المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

دورة حياة دعم برنامج SD-WAN من Cisco

نظرة عامة على الإصدارات الحالية الموصى بها

مصفوفة توافق أجهزة Cisco SD-WAN

قائمة بالعيوب التي تم حلها وفتحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند إرشادات للعملاء حول كيفية العثور على أكثر برامج Catalyst SD-WAN ملاءمة لوحدات التحكم Cisco Catalyst SD-WAN والموجهات الطرفية، والتي تتضمن أجهزة vEdge و Cisco IOS® XE SD-WAN. ليس المقصود من المعلومات الواردة في هذا المستند أن تكون شاملة، بل المقصود منها أن تكون بمثابة دليل عام للعملاء، لا سيما في حالات النشر/الترقيات الكبيرة. بالإضافة إلى هذه التوصيات، إذا كان مطلوبا من العملاء تشغيل إصدار لاستخدام ميزات برامج أو أجهزة أحدث، فالتوصية هي إختيار قطارات إصدار صيانة موسعة حيثما كان ذلك ممكنا.

معلومات أساسية

يغطي هذا المستند البرامج/المكونات التالية:

- برنامج Cisco Catalyst SD-WAN Manager (المعروف إختصارا باسم vManage)، أداة التحقق من الصحة (بشكل نموذجي vBond)، وحدة التحكم (بشكل نموذجي vSmart)

- نظام تشغيل Viptela (ل vEdge100 و vEdge1000 و vEdge2000 و vEdge5000 و vEdge-Cloud و ISR1100-4G/6G)

- IOS XE SD-WAN من Cisco

تقوم Cisco بإجراء إختبار داخلي مكثف ثم تقوم بتقييم جودة البرامج بعد النشر للتوفر العام قبل إجراء إصدار موصى به. وهو يشمل مراجعة أي عيوب جديدة تم تسجيلها أو العثور عليها مقابل الإفراج عن تلك العيوب أو خطورتها أو أثرها، فضلا عن الملاحظات الميدانية العامة. يتم إجراء هذا التقييم لكل إصدار جديد.

دورة حياة دعم برنامج SD-WAN من Cisco

يصنف كل إصدار من برنامج Cisco Catalyst SD-WAN Software على أنه إصدار صيانة قياسية أو إصدار صيانة موسع. ينطبق هذا على حافة شبكة WAN وبرنامج وحدة التحكم.

إصدار قياسي للصيانة - دعم دائم لمدة 12 شهرا بدءا من الشحن الأول للعملاء (FCS) مع عمليات إعادة الإنشاء المجدولة. الأمثلة هي برنامج Cisco IOS XE الإصدارات 17.8 و 17.10 و 17.11 و 17.13 و 17.14. بالنسبة لوحدات التحكم/vEdges، الأمثلة هي 18.3 و 19.1 و 20.1 و 20.4 و 20.5 و 20.7 و 20.8 و 20.10 و 20.11 و 20.13 و 20.14 وما إلى ذلك.

إصدار صيانة ممتد - دعم دائم لمدة 36 شهرا بدءا من تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) مع عمليات إعادة الإنشاء المجدولة. الأمثلة هي برنامج Cisco IOS XE الإصدارات 17.9 و 17.12 و 17.15 أو 17.18. بالنسبة ل vEdges، الأمثلة هي 18.4 و 19.2 و 20.3 و 20.6 و 20.9. لأمثلة وحدات التحكم هي 20.9 و 20.12 و 20.15 و 20.18

كان الإصدار 18.4/16.10 هو أول إصدار ممتد لبطاقة SD-WAN للصيانة. بداية من الإصدار 19.2/16.12 كل إصدار ثالث لاحق هو إصدار صيانة موسع (على سبيل المثال، 19.2/16.12 و 17.3/20.3 و 17.6/20.6 و 17.9/20.9 و 17.12/20.12 و 17.15/20.15 وهكذا).

وبالنظر إلى أن إصدارات الصيانة القياسية فترات دعمها أقصر بكثير بينما تتمتع إصدارات الصيانة الممتدة بفترات دعم أطول مع المزيد من عمليات إعادة التحديث/إصلاحات الأخطاء المجدولة، فمن المستحسن أن يبقى العملاء في إصدارات الصيانة الممتدة حيثما أمكن ذلك.

نظرة عامة على الإصدارات الحالية الموصى بها

الإصدارات

وحدات التحكم

موجهات الشبكات vEdge 100b و 100m و 1000 و 2000 و 5000 و vEdge

IOS XE SD-WAN من Cisco **

الإصدارات الموصى بها التي تحمل علامة "النجم الذهبي" على CCO

20.12.5, 20.15.3.1

20.6.6

20.9.7*

17.12.5 أمبير، 17.15.3 أمبير

* - فقط لسحابة vEdge-2000 و vEdge-5000 و vEdge

** - سيتم تأهيل الموجهات التي تدعم الإصدار فقط. نظرا لأن الأجهزة تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي ولا يمكنها إستيعاب أحدث الإصدارات، فسيظل "النجم المدمج" موجودا على آخر قطار مدعوم لذلك الجهاز.

مصفوفة توافق أجهزة Cisco SD-WAN

يتم دمج أحدث المعلومات حول مصفوفة توافق أجهزة Cisco SD-WAN في ملاحظات الإصدار. راجع إرتباط "ملاحظات الإصدار" في قسم "المعلومات ذات الصلة".

قائمة بالعيوب التي تم حلها وفتحها

يتم دمج قائمة العيوب التي تم حلها وفتحها مع ملاحظات الإصدار. راجع إرتباط "ملاحظات الإصدار" في قسم "المعلومات ذات الصلة".

معلومات ذات صلة

- ملاحظات الإصدار

- Cisco SD-WAN - الإصدار والتوافق

- تقنية SD-WAN من Cisco

- أدلة تكوين SD-WAN من Cisco

- Cisco SD-WAN - الإصدار والتوافق

- إشعارات نهاية العمر الافتراضي ونهاية البيع

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems