المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات مستوى التحكم

التحقق من الخصائص المحلية لعنصر التحكم

فحص إتصالات التحكم

بروتوكول إدارة التراكب

التحقق من الإعلان عن وحدات التحكم في الوصول إلى الإنترنت (OMP) من خلال vEdges

التحقق من أن vSmart يستلم ويعلن عن وحدات التحكم في الوصول إلى النقل (TLOCs)

اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه

يفهم العرض bfd جلسة أمر

إحصائيات عرض النفق للأمر

قائمة الوصول

ترجمة عنوان الشبكة

كيفية إستخدام أدوات stun-client لاكتشاف خرائط NAT وعوامل التصفية.

أنواع NAT المدعومة لأنفاق مستوى البيانات "الإرسال" المستخدمة في CLI

جدران الحماية

الأمان

مشاكل ISP مع حركة مرور البيانات التي تم وضع علامة DSCP عليها

Debug BFD

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشاكل اتصال مستوى بيانات vEdge بعد اتصال مستوى تحكم ولكن لا يوجد اتصال مستوى بيانات بين المواقع.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بمعرفة Cisco Software Defined Wide Area Network (SDWAN) الحل.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.  يركز هذا المستند على أنظمة vEdge الأساسية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

لموجهات Cisco Edge (موجهات Cisco IOS® XE في وضع وحدة التحكم)، يرجى القراءة .

معلومات مستوى التحكم

التحقق من الخصائص المحلية لعنصر التحكم

للتحقق من حالة Wide Area Network (WAN) الواجهات على vEdge، أستخدم الأمر، show control local-properties wan-interface-list.

في هذا الإخراج، يمكنك رؤية RFC 4787 Network Address Translation (NAT) Type.

عندما يكون vEdge خلف جهاز NAT (جدار الحماية، الموجه، وما إلى ذلك)، وعنوان IPv4 العام والخاص، يتم إستخدام User Datagram Protocol (UDP) منافذ المصدر العامة والخاصة لإنشاء أنفاق مستوى البيانات.

يمكنك أيضا العثور على حالة واجهة النفق ولون الحد الأقصى لعدد إتصالات التحكم التي تم تكوينها.

vEdge1# show control local-properties wan-interface-list NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping A -- indicates Address-port dependent mapping N -- indicates Not learned Requires minimum two vbonds to learn the NAT type PUBLIC PUBLIC PRIVATE PRIVATE PRIVATE MAX RESTRICT/ LAST SPI TIME NAT VM INTERFACE IPv4 PORT IPv4 IPv6 PORT VS/VM COLOR STATE CNTRL CONTROL/ LR/LB CONNECTION REMAINING TYPE CON STUN PRF --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ge0/0 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 :: 12386 1/1 gold up 2 no/yes/no No/No 7:02:55:13 0:09:02:29 N 5 ge0/1 10.20.67.10 12426 10.20.67.10 :: 12426 0/0 mpls up 2 yes/yes/no No/No 0:00:00:01 0:11:40:16 N 5

باستخدام هذه البيانات، يمكنك تحديد معلومات معينة حول كيفية إنشاء أنفاق البيانات وما المنافذ التي يمكنك توقعها (من منظور الموجهات) للاستخدام عند تكوين أنفاق البيانات.

فحص إتصالات التحكم

من المهم التأكد من أن اللون الذي لا يشكل أنفاق مستوى البيانات لديه اتصال تحكم تم إنشاؤه مع وحدات التحكم في التغشية.

وإلا، فلن يقوم vEdge بإرسال Transport Locator (TLOC) المعلومات إلى برنامج vSmart عبر Overlay Management Protocol (OMP).

يمكنك التحقق مما إذا كان قيد التشغيل باستخدام show control connections الأمر، والبحث عن connect الحالة.

vEdge1# show control connections PEER PEER CONTROLLER PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT LOCAL COLOR STATE UPTIME ID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vsmart dtls 10.1.0.3 3 1 203.0.113.13 12446 203.0.113.13 12446 gold up 7:03:18:31 0 vbond dtls - 0 0 203.0.113.12 12346 203.0.113.12 12346 mpls connect 0 vmanage dtls 10.1.0.1 1 0 203.0.113.14 12646 203.0.113.14 12646 gold up 7:03:18:31 0

إذا حاولت الواجهة (التي لا تشكل أنفاق بيانات) الاتصال، فقم بحلها من خلال بدء ناجح لاتصالات التحكم عبر هذا اللون.

أو، قم بتعيين max-control-connections 0 في الواجهة المحددة تحت قسم واجهة النفق.

vpn 0 interface ge0/1 ip address 10.20.67.10/24 tunnel-interface encapsulation ipsec color mpls restrict max-control-connections 0 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf no allow-service stun ! no shutdown !

ملاحظة: في بعض الأحيان، يمكنك إستخدام no control-connections الأمر لتحقيق نفس الهدف. ومع ذلك، لا يقوم هذا الأمر بإنشاء الحد الأقصى لعدد إتصالات التحكم. تم إهمال هذا الأمر من الإصدار 15.4 ولا يتم إستخدامه على البرامج الأحدث.

بروتوكول إدارة التراكب

التحقق من الإعلان عن وحدات التحكم في الوصول إلى الإنترنت (OMP) من خلال vEdges

لا يمكن إرسال قوائم التحكم في الوصول إلى البنية الأساسية (OMP) لأن الواجهة تحاول تكوين إتصالات التحكم عبر هذا اللون ولا يمكنها الوصول إلى وحدات التحكم.

تحقق مما إذا كان اللون (الذي تقوم أنفاق البيانات به) يرسل وحدة التحكم في الوصول إلى النقل (TLOC) لهذا اللون المعين إلى vSmart.

أستخدم الأمر للتحقق show omp tlocs advertised من قوائم التحكم في الوصول (TLOCs) التي يتم إرسالها إلى أقران بروتوكول OMP.

مثال: الألوان mpls و gold. لم يتم إرسال أي TLOC إلى vSmart لأجهزة MPLS الملونة.

vEdge1# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 down 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 down 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129   12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 down 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

مثال: الألوان mpls و gold. يتم إرسال TLOC لكل من الألوان.

vEdge2# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 blue ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

ملاحظة: بالنسبة لأي معلومات يتم إنشاؤها محليا عن مستوى التحكم، يتم تعيين الحقل FROM PEER" على 0.0.0.0. عند البحث عن معلومات تم إنشاؤها محليا، تأكد من المطابقة استنادا إلى هذه القيمة.

التحقق من أن vSmart يستلم ويعلن عن وحدات التحكم في الوصول إلى النقل (TLOCs)

يتم الآن الإعلان عن قوائم التحكم في الوصول إلى النقل (TLOC) لشركة vSmart. تأكد من أنه يتلقى عناوين TLOC من النظير الصحيح وأعلن عنها إلى vEdge الآخر.

مثال: يستلم vSmart عناوين TLOC من 10.1.0.2 vEdge1.

vSmart1# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

إذا لم ترى TLOCs أو ترى أي رموز أخرى هنا، تحقق من هذه:

vSmart-vIPtela-MEX# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 Rej,R,Inv 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

تحقق من عدم وجود نهج يقوم بحظر TLOCs.

show run policy control-policy - ابحث عن أي قائمة تلوc ترفض أدوات التحكم في الوصول (TLOCs) الخاصة بك advertised كما هو received أو في تقنية vSmart.

vSmart1(config-policy)# sh config policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! ! control-policy SDWAN  sequence 10 match tloc tloc-list SITE20 ! action reject ----> here we are rejecting the TLOC 10.1.0.2,blue,ipsec ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE20

control-policy SDWAN in -----> the policy is applied to control traffic coming IN the vSmart, it will filter the tlocs before adding it to the OMP table.

ملاحظة: إذا كان أحد أدوات التحكم في الوصول إلى النقل (TLOC) Rejected أو Invalidكان كذلك، فلا يتم الإعلان عنه للأجهزة الأخرى.

تأكد من أن السياسة لا تقوم بتصفية TLOC عند الإعلان عنه من vSmart. يمكنك أن ترى أن TLOC تم إستلامه على vSmart، ولكن لا يمكنك رؤيته على vEdge الأخرى.

مثال 1: vSmart مع TLOC في C،I،R.

vSmart1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 - 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12426 10.19.146.2 12426 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129  12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

مثال 2: لا يرى vEdge1 لون TLOC من لون أزرق يأتي من vEdge2. لا ترى إلا MPLS TLOC.

vEdge1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

عندما تقوم بالتحقق من النهج، يمكنك ملاحظة سبب عدم ظهور TLOC على vEdge1.

vSmart1# show running-config policy policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! site-list SITE10 site-id 10 ! ! control-policy SDWAN sequence 10 match tloc  tloc-list SITE20 ! action reject ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE10

control-policy SDWAN out

!

!

اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه

يفهم العرض bfd جلسة أمر

هذه هي الأشياء الأساسية التي يتعين علينا أن نبحث عنها في الناتج:

vEdge-2# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.1.0.5 10 down blue gold 10.19.146.2 203.0.113.225 4501 ipsec 7 1000 NA 7  10.1.0.30 30 up blue gold 10.19.146.2 192.0.2.129 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 2 10.1.0.4 40 up blue gold 10.19.146.2 203.0.113.226 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 1

10.1.0.4         40       up          mpls             mpls             10.20.67.10                     10.20.67.40                     12426       ipsec  7           1000           0:00:10:11      0

- SYSTEM IP: نظام النظراء - بروتوكول الإنترنت

- SOURCE and REMOTE TLOC COLOR: من المفيد معرفة ما يتوقع أن تتلقاه TLOC وترسله.

- SOURCE IP: هو private مصدر IP. إن يكون أنت وراء NAT، هذا معلومة عرض هنا (هو يستطيع كنت رأيت مع الإستعمالمن show control local-properties <wan-interface-list).

- DST PUBLIC IP: هي الوجهة التي يستخدمها VEdge لتشكيل Data Plane النفق، سواء كان وراء NAT أم لا. (مثال: vEdges متصلة مباشرة بالإنترنت، أو Multi-Protocol Label Switching (MPLS) الارتباطات)

- DST PUBLIC PORT منفذ NAT-ed عام يستخدمه vEdge لتشكيل Data Plane النفق إلى vEdge البعيد.

- TRANSITIONS: عدد المرات التي غيرت فيها جلسة عمل المنتدى من NA إلى UP والعكس.

إحصائيات عرض النفق للأمر

يمكن show tunnel statistics أن يعرض المعلومات حول أنفاق مستوى البيانات. يمكنك تحديد ما إذا كنت ترسل أو تستلم حزم لنفق IPSec معين بين vEdges.

يمكن أن يساعدك ذلك على فهم ما إذا كانت الحزم تصل إلى كل نهاية، وعزل مشاكل الاتصال بين العقد.

في المثال، عندما تقوم بتشغيل الأمر عدة مرات، يمكنك ملاحظة زيادة أو لا زيادة في tx-pkts أو rx-pkts.

تلميح: إذا كان العداد الخاص بك لزيادة tx-pkts، فإنك تنقل البيانات إلى النظير. إذا لم يتزايد RX-PKTS، فهذا يعني أنه لا يتم تلقي البيانات من النظير. في هذا الحدث، تحقق من الطرف الآخر وتأكد من زيادة tx-pkts.

TCP vEdge2# show tunnel statistics

TUNNEL SOURCE DEST TUNNEL MSS PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT SYSTEM IP LOCAL COLOR REMOTE COLOR MTU tx-pkts tx-octets rx-pkts rx-octets ADJUST --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 172.16.16.147 10.88.244.181 12386 12406 10.1.0.5 public-internet default 1441 38282 5904968 38276 6440071 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.201.104 12386 63364 10.1.0.0 public-internet default 1441 33421 5158814 33416 5623178 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.204.31 12386 58851 10.1.0.7 public-internet public-internet 1441 12746 1975022 12744 2151926 1361 ipsec 172.24.90.129 10.88.244.181 12426 12406 10.1.0.5 biz-internet default 1441 38293 5906238 38288 6454580 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.201.104 12426 63364 10.1.0.0 biz-internet default 1441 33415 5157914 33404 5621168 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.204.31 12426 58851 10.1.0.7 biz-internet public-internet 1441 12750 1975622 12747 2152446 1361

TUNNEL                                   SOURCE  DEST                                                  TUNNEL                                          MSS

PROTOCOL  SOURCE IP      DEST IP         PORT    PORT   SYSTEM IP    LOCAL COLOR      REMOTE COLOR     MTU     tx-pkts  tx-octets  rx-pkts  rx-octets  ADJUST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipsec     172.16.16.147  10.88.244.181   12386   12406  10.1.0.5     public-internet  default          1441    39028    6020779    39022    6566326    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.201.104  12386   63364  10.1.0.0  public-internet  default          1441    34167    5274625    34162    5749433    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.204.31   12386   58851  10.1.0.7     public-internet  public-internet  1441    13489    2089069    13487    2276382    1361

ipsec     172.24.90.129  10.88.244.181   12426   12406  10.1.0.5     biz-internet     default          1441    39039    6022049    39034    6580835    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.201.104  12426   63364  10.1.0.0  biz-internet     default          1441    34161    5273725    34149    5747259    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.204.31   12426   58851  10.1.0.7     biz-internet     public-internet  1441    13493    2089669    13490    2276902    1361

أمر آخر مفيد هو show tunnel statistics bfd أن يستطيع كنت استعملت أن يفحص الرقم من BFD ربط يرسل ويستلم ضمن بيانات مستوى نفق خاص:

vEdge1# show tunnel statistics bfd BFD BFD BFD BFD BFD BFD PMTU PMTU PMTU PMTU TUNNEL SOURCE DEST ECHO TX ECHO RX BFD ECHO BFD ECHO TX RX TX RX PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT PKTS PKTS TX OCTETS RX OCTETS PKTS PKTS OCTETS OCTETS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.7 12346 12346 1112254 1112252 186302552 186302210 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.110.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783

قائمة الوصول

قائمة الوصول هي خطوة مفيدة وضرورية بعد أن تنظر إلى show bfd sessions المخرجات.

الآن بعد أن أصبحت عناوين IP والمنافذ الخاصة والعامة معروفة، يمكنك إنشاء Access Control List (ACL) مطابقة مقابل SRC_Port و DST_Port و SRC_IP و DST_IP.

يمكن أن يساعد ذلك في التحقق من رسائل BFD المرسلة والمستلمة.

هنا، يمكنك العثور على مثال لتكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL):

policy access-list checkbfd-out sequence 10 match source-ip 192.168.0.92/32 destination-ip 198.51.100.187/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-out-to-dc1-from-br1 ! !

default-action accept

!

access-list checkbfd-in sequence 20 match source-ip 198.51.100.187/32 destination-ip 192.168.0.92/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-in-from-dc1-to-br1 ! ! default-action accept !

vpn 0

interface ge0/0

access-list checkbfd-in in

access-list checkbfd-out out

!

!

!

في المثال، تستخدم قائمة التحكم في الوصول (ACL) هذه تسلسلين. يتطابق التسلسل 10 مع رسائل BFD التي يتم إرسالها من هذا vEdge إلى النظير. التسلسل 20 يفعل العكس.

هو يطابق ضد المصدر (Private) ميناء وغاية (Public) ميناء. إن يستعمل ال vEdge NAT، ضمنت أن يفحص يمين مصدر وغاية ميناء.

للتحقق من نتائج كل عداد تسلسل، قم بإصدار show policy access-list counters <access-list name>

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 10 2048 bfd-in-from-dc1-to-br1 0 0

ترجمة عنوان الشبكة

كيفية إستخدام أدوات stun-client لاكتشاف خرائط NAT وعوامل التصفية.

إن كنت قد قمت بكل الخطوات وأنت خلف NAT، فإن الخطوة التالية هي تحديد UDP NAT Traversal (RFC 4787) Map and Filter السلوك.

تستخدم هذه الأداة لاكتشاف عنوان IP الخارجي المحلي vEdge عندما يكون vEdge هذا موجودا خلف جهاز nat.

يتلقى هذا أمر تخطيط أيسر للجهاز و يكتشف إختياريا خاصية حول ال nat بين الأداة محلي وخادم (خادم عام: مثال google stun نادل).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى زيارة الموقع: Docs Viptela - STUN Client

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302" stunclient --mode full --localaddr 192.168.12.100 stun.l.google.com in VPN 0 Binding test: success

Local address: 192.168.12.100:12386

Mapped address: 203.0.113.225:4501

Behavior test: success

Nat behavior: Address Dependent Mapping

Filtering test: success

Nat filtering: Address and Port Dependent Filtering

في الإصدارات الأحدث من البرنامج، يمكن أن تختلف الصياغة قليلا:

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 --localport 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302"

في هذا المثال، تقوم بإجراء إختبار كشف NAT كامل باستخدام منفذ مصدر UDP 12386 إلى خادم Google STUN.

يمنحك إخراج هذا الأمر سلوك NAT ونوع مرشح NAT استنادا إلى RFC 4787.

ملاحظة: عند الاستخدام، تذكر tools stunالسماح لخدمة STUN في واجهة النفق، وإلا فإنها لا تعمل. أستخدم allow-service stun للسماح بتمرير بيانات الصعق.

vEdge1# show running-config vpn 0 interface ge0/0 vpn 0 interface ge0/0 ip address 10.19.145.2/30 ! tunnel-interface encapsulation ipsec color gold max-control-connections 1 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns no allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf  allow-service stun ! no shutdown ! !

يوضح هذا التعيين بين مصطلحات STUN (NAT كامل المخروط) و RFC 4787 (سلوك NAT ل UDP).

أنواع NAT المدعومة لأنفاق مستوى البيانات "الإرسال" المستخدمة في CLI

في معظم الحالات، يمكن ربط ألوانك العامة مثل biz-internet أو العامة-internet مباشرة بالإنترنت.

في حالات أخرى، هناك جهاز nat خلف واجهة vEdge WAN ومزود خدمة الإنترنت الفعلي.

بهذه الطريقة، يمكن أن يكون ل VEdge عنوان IP خاص ويمكن أن يكون الجهاز الآخر (الموجه، وجدار الحماية، وما إلى ذلك) هو الجهاز الذي يحمل عناوين IP العامة.

إن يتلقى أنت غير صحيح nat نوع، بعد ذلك هو أمكن كنت أحد أكثر الأسباب شيوعا أن لا يسمح تشكيل مستوى أنفاق. هذه هي أنواع NAT المدعومة.

جدران الحماية

إن يفحص أنت ال nat بالفعل وليس في ال غير مدعوم مصدر وغاية نوع، هو يمكن أن جدار حماية يمنع الميناء يستعمل أن يشكل Data Plane الأنفاق.

تأكد من فتح هذه المنافذ في جدار الحماية لاتصالات مستوى البيانات: vEdge to vEdge Data Plane:

UDP 12346 إلى 13156

لاتصالات التحكم من vEdge إلى وحدات التحكم:

UDP 12346 إلى 13156

بروتوكول TCP من 23456 إلى 24156

تأكد من فتح هذه المنافذ لتحقيق اتصال ناجح لأنفاق مستوى البيانات.

عندما تحقق من منافذ المصدر والوجهة المستخدمة لأنفاق مستوى البيانات، يمكنك إستخدام show tunnel statistics أو show bfd sessions | tab لكن ليس show bfd sessions.

هو لا يبدي أي مصدر ميناء، فقط غاية ميناء بما أن أنت يستطيع رأيت:

vEdge1# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.105 50 up biz-internet biz-internet 192.168.109.181 192.168.109.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.30.105 50 up private1 private1 192.168.110.181 192.168.110.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:26:13 2 vEdge1# show bfd sessions | tab SRC DST SITE DETECT TX SRC IP DST IP PROTO PORT PORT SYSTEM IP ID LOCAL COLOR COLOR STATE MULTIPLIER INTERVAL UPTIME TRANSITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.109.181 192.168.109.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 biz-internet biz-internet up 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.110.181 192.168.110.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 private1 private1 up 7 1000 1:21:26:13 2

ملاحظة: يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول منافذ جدار حماية SD-WAN المستخدمة هنا.

الأمان

إذا لاحظت أن عداد قائمة التحكم في الوصول (ACL) يزيد الوارد والصادر، فتحقق من العديد من التكرارات show system statistics diff and ensure there are no drops.

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 55 9405   bfd-in-from-dc1-to-br1 54 8478

في هذا الناتج، rx_replay_integrity_drops زيادة مع كل تكرار ل show system statistics diff command.

vEdge1#show system statistics diff

rx_pkts : 5741427

ip_fwd : 5952166

ip_fwd_arp : 3

ip_fwd_to_egress : 2965437

ip_fwd_null_mcast_group : 26

ip_fwd_null_nhop : 86846

ip_fwd_to_cpu : 1413393

ip_fwd_from_cpu_non_local : 15

ip_fwd_rx_ipsec : 1586149

ip_fwd_mcast_pkts : 26

rx_bcast : 23957

rx_mcast : 304

rx_mcast_link_local : 240

rx_implicit_acl_drops : 12832

rx_ipsec_decap : 21

rx_spi_ipsec_drops : 16

rx_replay_integrity_drops : 1586035

port_disabled_rx : 2

rx_invalid_qtags : 212700

rx_non_ip_drops : 1038073

pko_wred_drops : 3

bfd_tx_record_changed : 23

rx_arp_non_local_drops : 19893

rx_arp_reqs : 294

rx_arp_replies : 34330

arp_add_fail : 263

tx_pkts : 4565384

tx_mcast : 34406

port_disabled_tx : 3

tx_ipsec_pkts : 1553753

tx_ipsec_encap : 1553753

tx_pre_ipsec_pkts : 1553753

tx_pre_ipsec_encap : 1553753

tx_arp_replies : 377

tx_arp_reqs : 34337

tx_arp_req_fail : 2

bfd_tx_pkts : 1553675

bfd_rx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 264373160

bfd_rx_octets : 3600

bfd_pmtu_tx_pkts : 78

bfd_pmtu_tx_octets : 53052

rx_icmp_echo_requests : 48

rx_icmp_network_unreach : 75465

rx_icmp_other_types : 47

tx_icmp_echo_requests : 49655

tx_icmp_echo_replies : 48

tx_icmp_network_unreach : 86849

tx_icmp_other_types : 7

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 151

ip_fwd : 157

ip_fwd_to_egress : 75

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 43

ip_fwd_rx_ipsec : 41

rx_bcast : 1

rx_replay_integrity_drops : 41

rx_invalid_qtags : 7

rx_non_ip_drops : 21

rx_arp_non_local_drops : 2

tx_pkts : 114

tx_ipsec_pkts : 40

tx_ipsec_encap : 40

tx_pre_ipsec_pkts : 40

tx_pre_ipsec_encap : 40

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 40

bfd_tx_octets : 6800

tx_icmp_echo_requests : 1

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 126

ip_fwd : 125

ip_fwd_to_egress : 58

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 33

ip_fwd_rx_ipsec : 36

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 35

rx_invalid_qtags : 6

rx_non_ip_drops : 22

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 97

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 31

tx_ipsec_encap : 31

tx_pre_ipsec_pkts : 31

tx_pre_ipsec_encap : 31

bfd_tx_pkts : 32

bfd_tx_octets : 5442

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 82

ip_fwd : 89

ip_fwd_to_egress : 45

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 24

ip_fwd_rx_ipsec : 22

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 24

rx_invalid_qtags : 2

rx_non_ip_drops : 14

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 62

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 24

tx_ipsec_encap : 24

tx_pre_ipsec_pkts : 24

tx_pre_ipsec_encap : 24

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 23

bfd_tx_octets : 3908

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 80

ip_fwd : 84

ip_fwd_to_egress : 39

ip_fwd_to_cpu : 20

ip_fwd_rx_ipsec : 24

rx_replay_integrity_drops : 22

rx_invalid_qtags : 3

rx_non_ip_drops : 12

tx_pkts : 66

tx_ipsec_pkts : 21

tx_ipsec_encap : 21

tx_pre_ipsec_pkts : 21

tx_pre_ipsec_encap : 21

bfd_tx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 3571

أولا، قم بتنفيذ a request security ipsec-rekey على vEdge. بعد ذلك، مر بعدة تكرارات show system statistics diff وانظر إذا كنت لا تزال ترى rx_replay_integrity_drops.

إذا قمت بذلك، فتحقق من تكوين الأمان الخاص بك.

vEdge1# show running-config security  security

ipsec

authentication-type sha1-hmac ah-sha1-hmac

!

!

مشاكل ISP مع حركة مرور البيانات التي تم وضع علامة DSCP عليها

وبشكل افتراضي، تنتقل جميع حركات مرور بيانات التحكم والإدارة من موجه vEdge إلى وحدات التحكم عبر إتصالات DTLS أو TLS ويتم وضع علامة عليها بقيمة DSCP من CS6 (48 رقما عشريا).

لحركة مرور أنفاق مكان البيانات، تستخدم موجهات vEdge تضمين IPsec أو GRE لإرسال حركة مرور البيانات إلى بعضها البعض.

لاكتشاف فشل مستوى البيانات وقياس الأداء، تقوم الموجهات بشكل دوري بإرسال حزم BFD بعضها البعض.

يتم أيضا تمييز حزم BFD هذه بقيمة DSCP من CS6 (48 رقما عشريا).

من منظور ISP، يتم ملاحظة هذا النوع من حركة المرور على أنه حركة مرور UDP مع DSCP ذات قيمة CS6 وكذلك لأن موجهات vEdge ووحدات التحكم في SD-WAN تنسخ بروتوكول DSCP الذي يقوم بعلامات إلى رأس IP الخارجي بشكل افتراضي.

فيما يلي كيف يمكن أن يبدو الأمر إذا كانت tcpdump تعمل على موجه ISP العابرة:

14:27:15.993766 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 44063, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 168) 192.168.109.5.12366 > 192.168.20.2.12346: [udp sum ok] UDP, length 140 14:27:16.014900 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 587, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139) 192.168.20.2.12346 > 192.168.109.5.12366: [udp sum ok] UDP, length 111 14:27:16.534117 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 157) 192.168.109.5.12366 > 192.168.110.6.12346: [no cksum] UDP, length 129 14:27:16.534289 IP (tos 0xc0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 150) 192.168.110.6.12346 > 192.168.109.5.12366: [no cksum] UDP, length 122

كما يمكن رؤيته هنا، يتم وضع علامة على جميع الحزم ب TOS Byte 0xc0 المعروف أيضا باسم حقل DS (الذي يساوي الرقم العشري 192، أو 1100000 بالقيم الثنائية.

أول 6 وحدات بت عالية الترتيب تتوافق مع قيمة وحدات بت DSCP 48 في الرقم العشري أو CS6).

أول 2 ربط في الإنتاج يرادف إلى نفق مستوى تحكم و 2 أن يبقى، إلى مستوى معطيات نفق حركة مرور.

استنادا إلى طول الحزمة وعلامة TOS، فإنها يمكن أن تستنتج بثقة عالية أنها كانت حزم BFD (أتجاهات Rx و TX). يتم وضع علامة CS6 على هذه الحزم أيضا.

وفي بعض الأحيان يقوم بعض مزودي الخدمة (وخاصة مزودي خدمة VPN/MPLS L3 VPN/MPLS L2 VPN) بالحفاظ على مستويات مختلفة من مستوى الخدمة (SLA) ويمكنهم معالجة فئة مختلفة من حركة المرور استنادا إلى علامات DSCP بشكل مختلف.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك خدمة فائقة لتحديد أولوية حركة مرور الصوت وإرسال الإشارات عبر بروتوكول DSCP EF و CS6.

بما أن أولوية حركة مرور يكون بشكل دائم تقريبا حددت، حتى إذا لم يتم تجاوز النطاق الترددي الإجمالي لارتباط ما، لهذا النوع من حركة مرور فقدان الحزمة يمكن رؤيتها، وبالتالي يمكن أن تكون جلسات BFD رفرفة أيضا.

وقد لوحظ في بعض الحالات أنه إذا تم تجويع قائمة انتظار الأولوية المخصصة على موجه مزود الخدمة، فلن ترى أي حالات سقوط لحركة المرور العادية (على سبيل المثال، عند تشغيل إختبار الاتصال البسيط من موجه vEdge).

وذلك لأنه يتم وضع علامة على حركة المرور هذه بقيمة DSCP الافتراضية 0 كما يمكن رؤيتها هنا (بايت TOS):

15:49:22.268044 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.272919 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.277660 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.314821 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114

ولكن في نفس الوقت، فإن جلسات BFD الخاصة بك ترفرف:

show bfd history DST PUBLIC DST PUBLIC RX TX SYSTEM IP SITE ID COLOR STATE IP PORT ENCAP TIME PKTS PKTS DEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:25+0200 464063 464412 0

وهنا يأتي التنقيط مفيد in order to تحريت:

vedge2# tools nping vpn 0 options "--tos 0x0c --icmp --icmp-type echo --delay 200ms -c 100 -q" 192.168.109.7 Nping in VPN 0 Starting Nping 0.6.47 ( http://nmap.org/nping ) at 2019-05-07 15:58 CEST Max rtt: 200.305ms | Min rtt: 0.024ms | Avg rtt: 151.524ms Raw packets sent: 100 (2.800KB) | Rcvd: 99 (4.554KB) | Lost: 1 (1.00%) Nping done: 1 IP address pinged in 19.83 seconds

Debug BFD

إذا كان مطلوبا تحقيق أعمق، فقم بتشغيل تصحيح أخطاء BFD على موجه vEdge.

يعد مدير حركة مرور إعادة التوجيه (FTM) مسؤولا عن عمليات BFD على موجهات vEdge وبالتالي فأنت بحاجة إلى debug ftm bfd.

يتم تخزين جميع مخرجات تصحيح الأخطاء في /var/log/tmplog/vdebug ملف وإذا كنت تريد أن يكون لديك هذه الرسائل على وحدة التحكم (مثل terminal monitor سلوك Cisco IOS)، فيمكنك إستخدام monitor start /var/log/tmplog/vdebug.

لإيقاف التسجيل، يمكنك إستخدام monitor stop /var/log/tmplog/vdebug

هنا كيف ينظر الإنتاج لجلسة عمل BFD أن يذهب إلى أسفل بسبب المهلة (TLOC بعيد مع عنوان IP 192.168.110.6 لم يعد يمكن الوصول إليه):

log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 8, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 13 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 9, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 14 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_send_bfd_msg[499]: Sending BFD notification Down notification to TLOC id 32772 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 1 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1285]: UPDATE local tloc log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

تصحيح أخطاء آخر ذو قيمة للتمكين هو تصحيح أخطاء Tunnel Traffic Manager (TTM) الأحداث debug ttm events.

فيما يلي كيف يبدو BFD DOWN الحدث من منظور TTM:

log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : biz-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 13 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : public-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 14 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg BFD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[402]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Status: DOWN log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_af_tloc_db_bfd_status[234]: BFD message: I SAY WHAT WHAT tloc 192.168.30.6 : public-internet : ipsec status is 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ompd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: fpmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg DATA_DEVICE_ADD, Client: pimd, AF: DATA-DEVICE-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[431]: Device: 192.168.30.6, Status: 2 log:local7.info: May 7 16:58:19 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:58:20 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems