المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

خطوات تجاوز فشل شبكة SDWAN من خلال وضع vManage:

خطوات تجاوز فشل SDWAN من خلال وضع واجهة سطر الأوامر:

التحقق من الصحة

التغييرات المطبقة من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

التغييرات المطبقة من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تنفيذ تجاوز فشل SDWAN من خلال تغيير قيمة أولوية VRRP التي يمكن تنفيذها من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) vManage أو واجهة سطر الأوامر (CLI).

المتطلبات الأساسية

يجب إجراء التكوين عالي التوفر لشبكة SDWAN.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- فهم بنية SDWAN وسير عمل Meraki

- فهم مفاهيم بروتوكول تكرار جهاز التوجيه الظاهري (VRRP)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لبرنامج vManage من Viptela

- PuTTY (تسجيل الدخول إلى CLI)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يمكن لعملية تجاوز الفشل تحديد ما إذا كان الموقع يحتوي على توفر شبكة WAN عالية في حالة تعطل الموجه النشط.

ملاحظة: هنا، أفضل طريقة هي واجهة المستخدم الرسومية (GUI) vManage.

التكوين

خطوات تجاوز فشل شبكة SDWAN من خلال وضع vManage:

1. قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات vManage الخاصة ب Viptela.

2. أخترت تشكيل وطقطقة أداة. قم بالتمرير إلى اليمين وتحقق من الوضع (vManage أو CLI).

3. أختر جهازا معينا قررت جعله ذا أولوية أقل (على سبيل المثال، vEdge 1). قم بالتمرير إلى نهاية الصف اليمنى، انقر خيار ثلاث نقاط ثم أختر تغيير قيم الجهاز.

4. قم بالتمرير إلى الطرف الأيمن من الصف مرة أخرى، وانقر فوق خيار النقاط الثلاث واختر تحرير قالب الجهاز.

5. قم بتغيير أولوية VRRP من 110 الخاصة ب vEdge 1 إلى أقل من قيمة الأولوية vEdge 2 (على سبيل المثال، أولوية VRRP ك 90) التي يجب أن تكون أقل من قيمة الأولوية vEdge 2.

ملاحظة: تحتاج إلى تغيير جميع قيم IF من 110 إلى 90.

6. انقر فوق تحديث.

7. بمجرد إتمام العملية، يتم نقل الأساسي vEdge 1 مرة أخرى إلى النسخة الاحتياطية.

8. يتم رعاية الموجه vEdge 2 بواسطة الدور الرئيسي الآن.

خطوات تجاوز فشل SDWAN من خلال وضع واجهة سطر الأوامر:

1. تسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (مثال: vEdge 1)

2. دخلت VPN خاص (مثال: VPN1)

3. إدخال IF خاص (مثال: LAN IF)

4. قم بتغيير قيمة أولوية vrrp التي تكون أقل من قيمة vEdge 2 (على سبيل المثال: يمكنك تعيينها على 90 لأن vEdge 2 لديه أولوية افتراضية بالفعل على أنها 100).

ملاحظة: لا يفضل أسلوب واجهة سطر الأوامر (CLI) عندما تكون لديك إمكانية واجهة المستخدم الرسومية (GUI). إذا أردت القيام بذلك، يجب أن تحصل على الموافقة أولا.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

التغييرات المطبقة من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

1. انتقل إلى الشاشة، ثم أختر الشبكات

2. أختر اسم الجهاز

3. أختر خيار الوقت الحقيقي

4. اكتب vrrp معلومات

التغييرات المطبقة من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

VE1 # show vrrp | علامة التبويب

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا توجد حاليا أي معلومات خاصة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها متوفرة لهذا التكوين.