المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التحقق من الصحة

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

إختبار حزمة إختبار الاتصال شائع الاستخدام لاستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها.  سيوضح هذا المستند نهجا منتظما لاستخدام إختبار الاتصال للتحقق من حزمة إعادة التوجيه البطيئة لنظام تقارب الشبكات طراز 6000 (NCS6K).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- توجيه ال IP الأساسي.

- نظام تشغيل XR.

المكونات المستخدمة

خلقت هذا وثيقة ل NCS6K منصة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوجد فرق رئيسي بين NCS6K والنظام الأساسي التقليدي IOS-XR: تستخدم NCS6K تقنية المحاكاة الافتراضية لبناء النظام. قد تقوم كل عقدة، معالج التوجيه (RP) أو بطاقة الخط (LC)، بتشغيل العديد من الأجهزة الحيوية (VM) مثل مدير النظام VM و IOS-XR VM1 و IOS-XR VM2 وما إلى ذلك، والتي يتم دمجها معا لإنشاء عقدة XR كاملة الوظائف. يوضح الشكل التالي مثالا حيث يقوم RP و LC بتشغيل جهاز IOS-XR VM واحد:

شكل 1

هناك شبكة إيثرنت تحكم لربط RPs و LCs. سوف تمر حركة مرور بيانات مستوى التحكم بين RPs و LCs عبر شبكة إيثرنت التحكم هذه. بما أن هذه بيئة المحاكاة الافتراضية، فإن أسئلة مثل كيفية تسليم هذه الحزمة إلى جهاز افتراضي (VM) محدد وكيف أن Nicantic (NIC) في RP أو LC تعرف أن الحزمة موجهة إليها؟

باختصار، يتم إستخدام شبكات VLAN لتمييز حركة مرور البيانات الخاصة بالأجهزة الافتراضية (VM) المختلفة ويتم إجراء هذه العملية بواسطة بطاقة واجهة الشبكة (NIC). يوضح الشكل 2 كيف تقوم NIC بتسليم حركة مرور VLAN 3074 إلى IOS-XR VM، وحركة مرور VLAN 3073 إلى Admin VM.

شكل 2

بوضع مكون إعادة التوجيه هذا معا، يمكنك الحصول على مسار إعادة توجيه مبسط لسيناريو إختبار الاتصال كما هو موضح في الشكل 3.

عند إجراء إختبار اتصال من RP، تأخذ الحزم مسار إعادة التوجيه التالي داخل المربع:

RP_PING <—> RP_NETIO <—> RP_SPP <—> RP_LINUX_KERNEL_SOCKET <—> LC_FIA <—> LC_NPU (يتضمن PSE، PLIM_ASIC) <—> خط

شكل 3

التحقق من الصحة

بالنسبة لباقي المستند، سيؤخذ كمثال سيناريو يتم فيه بدء إختبار الاتصال من بروتوكول rp. سيتم بدء إختبار الاتصال بمضيف متصل مباشرة على Te0/0/2/0. ستظهر الخطوات التالية نهج خطوة بخطوة للتحقق من مسار حزمة إختبار الاتصال هذه.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show ip interface brief

Interface                      IP-Address      Status                Protocol

Bundle-Ether671                10.67.2.2       Up                    Up

Bundle-Ether672                10.67.3.2       Down                  Down

Loopback0                      10.17.17.17    Up                    Up

MgmtEth0/RP0/CPU0/0            10.7.54.11      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/0               10.67.1.2       Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/1               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/2               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/3               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/4               unassigned      Up                    Up

TenGigE0/0/0/2/5               unassigned      Down                  Down

[snip]

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show run interface Ten 0/0/0/2/0

interface TenGigE0/0/0/2/0

ipv4 address 10.67.1.2 255.255.255.252

load-interval 30

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping 10.67.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/6/7 ms

1. "show ipV4 traffic" على عقدة RP، سيظهر عدد أصداء بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) التي تم إرسالها وعدد ردود ICMP التي تم إرجاعها.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show ipv4 traffic

IP statistics:

