المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

الخطوة 1. تأكد من أن vSmart في وضع واجهة سطر الأوامر (CLI) مع إتصالات التحكم المستقرة

الخطوة 2. إنشاء قالب واجهة سطر الأوامر

الخطوة 3. دفع قالب واجهة سطر الأوامر الجديد إلى vSmart

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند طريقة سهلة لإنشاء قالب واجهة سطر الأوامر ل vSmart حيث تكون هناك حاجة إليها للدفع بسياسة مركزية للتغشية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معرفة أساسية بهذه المواضيع:

- نظرة عامة على حل شبكة WAN الخاصة بتقنية SD

- قوالب vManage

- متمركز

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- vManage، الإصدار 20.6.4

- vBond الإصدار 20.6.4

- Smart، الإصدار 20.6.4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يمكن رؤية رسالة الخطأ التي فشلت في تنشيط النهج vSmart x.x.x.x غير موجودة في وضع vManage بعد تنشيط النهج المركزي.

الحل

الخطوة 1. تأكد من أن vSmart في وضع واجهة سطر الأوامر (CLI) مع إتصالات التحكم المستقرة

في هذه الخطوة، يلزمك التحقق من أن إتصالات التحكم بين vManage و vSmart عالية ومستقرة. هذا أمر إلزامي لدفع القالب.

انتقل إلى vManage>جهاز العرض > الشبكة > تقنية vSmart.

ملاحظة: من الإصدار 20.9 والإصدارات الأحدث، انتقل إلى vManage>أجهزة المراقبة>الأجهزة>تقنية vSmart.

الرجاء ملاحظة إمكانية الوصول ثم التشغيل منذ ذلك الحين.

الخطوة 2. إنشاء قالب واجهة سطر الأوامر

في هذه الخطوة، يلزمك تحميل التكوين الجاري تشغيله من تقنية vSmart إلى قالب واجهة سطر الأوامر. يحتوي vManage على خيار لتحميل التكوين تلقائيا في القالب.

انتقل إلى vManage>تكوين >قوالب>إنشاء قالب >قالب واجهة سطر الأوامر.

قم بتعبئة كافة معلمات القالب الضرورية كاسم القالب والوصف.

انقر فوق التالي لتحميل التكوين الجاري تشغيله من الجهاز القابل للوصول لتحديد تكوين الجهاز المطلوب.

يقوم vManage تلقائيا بتحميل running-configuration من الجهاز إلى قالب واجهة سطر الأوامر.

انقر فوق إضافة لإنشاء القالب.

الخطوة 3. دفع قالب واجهة سطر الأوامر الجديد إلى vSmart

في هذه الخطوة، تحتاج إلى دفع القالب الذي قمت بإنشائه إلى برنامج vSmart الصحيح.

انتقل إلى vManage>التكوين >القوالب>القالب الذي قمت بإنشائه>..> إرفاق الأجهزة.

أختر الجهاز الذي تحتاج إليه لدفع القالب إليه، وأخذه إلى اليمين. ثم انقر فوق إرفاق.

على يسارك، انقر فوق الرقم التسلسلي vSmart لمراجعة التكوين.

أخيرا، انقر فوق تكوين الأجهزة لدفع القالب.

لتأكيد دفع القالب، انتقل إلى vManage>تكوين >الأجهزة>وحدات التحكم >vSmart.

عند هذه النقطة، يمكنك تنشيط "النهج المركزي" الذي تم تكوينه.

معلومات ذات صلة

دليل بدء تشغيل SD-WAN من Cisco

دليل تكوين سياسات Cisco SD-WAN، Cisco IOS XE، الإصدار 17.x