخصيص أي قيمة غير افتراضية لمساحة القرص لكل ميزة، يلزم التحقق من صحة موارد الحوسبة الموصى بها من Cisco vManage لكل إصدار برنامج وتفاصيل التغشية، والتي يتم تجميعها بشكل خاص إذا كانت ميزة DPI ممكنة، ولوحظ أنه بعد 20.6 موارد الحوسبة تستبدل إختصار DPI ل SAIE.

كيفية تقدير إستخدام القرص لكل ميزة وتعديله

لتحديد مساحة القرص المطلوبة لتعيينها لكل ميزة، أستخدم إستدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) التالي:

https://vmanage-ip:port/dataservice/management/elasticsearch/index/size/estimate

استبدلت vmanage-ip:port مع ال IP ومنفذ من vManage. يرجع إستدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) هذا إستجابة JavaScript Object Notation (JSON) مع إجمالي مساحة القرص وتفاصيل حبيبية لمساحة القرص المطلوبة لحفظ إحصائيات الميزات لمدة يوم واحد و 7 أيام و 14 يوما و 30 يوما و 90 يوما و 180 يوما وسنة واحدة.

للتحقق من صحة تعيين القرص الحالي في vManage وتعديله، انتقل إلى إدارة > إعدادات > تكوين قاعدة بيانات الإحصائيات.

انقر فوق تحرير وقم بتعديل الحجم إلى القيمة المطلوبة استنادا إلى متطلبات التغشية، ثم انقر فوق حفظ.

أفضل الممارسات

قبل تعيين الموارد، من الضروري التحقق من صحة أي الميزات وأي إحصائيات الأجهزة يتم تمكينها لجمع البيانات، للقيام بذلك، انتقل إلى الإدارة > الإعدادات > إعدادات الإحصائيات.

يوضح هذا القسم جميع الميزات التي يقوم vManage بتجميع البيانات لها، بشكل افتراضي يتم تعيين Enable All لجميع الميزات:

- تمكين الكل: تتم معالجة بيانات الإحصائيات لجميع أجهزة Cisco Edge العاملة. إذا تم تمكين Cisco vAnalytics وتكوينه، فسيتم إرسال الإحصائيات أيضا إلى السحابة.

- تعطيل الكل: لا يتم تجميع بيانات الإحصائيات لأي جهاز تشغيل.

- مخصص: يتيح ذلك إمكانية تخصيص مجموعة كاملة للأجهزة التي تتطلب جمع البيانات.

- vAnalytics فقط: يتم إرسال كافة الإحصائيات، في الميزة المحددة، إلى vAnalytics دون الحاجة إلى vManage لمعالجتها أو إظهارها.

بعد التحقق من تمكين الإحصائيات للميزات والأجهزة المطلوبة، نظرا لأن هذه معلومات تاريخية تستهلك القرص، لا يمكن تخصيص المساحة الإجمالية على القرص لجميع الميزات حتى مع أن vManage يسمح بذلك؛ وبدلا من ذلك، يجب تقسيم الحد الأقصى للمساحة المتاحة في تكوين قاعدة بيانات الإحصاءات بين جميع الميزات، وتكون هذه القيمة مرئية في الإدارة > الإعدادات > تكوين قاعدة بيانات الإحصاءات؛ حيث يتم تعيين الموارد في نفس الوقت لكل ميزة.

تتمثل أفضل الممارسات في تكوين حجم قرص تكوين قاعدة بيانات الإحصائيات بحيث لا يتجاوز 80٪ من تقسيم vManage /opt/data، مما يؤدي إلى تجنب نفاد الموارد التي قد تتسبب في فترات زمنية غير متوقعة وقصيرة للإحصائيات المحفوظة.

ملاحظة: للتحقق من المساحة الحرة على القرص، أستخدم الأمر df -kh | GREP "opt/data" في vShell.

بالإضافة إلى تعيين القرص، عند تمكين DPI/SAIE، يجب تعيين وقت إستطلاع الإحصائيات إلى 30 دقيقة أو أعلى كأفضل ممارسة؛ الفاصل الزمني الافتراضي للمجموعة (دقائق) هو 30 دقيقة.

لتعديل مؤقت الاستطلاع، من قائمة Cisco vManage، انتقل إلى إدارة > إعدادات > تكوين الإحصائيات. طقطقة يحرر ويعدل المجموعة فاصل (دقائق) إلى القيمة ب رغب يؤسس على ال DPI حركة مرور، طقطقة حفظ.

مسائل قاعدة بيانات الإحصاءات المشتركة

لا يعرض vManage الإحصائيات الأقدم من النطاق الزمني المحدد

عندما تكون في قسم مراقبة > شبكة > تحديد جهاز وعرض خيارات داخل تطبيقات، WAN، مراقبة الأمان؛ بعد تحديد نطاق زمني في عامل تصفية الوقت، لا يتم عرض الإحصائيات القديمة أو أن البيانات المحفوظة أقل من المتوقع.

تحدث هذه المشكلة بسبب تعيين القرص في الإدارة > إعدادات > تكوين قاعدة بيانات الإحصاءات أقل من القيمة المقدرة التي تم الحصول عليها من خلال إستدعاء API https://vmanage-ip:port/dataservice/management/elasticsearch/index/size/estimate لكل ميزة.

لا يقوم vManage بتحديث الإحصائيات

عندما تكون أقسام مراقبة > شبكة > تحديد جهاز وعرض الخيارات داخل التطبيقات، شبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN)، مراقبة الأمان قد لاحظت الإحصائيات، يتم تحديث الرسومات البيانية الإحصائية ولكن ليس في الوقت الفعلي.

يحدث هذا لأن vManage يقوم بتحديث بيانات الإحصائيات استنادا إلى مؤقت تكوين الإحصائيات الذي يتم تعيينه افتراضيا على 30 دقيقة، عند تمكين DPI/SAIE، يتم التوصية بقيم تجميع أعلى، ونتيجة لذلك، يستغرق vManage أكثر من 30 دقيقة لمعالجة المعلومات وتحديثها.

يعرض vManage "لا توجد بيانات لعرضها"

عندما تكون في شاشة > شبكة > تحديد جهاز وعرض الخيارات داخل التطبيقات، WAN، مقاطع مراقبة الأمان، لا يتم عرض أي بيانات لعرض الرسالة بدلا من الرسم البياني.

الأسباب المحتملة:

- يتجاوز إجمالي المهام والأقراص المستخدمة في الإدارة > الإعدادات > قسم تكوين قاعدة بيانات الإحصائيات الحد الأقصى للمساحة المتاحة المحدد في أعلى القسم، وفي هذه الحالات، يتم وضع علامة على المساحة الإجمالية باللون الأحمر كرسالة تحذير.

- /opt/data partition يتجاوز 80٪ من الاستخدام.

- تم تعيين الفاصل الزمني للمجموعة (دقيقة) إلى أقل من 30 دقيقة.

- يتم تحديد التحليلات فقط في الإدارة > الإعدادات > إعدادات الإحصائيات للميزة المحددة، بحيث تكون البيانات مرئية فقط على vAnalytics.

معلومات ذات صلة

- تحديث إعدادات قاعدة بيانات الإحصائيات في Cisco vManage

- برنامج Cisco vManage - تمتع بإصدار أمر SD-WAN الخاص بك

- حل Cisco SD-WAN