Rcvd:  1495334 total, 80112 local destination

0 format errors, 0 bad hop count

23 unknown protocol, 0 not a gateway

0 security failures, 0 bad source, 0 bad header

133207 with options, 0 bad, 0 unknown

Opts:  0 end, 0 nop, 0 basic security, 0 extended security

0 strict source rt, 0 loose source rt, 0 record rt

0 stream ID, 0 timestamp, 133207 alert, 0 cipso

Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble, 0 fragments received

0 fragmented, 0 fragment count, 0 fragment max drop

Bcast: 0 sent, 0 received

Mcast: 1361652 sent, 1376283 received

Drop: 0 encapsulation failed, 237 no route, 0 too big

Sent: 1437435 total

ICMP statistics:

Sent: 0 admin unreachable, 63 network unreachable

8 host unreachable, 0 protocol unreachable

16 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

24 echo request, 30024 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 parameter error, 0 redirects

30131 total

Rcvd: 0 admin unreachable, 21 network unreachable

0 host unreachable, 0 protocol unreachable

0 port unreachable, 0 fragment unreachable

0 time to live exceeded, 0 reassembly ttl exceeded

30024 echo request, 15 echo reply

0 mask request, 0 mask reply

0 redirect, 0 parameter error

0 source quench, 0 timestamp, 0 timestamp reply

0 router advertisement, 0 router solicitation

30063 total, 0 checksum errors, 0 unknown

2. تحقق من مكون إخراج إدخال الشبكة (NETIO).

تتمثل الخطوة التالية في فحص عداد سلسلة RP Fint Netio. يجب أن ترى عداد "الخروج" الخاص بعقدة IPv4 في سلسلة netio. إذا زاد، هذا يعني أن الحزم وصلت إلى مكون NETIO ويتم إرسالها من مكون NETIO.

Check initial NETIO counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh netio chains FINT loc 0/rp0/cpu0 | in Stats

<Protocol number> (name)  Stats

<6> (fint_n2n)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<10> (clns)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<12> (ipv4)   Stats IN: 2788 pkts, 115373 bytes; OUT: 2816 pkts, 117933 bytes

<13> (mpls)   Stats IN: 16482 pkts, 2467508 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<18> (lpts)   Stats IN: 47234 pkts, 10381065 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<19> (ipv6)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<30> (ipv4_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<32> (ipv6_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<34> (fint_proto_tp)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<36> (l2transport)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

Initiate 10 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 coun 10

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 4/7/8 ms

Check NETIO counter again. You would see increment of 10 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh netio chains FINT  loc 0/rp0/cpu0 | in Stats

<Protocol number> (name)  Stats

<6> (fint_n2n)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<10> (clns)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<12> (ipv4)   Stats IN: 2788 pkts, 115373 bytes; OUT: 2826 pkts, 118933 bytes

<13> (mpls)   Stats IN: 16482 pkts, 2467508 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<18> (lpts)   Stats IN: 47234 pkts, 10381065 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<19> (ipv6)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<30> (ipv4_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<32> (ipv6_preroute)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<34> (fint_proto_tp)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

<36> (l2transport)   Stats IN: 0 pkts, 0 bytes; OUT: 0 pkts, 0 bytes

يمكنك أيضا إستخدام الأمر KornShell (ksh) "show_netio_fwder_stats -g" للتحقق مما إذا كان عداد الإدخال/الإخراج يتزايد أم لا.

ملاحظة: في بيئة الإنتاج، قد تكون هناك حركة مرور أخرى في الخلفية تجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت حزم إختبار الاتصال وصلت إلى هذا المكون أم لا. كحل بديل، يمكنك إستخدام عدد كبير من الحزم ذات المهلة 0: "عدد ping x.x.x.x 10000 مرة 0" والتحقق مما إذا كان العداد يتزايد فجأة أو يحتوي على قفزة.

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#run show_netio_fwder_stats -g

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 2224455

punt_pkts: 2224447

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 2077319

tx_pkts: 2058041

egress_total_drops: 2

RECEIVE STATISTICS DETAILS:

Rx Pkt type stats:

lpts_pkts: 2220753

Rx Listener tag stats:

ipv4: 1116092

ipv6: 658627

clns: 112549

ipv4_l: 286252

raw4: 23

raw6: 43984

ospf_mc4: 45

ospf_mc6: 2

udp4: 7

tcp4: 405

isis: 2767

Rx Punt reason stats:

IFIB: 2220753

Rx Drop stats:

null_fint_ifh_drops: 8

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS DETAILS:

Tx Pkt type stats:

ipv4: 2852

mpls: 42647

osi: 78760

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Protocol Id stats:

clns: 78760

ipv4: 2852

mpls: 42647

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Drop stats:

invalid_queue_drops: 2

hdr_init_drops: 2

egress_total_drops: 2

Initiate 10 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 coun 10

Type escape sequence to abort.

Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 3/4/7 ms

Check counter again to check to se increment of 10 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#run show_netio_fwder_stats -g

RECEIVE STATISTICS SUMMARY:

rx_pkts: 2224465

punt_pkts: 2224457

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS SUMMARY:

inject_pkts: 2077332

tx_pkts: 2058051

egress_total_drops: 2

RECEIVE STATISTICS DETAILS:

Rx Pkt type stats:

lpts_pkts: 2220763

Rx Listener tag stats:

ipv4: 1116102

ipv6: 658627

clns: 112549

ipv4_l: 286252

raw4: 23

raw6: 43984

ospf_mc4: 45

ospf_mc6: 2

udp4: 7

tcp4: 405

isis: 2767

Rx Punt reason stats:

IFIB: 2220763

Rx Drop stats:

null_fint_ifh_drops: 8

ingress_total_drops: 8

TRANSMIT STATISTICS DETAILS:

Tx Pkt type stats:

ipv4: 2865

mpls: 42647

osi: 78760

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Protocol Id stats:

clns: 78760

ipv4: 2865

mpls: 42647

ipv4_preroute: 1339401

ipv6_preroute: 613659

Tx Drop stats:

invalid_queue_drops: 2

hdr_init_drops: 2

egress_total_drops: 2

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#

3. تحقق من مكون SPP.

أستخدم واجهة سطر أوامر SPP لمعرفة ما إذا كانت الحزمة وصلت إلى SPP أم لا.

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh spp node-counters

0/0/CPU0:

pdma/rx

slice1 high pkts:              10

-------------------------------

pdma/tx

slice1 low pkts:              10

-------------------------------

panini/classify

forwarded to spp clients:              10

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:              10

-------------------------------

client/punt

punted to client:              10

-------------------------------

0/RP0/CPU0:

panini/classify

forwarded to spp clients:           22070

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp: 4640

-------------------------------

socket/rx

ce low pkts:              45

mgmt interface pkts:           22025

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:              45

mgmt interface pkts:            4595

-------------------------------

client/punt

punted to client: 22070

-------------------------------

Initiate 100 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 3/3/8 ms

Check counter again to see increment of 100 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh spp node-counters

0/0/CPU0:

pdma/rx

slice1 high pkts:              10

-------------------------------

pdma/tx

slice1 low pkts:              10

-------------------------------

panini/classify

forwarded to spp clients:              10

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp:              10

-------------------------------

client/punt

punted to client:              10

-------------------------------

0/RP0/CPU0:

panini/classify

forwarded to spp clients:           22172

-------------------------------

client/inject

pkts injected into spp: 4740

-------------------------------

socket/rx

ce low pkts:             145

mgmt interface pkts:           22027

-------------------------------

socket/tx

ce pkts:             145

mgmt interface pkts:            4595

-------------------------------

client/punt

punted to client:    22172

-------------------------------

4. أستخدم أدوات tcpdump لتفريغ الحزمة من مكون نواة لينوكس.

من الإخراج أدناه، تحت NCS6K XR VM KSH، يمكنك مشاهدة العديد من الواجهات الفرعية:

RP/0/RP0/CPU0:NCS6008-SJ#

RP/0/RP0/CPU0:NCS6008-SJ#run

Tue Jun 24 10:51:51.972 UTC

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:/]$

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:/]$ ifconfig -a

eth-vf1   Link encap:Ethernet  HWaddr 46:91:EE:A5:48:A8

inet6 addr: fe80::4491:eeff:fea5:48a8/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:518403076C3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:969599306 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:138405352234 (128.9 GiB)  TX bytes:242828863250 (226.1 GiB)

eth-vf1.514 Link encap:Ethernet  HWaddr 4C:4E:35:B6:63:68

inet6 addr: fe80::4e4e:35ff:feb6:6368/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:13547000 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:116957 errors:0 dropped:10 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:623478135C3 (594.5 MiB)  TX bytes:26876899 (25.6 MiB)

eth-vf1.3073 Link encap:Ethernet  HWaddr 4C:4E:35:B6:63:69

inet addr:192.0.0.4  Bcast:192.255.255.255  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: fe80::4e4e:35ff:feb6:6369/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:102364757 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:100689507 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:29925046692 (27.8 GiB)  TX bytes:7562528012 (7.0 GiB)

eth-vf1.3074 Link encap:Ethernet  HWaddr 4E:41:50:00:10:01

inet addr:172.0.16.1  Bcast:172.255.255.255  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: fe80::4c41:50ff:fe00:1001/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9700  Metric:1

RX packets:402491385 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:350389778 errors:0 dropped:6 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:100599198478 (93.6 GiB)  TX bytes:96834116492 (90.1 GiB)

lo        Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

RX packets:1029861486 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1029861486 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:201624257033 (187.7 GiB)  TX bytes:201624257033 (187.7 GiB)

يتم إستخدام ETH-VF1.514 للاتصال بواجهة Mgmter ولكن لا يمكنك رؤية عنوان IPv4. تعتمد واجهة Mgmtether في XR VM على مكدس IP الخاص ب IOS-XR بدلا من مكدس IP في Linux.

استعملت Ether-vf1.3073 للاتصال مع Admin VM.

يتم إستخدام eher-vf1.3074 لحركة مرور مستوى التحكم المتعلقة ب XR VM. ستمرر حزمة إختبار الاتصال من خلال هذه الواجهة الفرعية (باستخدام مكدس بروتوكول شبكة لينوكس).

إن Tcpdump المرتبطة بنظام التشغيل Linux لها خيارات كثيرة حول كيفية التخلص من حركة المرور المثيرة للاهتمام. in addition، أنت يستطيع استعملت tcpdump أداة أن يقسم يأمن مجال مسحاج تخديد (SDR) تحكم مستوى حركة مرور (VLAN 3074) أو يشم آخر حركة مرور مثل مشترك عملية اتصال (IPC) في VLAN 3073.

xr-vm_node0_RP0_CPU0:/]$ tcpdump -i eth-vf1.3074 -XX -vv

tcpdump: listening on eth-vf1.3074, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

01:49:21.798386 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 340)

172.0.16.1.10150 > 239.255.0.4.10150: [bad udp cksum ab2a!] UDP, length 312

0x0000:  0100 5e7f 0004 4e41 5000 1001 0800 4506  ..^...NAP.....E.

0x0010:  0154 0000 4000 0111 cc8e ac00 1001 efff  .T..@...........

0x0020:  0004 27a6 27a6 0140 ad56 abcd abcd 0000  ..'.'..@.V......

0x0030:  0000 0280 f502 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0040:  0000 0000 0000 7856 3412 0128 0204 0000  ......xV4..(....

0x0050:  0000 5508 0100 0100 0000 3c25 2600 0000  ..U.......<%&...

0x0060:  0000 d007 0000 0000 0000 ffff 0000 0000  ................

0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0080:  0000 0000 0000 4800 0000 0200 0000 0000  ......H.........

0x0090:  0000 8800 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00a0:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00b0:  0000 0000 0000 c2ca 0031 0000 0000 0000  .........1......

0x00c0:  0000 0000 0000 0000 0000 5508 0000 6510  ..........U...e.

0x00d0:  0000 ed53 4c00 0000 0000 0000 0000 0000  ...SL...........

0x00e0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6264  ..............bd

0x00f0:  7863 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  xc..............

0x0100:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0110:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 30ff  ..............0.

0x0120:  0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0130:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0140:  0000 0000 0000 0000 0000 0c00 0000 0000  ................

0x0150:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0160:  0000                                     ..

01:49:21.799167 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 380)

172.0.0.1.8197 > 172.0.16.1.8197: [udp sum ok] UDP, length 352

0x0000:  4e41 5000 1001 4e41 5000 0001 0800 4506  NAP...NAP.....E.

0x0010:  017c 0000 4000 4011 d168 ac00 0001 ac00  .|..@.

0x0040:  0000 0000 0000 7856 3412 0128 0204 0000  ......xV4..(....

0x0050:  0000 5508 0100 0100 0000 3d25 2600 0000  ..U.......=%&...

0x0060:  0000 d007 0000 0000 0000 ffff 0000 0000  ................

0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0080:  0000 0000 0000 4800 0000 0200 0000 0000  ......H.........

0x0090:  0000 8800 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00a0:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x00b0:  0000 0000 0000 c2ca 0031 0000 0000 0000  .........1......

0x00c0:  0000 0000 0000 0000 0000 5508 0000 6510  ..........U...e.

0x00d0:  0000 ee53 4c00 0000 0000 0000 0000 0000  ...SL...........

0x00e0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6264  ..............bd

0x00f0:  7863 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  xc..............

0x0100:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0110:  0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 30ff  ..............0.

0x0120:  0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0130:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0140:  0000 0000 0000 0000 0000 0c04 0000 0000  ................

0x0150:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................

0x0160:  0000                                     ..

01:49:21.802982 IP (tos 0x6,ECT(0), ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 380)

172.0.0.1.8197 > 172.0.16.1.8197: [udp sum ok] UDP, length 352

0x0000:  4e41 5000 1001 4e41 5000 0001 0800 4506  NAP...NAP.....E.

0x0010:  017c 0000 4000 4011 d168 ac00 0001 ac00  .|..@.@..h......

0x0020:  1001 2005 2005 0168 672f abcd abcd 0000  .......hg/......

0x0030:  0000 3c80 f502 0000 0000 0000 0000 0000  ..<.............

0x0040:  0000 0000 0000 7856 3412 0411 0008 0000  ......xV4.......

0x0050:  0000 5508 0000 0100 0000 3d25 2600 0000  ..U.......=%&...

0x0060:  0000 d007 0100 0000 0000 ffff 0000 0000

[snip]

ملاحظة: بما أن هذا سيناريو VM، فقد يتم تضمين حركة مرور البيانات التي يتم إرسالها إلى VM باستخدام عنوان واجهة VM في الرأس الخارجي حتى يمكن لحركة مرور البيانات هذه الوصول إلى واجهة VM.
تم تضمين تفريغ الحزم أعلاه في الواقع مع رأس حزمة UDP بالمصدر/الوجهة 172.0.16.1، وهو عنوان ETH-VF1.3074 IP في IOS-XR VM.
ملاحظة: الغرض من عمليات الالتقاط التي تم القيام بها هو توضيح النهج وعدم وجود حركة مرور لبروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP).

5. فحص مكون FIA على بطاقة خط.

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers fia statistics instance 1 loc 0/0/cpu0

FIA Statistics Rack: 0, Slot: 0, Asic instance: 1

FIA Rx (To Fabric) Statistics.

------------------------------------------------------------------------

Input Pkt counters                                 Pkts             Bytes

Rx pkts from pse                 :              250             53000

Rx pkts from switch              :           993528         349564509

bcast pkts from switch       :                0

mcast pkts from switch       :           993278

ucast pkts from switch       :              250

Rx pkts enqueued(IQM)            :              500             86500

Rx pkts dequeued(IQM)            :              500             86500

Rx pkts sent to fabric           :              500

Cell counters:

Data cells sent to fabric        :              500             86500

Control cells sent to fabric     :     183039783411

Drop counters:

Rx burst error drops(NBI)        :                0

Rx error drops(Switch)           :                0

Rx error drops(pse)              :                0

Rx pkt discard drops(IQM)        :           993277         334570329

Pkt crc error drops(FDT)         :                0

Unreachable dest cell drops      :                0

Internal Error Count             :         41984110

Internal Drop Count              :                0

FIA Tx (From Fabric) Statistics

------------------------------------------------------------------------

Cell counters:                                     Pkts             Bytes

Data cells                       :              500

Control cells                    :     179368087015

Reassembled packet counters:

Pkts received from fabric        :              500

Tx Ucast pkts                    :              500             86500

Tx Mcast pkts                    :                0                 0

Tx pkts (EPNI)                   :              500             81000

Tx pkts sent to switch           :              250             53000

Bcast pkts sent to switch    :                0

Mcast pkts sent to switch    :                0

Ucast pkts sent to switch    :              250

Tx segments sent to pse          :              250             29000

Tx pkts sent to pse (NBI)        :              500             49000

Drop counters:

Tx pkts dropped EPNI             :                0

Tx Ucast pkts dropped            :                0

Tx Mcast pkts dropped            :                0

Tx pkts dropped in EGQ(RQP + EHP):                0

Control cell Drops               :                0

Data cell Drops                  :                0

Tx pkts dropped switch           :                0

Tx pkts dropped pse              :                0

Internal Error Count             :                0

Internal Drop Count              :                0

Initiate ping of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

Check counters again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers fia statistics instance 1 loc 0/0/cpu0

FIA Statistics Rack: 0, Slot: 0, Asic instance: 1

FIA Rx (To Fabric) Statistics.

------------------------------------------------------------------------

Input Pkt counters                                 Pkts             Bytes

Rx pkts from pse                 :             1250            265000

Rx pkts from switch              :           994927         349849612

bcast pkts from switch       :                0

mcast pkts from switch       :           993677

ucast pkts from switch : 1250

Rx pkts enqueued(IQM)            :             2500            432500

Rx pkts dequeued(IQM)            :             2500            432500

Rx pkts sent to fabric           :             2500

Cell counters:

Data cells sent to fabric        :             2500            432500

Control cells sent to fabric     :     183111332632

Drop counters:

Rx burst error drops(NBI)        :                0

Rx error drops(Switch)           :                0

Rx error drops(pse)              :                0

Rx pkt discard drops(IQM)        :           993676         334707420

Pkt crc error drops(FDT)         :                0

Unreachable dest cell drops      :                0

Internal Error Count             :         42004879

Internal Drop Count              :                0

FIA Tx (From Fabric) Statistics

------------------------------------------------------------------------

Cell counters:                                     Pkts             Bytes

Data cells                       :             2500

Control cells                    :     179438200981

Reassembled packet counters:

Pkts received from fabric        :             2500

Tx Ucast pkts                    :             2500            432500

Tx Mcast pkts                    :                0                 0

Tx pkts (EPNI)                   :             2500            405000

Tx pkts sent to switch           :             1250            265000

Bcast pkts sent to switch    :                0

Mcast pkts sent to switch    :                0

Ucast pkts sent to switch    :             1250

Tx segments sent to pse : 1250 145000

Tx pkts sent to pse (NBI)        :             2500            245000

Drop counters:

Tx pkts dropped EPNI             :                0

Tx Ucast pkts dropped            :                0

Tx Mcast pkts dropped            :                0

Tx pkts dropped in EGQ(RQP + EHP):                0

Control cell Drops               :                0

Data cell Drops                  :                0

Tx pkts dropped switch           :                0

Tx pkts dropped pse              :                0

Internal Error Count             :                0

Internal Drop Count              :                0

6. تحقق من عدادات محرك تحويل الحزم (PSE).

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh control pse statistics summ instance 1 loc 0/0/cpu0

STATISTICS SUMMARY:

INGRESS

-------

From L2 [LSIM]:

Packets: 1261

Bytes:   163336

To Fabric:

Packets: 1250

Bytes:   265000

EGRESS

------

From Fabric:

Packets: 1250

Bytes:   145000

To TM:

Packets: 1272

To L2 [LSIM]:

Packets: 1261

Bytes:   142962

TO/FROM CPU

-----------

To CPU:

Packets: 11

From CPU:

Packets: 11

Generate 1000 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 3/4/9 ms

Check counter again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh control pse statistics summ instance 1 loc 0/0/cpu0

STATISTICS SUMMARY:

INGRESS

-------

From L2 [LSIM]:

Packets: 2261

Bytes:   293336

To Fabric:

Packets: 2250

Bytes:   477000

EGRESS

------

From Fabric:

Packets: 2250

Bytes:   261000

To TM:

Packets: 2272

To L2 [LSIM]:

Packets: 2261

Bytes:   256962

TO/FROM CPU

-----------

To CPU:

Packets: 11

From CPU:

Packets: 11

7. التحقق من عدادات ASIC للوحدة النمطية لواجهة الطبقة المادية (PLIM).

Check initial counter value.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers  plim  asic statistics interface  Te0/0/0/2/0

Node: 0/0/CPU0

-------------------------------------------------------------------------------

TenGigE0/0/0/2/0 Tx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 2256              Total Bytes              : 265884

Total Good Packets       : 2256              Total Good Bytes         : 265884

Unicast Packets          : 2256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 2250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Drained Packets          : 0                 Abort                    : 0

Length Error             : 0                 Giant                    : 0

Tail Drop: HP Queue      : 0                 Tail Drop: LP Queue      : 0

TenGigE0/0/0/2/0 Rx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 2256              Total Bytes              : 265884

Total Good Packets       : 2256              Total Good Bytes         : 265884

Unicast Packets          : 2256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 2250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Runts                    : 0                 Fragments                : 0

Jumbo                    : 0                 Jabber                   : 0

CRC                      : 0                 Code Error               : 0

Code Violation           : 0                 Bad Preamble             : 0

IPG Violation            : 0

Packet HPQ QoS Ctl Drop  : 0                 Bytes HPQ QoS Ctl Drop   : 0

Packet HPQ QoS HP Drop   : 0                 Bytes HPQ QoS HP Drop    : 0

Packet HPQ Ctl Tail Drop : 0                 Bytes HPQ Ctl Tail Drop  : 0

Packet HPQ HP Tail Drop  : 0                 Bytes HPQ HP Tail Drop   : 0

Packet LPQ LP1 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP1 Tail Drop  : 0

Packet LPQ LP2 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP2 Tail Drop  : 0

Packet TCAM Miss         : 0                 Bytes TCAM Miss          : 0

Packet EOP Abort Drop    : 0                 Bytes EOP Abort Drop     : 0

Packet Policy Deny       : 0                 Bytes Policy Deny        : 0

Rx Packet Drop Details

======================

Unknown Dest MAC Pkts    : 0

Unknown E-Type Pkts      : 0

Unknown Encap Pkts       : 0                 Unknown Encap Bytes      : 0

Unknown VLAN Pkts        : 0                 Unknown VLAN Bytes       : 0

L2 Subif VLAN Deny Pkts  : 0                 L2 Subif VLAN Deny Bytes : 0

Rx Accepted Packet Details

============================

Packet HPQ CTL Sent      : 6                 Bytes HPQ CTL Sent       : 384

Packet HPQ HP  Sent      : 0                 Bytes HPQ HP  Sent       : 0

Packet LPQ LP1 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP1 Sent       : 0

Packet LPQ LP2 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP2 Sent       : 0

Initiate 1000 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 count 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 3/5/9 ms

Check counter again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#sh controllers  plim  asic statistics interface  Ten0/0/0/2/0

Node: 0/0/CPU0

-------------------------------------------------------------------------------

TenGigE0/0/0/2/0 Tx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 3256              Total Bytes              : 383884

Total Good Packets       : 3256              Total Good Bytes         : 383884

Unicast Packets          : 3256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 3250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Drained Packets          : 0                 Abort                    : 0

Length Error             : 0                 Giant                    : 0

Tail Drop: HP Queue      : 0                 Tail Drop: LP Queue      : 0

TenGigE0/0/0/2/0 Rx Statistics

----------------------------------------------

Total Packets            : 3256              Total Bytes              : 383884

Total Good Packets       : 3256              Total Good Bytes         : 383884

Unicast Packets          : 3256              Multicast Packets        : 0

Broadcast Packets        : 0                 64 Byte Packets          : 6

65to127  Byte Packets    : 3250              128to255 Byte Packets    : 0

256to511 Byte Packets    : 0                 512to1023 Byte Packets   : 0

1024to1518 Byte Packets  : 0                 1519to1522 Byte Packets  : 0

1523to1548 Byte Packets  : 0                 1549to2000 Byte Packets  : 0

2001to_MRU Byte Packets  : 0                 Non Pause BPDU Packets   : 0

Classic Pause Packets    : 0

Class Based Pause Pkts 0 : 0                 Class Based Pause Pkts 1 : 0

Class Based Pause Pkts 2 : 0                 Class Based Pause Pkts 3 : 0

Class Based Pause Pkts 4 : 0                 Class Based Pause Pkts 5 : 0

Class Based Pause Pkts 6 : 0                 Class Based Pause Pkts 7 : 0

Dropped Packets

===============

Runts                    : 0                 Fragments                : 0

Jumbo                    : 0                 Jabber                   : 0

CRC                      : 0                 Code Error               : 0

Code Violation           : 0                 Bad Preamble             : 0

IPG Violation            : 0

Packet HPQ QoS Ctl Drop  : 0                 Bytes HPQ QoS Ctl Drop   : 0

Packet HPQ QoS HP Drop   : 0                 Bytes HPQ QoS HP Drop    : 0

Packet HPQ Ctl Tail Drop : 0                 Bytes HPQ Ctl Tail Drop  : 0

Packet HPQ HP Tail Drop  : 0                 Bytes HPQ HP Tail Drop   : 0

Packet LPQ LP1 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP1 Tail Drop  : 0

Packet LPQ LP2 Tail Drop : 0                 Bytes LPQ LP2 Tail Drop  : 0

Packet TCAM Miss         : 0                 Bytes TCAM Miss          : 0

Packet EOP Abort Drop    : 0                 Bytes EOP Abort Drop     : 0

Packet Policy Deny       : 0                 Bytes Policy Deny        : 0

Rx Packet Drop Details

======================

Unknown Dest MAC Pkts    : 0

Unknown E-Type Pkts      : 0

Unknown Encap Pkts       : 0                 Unknown Encap Bytes      : 0

Unknown VLAN Pkts        : 0                 Unknown VLAN Bytes       : 0

L2 Subif VLAN Deny Pkts  : 0                 L2 Subif VLAN Deny Bytes : 0

Rx Accepted Packet Details

============================

Packet HPQ CTL Sent      : 6                 Bytes HPQ CTL Sent       : 384

Packet HPQ HP  Sent      : 0                 Bytes HPQ HP  Sent       : 0

Packet LPQ LP1 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP1 Sent       : 0

Packet LPQ LP2 Sent      : 0                 Bytes LPQ LP2 Sent       : 0

8. تحقق من عدادات "show interface".

من الأفضل التحقق من هذا في الخطوة الأولى ولكن في تسلسل تدفق الحزم سيكون هذا هو الأخير. وهو يساعد على تحديد ما إذا كان قد تم إرسال الحزمة إلى البند، وما إذا كان قد تم إرجاع الحزمة من البند. يمكن أن يساعد على تضييق نطاق المشكلة سواء كانت داخل المربع أو خارجه.

Check initial counter values.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show inter ten 0/0/0/2/0

TenGigE0/0/0/2/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is TenGigE, address is e051.2a0f.8c29 (bia e051.2a0f.8c29)

Description: Connected to 0/7/0/1 - CRS-F

Internet address is 10.67.1.2/30

MTU 1514 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 0/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 10000Mb/s, SR, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

loopback not set,

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:14:22, output 00:14:22

Last clearing of "show interface" counters 22:08:42

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

3256 packets input, 370860 bytes, 0 total input drops

0 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

3256 packets output, 370860 bytes, 0 total output drops

Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Initiate 1000 ping packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#ping  10.67.1.1 cou 1000

Type escape sequence to abort.

Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 10.67.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 3/4/8 ms

Check counter again to see increment of 1000 packets.

RP/0/RP0/CPU0:NCS6k-Deploy#show inter ten 0/0/0/2/0

TenGigE0/0/0/2/0 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 1

Hardware is TenGigE, address is e051.2a0f.8c29 (bia e051.2a0f.8c29)

Description: Connected to 0/7/0/1 - CRS-F

Internet address is 10.67.1.2/30

MTU 1514 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation ARPA,

Full-duplex, 10000Mb/s, SR, link type is force-up

output flow control is off, input flow control is off

loopback not set,

ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00

Last clearing of "show interface" counters 22:09:38

30 second input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

30 second output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

4256 packets input, 484860 bytes, 0 total input drops

0 drops for unrecognized upper-level protocol

Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

4256 packets output, 484860 bytes, 0 total output drops

Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions