المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

مصادقة المستخدم المستندة إلى RADIUS والتخويل ل vEdge ووحدات التحكم

مصادقة المستخدم والتفويض القائمين على TACACS ل vEdge ووحدات التحكم

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين مصادقة المستخدم المستندة إلى TACACS و RADIUS ل vEdge ووحدات التحكم باستخدام محرك خدمة الهوية (ISE).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

ولغرض العرض التوضيحي، تم إستخدام الإصدار 2.6 من ISE. vEdge-cloud ووحدات التحكم التي تعمل الإصدار 19.2.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

يوفر برنامج Viptela ثلاثة أسماء لمجموعات المستخدمين الثابتة: basic، netadmin، وoperator. يجب تعيين المستخدم لمجموعة واحدة على الأقل. يتم وضع مستخدم TACACS/RADIUS الافتراضي تلقائيا في المجموعة الأساسية.

مصادقة المستخدم المستندة إلى RADIUS والتخويل ل vEdge ووحدات التحكم

الخطوة 1. قم بإنشاء قاموس Viptela radius ل ISE. للقيام بذلك، قم بإنشاء ملف نصي بالمحتوى:

# -*- text -*-

#

#  dictionary.viptela

#

#

# Version:      $Id$

#

VENDOR          Viptela                         41916

BEGIN-VENDOR    Viptela

ATTRIBUTE       Viptela-Group-Name              1    string

الخطوة 2. تحميل القاموس إلى ISE. لهذا الغرض، انتقل إلى السياسة > عناصر السياسة > القواميس. من قائمة القواميس، الآن انتقل إلى RADIUS > موردي RADIUS ثم انقر إدراج، كما هو موضح صورة.

قم الآن بتحميل الملف الذي أنشأته في الخطوة 1.

الخطوة 3. إنشاء ملف تعريف تخويل. في هذه الخطوة يقوم ملف تعريف تخويل Radius بتعيين، على سبيل المثال، مستوى امتياز NetAdmin لمستخدم مصدق عليه. لهذا، انتقل إلى سياسة > عناصر السياسة > ملفات تخصيص التخويل وحدد خاصيتين متقدمتين كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4. بناء على إعدادك الفعلي، قد تبدو مجموعة النهج بشكل مختلف. لأغراض العرض التوضيحي في هذه المقالة، يتم إنشاء إدخال السياسة الذي يسمى الوصول الطرفي كما هو موضح في الصورة.

انقر > وتظهر الشاشة التالية كما هو موضح في الصورة.

يتطابق هذا النهج استنادا إلى ملف تعريف مجموعة المستخدمين lab_admin ويعين ملف تعريف تخويل تم إنشاؤه في الخطوة 3.

الخطوة 5. قم بتعريف NAS (موجه أو وحدة تحكم vEdge) كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 6. تكوين vEdge/وحدة التحكم.

system

aaa

auth-order       radius local

radius

server 10.48.87.210

vpn 512

key cisco

exit

!

!

الخطوة 7. التحقق. قم بتسجيل الدخول إلى برنامج vEdge وتأكد من تعيين مجموعة NetAdmin للمستخدم البعيد.

vEdgeCloud1# show users

AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

مصادقة المستخدم والتفويض القائمين على TACACS ل vEdge ووحدات التحكم

الخطوة 1. إنشاء ملف تعريف TACACS. في هذه الخطوة، يتم تعيين ملف تعريف TACACS الذي تم إنشاؤه، على سبيل المثال، مستوى امتياز NetAdmin لمستخدم تمت مصادقته.

- حدد إلزامي من قسم السمة المخصصة لإضافة السمة ك:

النوع

الاسم

القيمة

إلزامي

اسم مجموعة الفيديو Viptela

Netadmin

الخطوة 2. إنشاء مجموعة أجهزة ل SD-WAN.

الخطوة 3. قم بتكوين الجهاز وتعيينه إلى مجموعة أجهزة SD-WAN:

الخطوة 4. تحديد نهج إدارة الأجهزة.

اعتمادا على الإعداد الفعلي، قد تبدو مجموعة النهج بشكل مختلف. لأغراض العرض التوضيحي في هذا المستند، يتم إنشاء السياسة.

انقر فوق > وتظهر الشاشة التالية كما هو موضح في هذه الصورة. يتطابق هذا النهج مع نوع الجهاز المسمى SD-WAN ويعين ملف تعريف Shell الذي يتم إنشاؤه في الخطوة 1.

الخطوة 5. تكوين vEdge:

system

aaa

auth-order tacacs local

!

tacacs

server 10.48.87.210

vpn 512

key cisco

exit

!

!

الخطوة 6. التحقق. قم بتسجيل الدخول إلى برنامج vEdge وتأكد من تعيين مجموعة NetAdmin للمستخدم البعيد:

vEdgeCloud1# show users

AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

الخطوة 5. تكوين vEdge:

الخطوة 5. تكوين vEdge:

الخطوة 5. تكوين vEdge:

معلومات ذات صلة

- دليل النشر التعريفي لإدارة أجهزة Cisco ISE: https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973

- تكوين وصول المستخدم والمصادقة: https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication