المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

الخلفية

بصريات

الواجهة

سرعة المنفذ

آلية إرسال إشارات الخطأ

DWDM Tuneable Optic

IPoDWDM - DSP متسق

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مفصل

أول الأشياء التي يجب التحقق منها

إنذار

إظهار ضوئيات وحدة التحكم

CoherentDSP

إظهار وحدات التحكم PHY

NPU

ملخص

تجميع السجلات

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى قارن إلى أسفل، أو قارن رفرفة إصدار.

المكونات المستخدمة

هذا المستند خاص ب Cisco IOS® XR، ولكنه لا يقتصر على إصدار برنامج محدد.

هذا وثيقة خاص إلى ال NCS منصة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الخلفية

هناك يتعدد سبب لما قارن down، أو قارن رفرفة يستطيع حدثت. يمكن أن تنخفض الارتباطات بسبب أجهزة متعددة كما هو موضح في الصورة 1. وهو يعرض موجه NCS مع منفذ لوحة أمامية واحد متصل بوحدة معالج الشبكة (NPU) عبر جهاز PHY (الطبقة المادية) فيما بين المنافذ (المعروفة باسم المنافذ المستندة إلى PHY). هناك منصات حيث اللوحة الأمامية ربطت ميناء مباشرة إلى ال NPU (يعرف ب PHYless ميناء). يمكن أن يحتوي الموجه الواحد على كلا المتغير.

الصورة 1

بصريات

الواجهة

لاحظ أنه يتم وصف واجهة دائما بهذه الطريقة على Cisco IOS XR.

R/S/I/P: حامل/فتحة/مثيل/منفذ/مجزأ

R/S/I/P/B: حامل/فتحة/مثيل/منفذ/

سرعة المنفذ

تدعم بعض الأنظمة الأساسية/بطاقات الخط سرعات متعددة على بعض المنافذ. الأمثلة هي: 1/10GE و 25/40GE و 40/100GE و 1/10/25GE.

يمكن تكوين السرعة على كل منفذ فردي أو لكل مجموعة من المنافذ. نظرت في الجهاز توثيق ل الميناء يخطط على ال NCS. تحقق مما إذا تم تعيين سرعة المنفذ بشكل صحيح. يمكن أن تستشعر بعض المنافذ السرعة تلقائيا، بينما تحتاج منافذ أخرى إلى التهيئة.

يمكن تكوين بعض المنافذ لكل مجموعة (عادة ما يكون رباعيا: مجموعة من أربعة).

على سبيل المثال:

(config)#hw-module quad 0 location 0/0/CPU0 mode ?

WORD  10g or 25g

يمكن تكوين بعض المنافذ بشكل فردي. عادة ما يكون هذا هو منافذ 100G. 100G هي السرعة الافتراضية، ولكن يمكنك تكوين 40G.

على سبيل المثال:

(config)#controller optics 0/0/1/0

(config-Optics)#speed 40g

آلية إرسال إشارات الخطأ

لاحظ أن آلية إرسال إشارات خطأ الارتباط يمكن أن تقوم بدور عند أستكشاف أخطاء الواجهة وإصلاحها. في 10G والإصدارات الأعلى، هناك آلية إرسال إشارات أخطاء الارتباط المضمنة في طبقة PHY. لذلك عندما يتم اكتشاف خطأ محلي، يتم إعلام الطرف البعيد بذلك.

الصورة 2

على واجهة GigE، لا توجد آلية مدمجة من هذا القبيل. تحقق ما إذا تم تكوين "OAM عبر شبكة إيثرنت" كبديل.

على سبيل المثال:

interface GigabitEthernet0/6/0/2

ethernet oam

uni-directional link-fault detection

action

uni-directional link-fault efd

DWDM Tuneable Optic

على DWDM optic الذي يدعم ضبط التردد، أستخدم هذا التكوين لتعيين التردد الذي يمكن إستخدامه (استنادا إلى إعداد الدائرة DWDM بواسطة موفر الدائرة):

هذا هو الأمر:

controller optics 0/6/0/2

dwdm-carrier {100MHz-grid | 50GHz-grid} frequency {frequency}

دققت العملية إعداد:

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508#show controllers optics 0/6/0/2 dwdm-carrier-map

DWDM Carrier Band:: OPTICS_C_BAND

MSA ITU channel range supported: 1~96

DWDM Carrier Map table

----------------------------------------------------

ITU Ch      G.694.1     Frequency     Wavelength

Num        Ch Num        (THz)          (nm)

----------------------------------------------------

1       -35           191.35      1566.723

----------------------------------------------------

2       -34           191.40      1566.314

----------------------------------------------------

3       -33           191.45      1565.905

----------------------------------------------------

4       -32           191.50      1565.496

----------------------------------------------------

...

----------------------------------------------------

95        59           196.05      1529.163

----------------------------------------------------

96        60           196.10      1528.773

----------------------------------------------------

على الألياف الضوئية DWDM، يتم إجراء جميع الضبط الخاص ب DWDM تحت تكوين DWDM لوحدة التحكم :

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config)#controller dwdm 0/6/0/2 ?

admin-state       Configure the transport admin state of the controller: in-service, out-of-service or maintenance

g709              Configure G709 parameters

laser             To be deprecated and removed in 7.5.1 release

log               Proactive log

loopback          Configure loopback mode

network           Configure DWDM network information

pm                Configure pm parameters

proactive         Enable Proactive Protection Feature

rx-los-threshold  Configure transponder receive power LOS threshold

transmit-power    Configure transponder transmit power

vtxp-monitor      Enable VTXP monitoring function

wavelength        Configure ITU Channel, Wavelength and Frequency

<cr>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config-dwdm)#g709 fec ?

15sdfec                       15%-SD Forward Error Correction

15sdfecde                     15%-SD Forward Error Correction with Diff

ci-bch                        Continuously Interleaved BCH FEC

disable                       Disable FEC

enhanced                      Enhanced FEC mode

high-gain                     To be deprecated and removed in 7.5.1 release

high-gain-hd-fec              7% HD FEC (Staircase FEC)

high-gain-multivendor-hd-fec  7% HD FEC (Staircase FEC) Multivendor Interoperable

high-gain-sd-fec              7% CISCO SD FEC (Soft-Decision FEC)

long-haul                     To be deprecated and removed in 7.5.1 release

long-haul-hd-fec              20% HD FEC (Staircase FEC)

long-haul-sd-fec              20% CISCO SD FEC (Soft-Decision FEC)

standard                      Standard FEC mode

IPoDWDM - DSP متسق

تدعم ميزة DSP المتماسكة السرعة الفائقة (بسرعة 100/200/400G) عبر المسافات الطويلة. تتم معالجة DWDM بواسطة DSP (معالج الإشارة الرقمية) المترابط.

أمثلة على وحدات NCS هذه: NC55-6X200-DWDM-S أو NC55-MPA-2TH-S (with CFP2-WDM-D-1HL)

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config)# controller coherentDSP 0/6/0/0

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config-CoDSP)#fec ?

CFEC                 Forward Error Correction C_FEC

EnhancedHG20         Forward Error Correction Enhanced_HG20

EnhancedHG7          Forward Error Correction Enhanced_HG7

EnhancedI4           Forward Error Correction Enhanced_I_4

EnhancedI7           Forward Error Correction Enhanced_I_7

EnhancedSD15         Forward Error Correction Soft-Decision 15

EnhancedSD15DE       Forward Error Correction Soft-Decision 15 with DE

EnhancedSD20         Forward Error Correction Soft-Decision 20

EnhancedSD27         Forward Error Correction Soft-Decision 27

EnhancedSD7          Forward Error Correction Soft-Decision 7

EnhancedStaircaseDE  Forward Error Correction Enhanced Staircase FEC with DE

EnhancedSwizzle      Forward Error Correction Enhanced_Swizzle

OFEC                 Forward Error Correction O_FEC

Standard             Forward Error Correction Standard

none                 No Forward Error Correction

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل مفصل

يغطي هذا القسم تصحيح الأخطاء/التقنيات الأساسية من منظور البصريات.

أول الأشياء التي يجب التحقق منها

تحقق مما إذا كانت البصريات تظهر في المخزون. إذا لم تكن البصريات ظاهرة، تحقق مما إذا كانت البصريات قد تم إدراجها بشكل صحيح في R/S/I/P والكبلات التي ليس بها مشاكل يتم إستخدامها.

++++++++++ show inventory details [18:06:56.572 UTC Thu Apr 06 2023] ++++++++++

NAME: "0/RP0", DESCR: "NC55A1 24Q6H SS Route Processor Card"

PID: NCS-55A1-24Q6H-SS , VID: V01, SN: FOC2528002Q

MFG_NAME: Cisco Systems, Inc., SNMP_IDX: 1 , Type: Module

PN: 73-20057-02

NAME: "TenGigE0/0/0/0", DESCR: "Cisco SFP+ 10G ZR Pluggable Optics Module"

PID: SFP-10G-ZR , VID: V02, SN: BD211218N1T

MFG_NAME: CISCO-PRE , SNMP_IDX: 2129921 , Type: Module

PN: TSFP10G-1558.17

NAME: "TenGigE0/0/0/1", DESCR: "Cisco SFP+ 10G ZR Pluggable Optics Module"

PID: SFP-10G-ZR , VID: V02, SN: BD211218N3K

MFG_NAME: CISCO-PRE , SNMP_IDX: 2134017 , Type: Module

PN: TSFP10G-1557.36

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5501#show controllers te0/0/0/14 internal

Internal data for interface: TenGigE0/0/0/14

Subport Number      : 255

Port Number         : 14 *

Bay Number          : 0 *

Board Type          : 0x60020201 *

Port Type           : 10GE *

Bandwidth(Kbps)     : 10000000 *

Transport mode      : LAN *

BIA MAC addr        : 008a:9617:4838

Oper. MAC addr      : 008a:9617:4838

Egress MAC addr     : 008a:9617:4838

Port Available      : true *

Status polling is   : disabled *

Status events are   : disabled

I/F Handle          : 0x00000158 *

Cfg Link Enabled    : enabled

H/W Tx Enable       : yes

MTU                 : 1514 *

H/W Speed           : 10 Gbps *

H/W Duplex          : Full *

H/W Loopback Type   : None *

FEC                 : Not Configured *

H/W FlowCtrl Type   : Disabled *

H/W AutoNeg Enable  : Off *

H/W Link Defects    : No Fault *

Link Up             : yes *

Link Led Status     : Green ON *

Pluggable Present   : Yes *

Pluggable Type      : SFP+ 10G CU3M

Pluggable PID       : SFP-H10GB-CU3M *

Pluggable Compl.    : Failed - Bad Vendor CRC

إذا لم يتم التعرف على جهاز الإرسال والاستقبال، فتحقق من أن نوع جهاز الإرسال والاستقبال مدعوم هنا: https://tmgmatrix.cisco.com/.

يجب أن تكون CRC الخاصة بالمورد صحيحة.

تحقق من قوة الإشارة.

يلزم دعم المراقبة الضوئية الرقمية (DOM) على جهاز الإرسال والاستقبال.

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2#show controllers hundredGigE0/0/0/10 phy

QSFP8636 EEPROM port: 10

Xcvr Type: QSFP28

Ext Type: 3.5W, CLEI, TX CDR, RX CDR,

Connector Type: MPO

Ethernet Compliance Codes: 100G BASE-SR4,

BR, nominal: 25500 Mbps

Length SMF: 0KM, OM3: 70M, OM2: 0M, OM1: 0M, Cable: 50M

Deice Tech: 850nm VCSEL,

Vendor Name: CISCO-FINISAR

Vendor OUI: 00.90.65

Vendor Part Number: FTLC9555REPM-C1   (rev.: A )

Wavelength: 850.000 nm

Wavelength Tolerance: 10.000 nm

Vendor Serial Number: FIW2638016W

Date Code (yy/mm/dd): 22/09/13  lot code:

Diagnostic Monitoring Type: RX Avg, TX,

Enhanced Options: Init Complete Flag Impl,

Extended Module Codes:

Options:

L-Tx/Rx LOS:

L-Tx Fault:

L-Tx/Rx LOL:

Module DDM: Volt, Temp, TX Power, TX Bias, RX Power,

MSA Data (Lower Memory)

0x0000: 11 07 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0010: 00 00 00 00 00 00 1d 75 : 00 00 81 2f 00 00 00 00

0x0020: 00 00 20 b6 2e 9a 2d ba : 27 44 0d ed 0e 0c 0e 0c

0x0030: 0e 0c 28 46 2a dc 29 1f : 2a 72 00 00 00 00 00 00

0x0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 01 00 00

0x0060: 00 00 ff 00 00 00 00 00 : 00 01 1f 00 00 00 00 00

0x0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

MSA Data (Upper Memory Page 00)

0x0080: 11 dc 0c 80 00 00 00 00 : 00 00 00 05 ff 00 00 23

0x0090: 00 00 32 00 43 49 53 43 : 4f 2d 46 49 4e 49 53 41

0x00a0: 52 20 20 20 00 00 90 65 : 46 54 4c 43 39 35 35 35

0x00b0: 52 45 50 4d 2d 43 31 20 : 41 20 42 68 07 d0 46 ef

0x00c0: 02 07 ff f6 46 49 57 32 : 36 33 38 30 31 36 57 20

0x00d0: 20 20 20 20 32 32 30 39 : 31 33 20 20 0c 10 68 3a

0x00e0: 00 00 02 3c c0 ff c6 b6 : 3b 05 e6 30 86 bb 80 05

0x00f0: df 65 71 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 79 eb c1 06

CLEI Code: CMUIATKCAA

Part Number: FTLC9555REPM-C1 (ver.: V03)

Product Id: QSFP-100G-SR4-S

MSA Data (Upper Memory Page 02)

0x0180: 43 4d 55 49 41 54 4b 43 : 41 41 31 30 2d 33 31 34

0x0190: 32 2d 30 33 56 30 33 20 : 01 00 00 31 20 20 20 20

0x01a0: 20 66 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 aa aa

0x01c0: 51 53 46 50 2d 31 30 30 : 47 2d 53 52 34 2d 53 20

0x01d0: 20 20 20 20 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 65

0x01e0: 31 33 33 39 39 37 31 36 : 31 d8 00 00 00 00 00 00

0x01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

Module

Thresholds:                   Alarm High          Warning High          Warning Low          Alarm Low

Temperature:            +75.000 C             +70.000 C              +0.000 C              -5.000 C

Voltage:           3.630 Volt            3.465 Volt            3.135 Volt            2.970 Volt

Temperature: +29.457 C

Voltage: 3.315 Volt

Lanes

Thresholds:                   Alarm High          Warning High          Warning Low          Alarm Low

Bias:         15.000 mAmps          14.000 mAmps           3.000 mAmps           2.000 mAmps

Transmit Power:  3.46740 mW (5.40004 dBm)   1.73780 mW (2.40000 dBm)   0.14450 mW (-8.40132 dBm)   0.05750 mW (-12.40332 dBm)

Receive Power:  3.46740 mW (5.40004 dBm)   1.73780 mW (2.40000 dBm)   0.09330 mW (-10.30118 dBm)   0.03720 mW (-14.29457 dBm)

TxRxIOMagId:

RxOpAmpSupprt:

Lane            Temp            Bias                   Tx Power                   Rx Power

0             N/A     7.130 mAmps   1.03100 mW (0.13259 dBm)   1.18990 mW (0.75510 dBm)

1             N/A     7.192 mAmps   1.09760 mW (0.40444 dBm)   1.19300 mW (0.76640 dBm)

2             N/A     7.192 mAmps   1.05440 mW (0.23005 dBm)   1.17110 mW (0.68594 dBm)

3             N/A     7.192 mAmps   1.08020 mW (0.33504 dBm)   1.00480 mW (0.02080 dBm)

MSA Data (Upper Memory Page 03)

0x0200: 4b 00 fb 00 46 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0210: 8d cc 74 04 87 5a 7a 76 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0220: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0230: 87 72 01 74 43 e2 03 a5 : 1d 4c 03 e8 1b 58 05 dc

0x0240: 87 72 02 3f 43 e2 05 a5 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0250: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0260: a6 0f 00 00 00 00 00 00 : 00 00 66 66 00 00 33 33

0x0270: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

أستخدم هذا الأمر للتحقق من وجود أي مشاكل.

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2#show controllers optics 0/0/0/10 summary

Port                Controller State        Admin State            LED State         Lane   Laser Bias   TX Power     RX Power     Wavelength     Optics Type       Description

(dBm)        (dBm)        (nm)

------------------  ----------------------  ---------------------  ----------------  -----  ------------ -----------  ----------   -----------    --------------    -----------

Optics 0/0/0/10     Up                      In Service             Green             0      7.1mA        0.12         0.75         850.00         QSFP28-100G-SR4

1      7.2mA        0.41         0.75

2      7.2mA        0.22         0.69

3      7.2mA        0.31         0.02

إنذار

تحقق من التنبيهات الخاصة بإدخالات الموضوعات.

RP/0/RP0/CPU0:NCS#show alarms brief

--------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms for 0/0

--------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

--------------------------------------------------------------------------------

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-0 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-1 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-2 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-3 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-0 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-1 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-2 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-3 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-0 LOW ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-1 LOW ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-2 LOW ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-3 LOW ALARM

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-0 LOW WARNING

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-1 LOW WARNING

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-2 LOW WARNING

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-3 LOW WARNING

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:17 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics:  OPTICS Module is not supported on this port

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:17 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics: Port speed not supported on the optics

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:23 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics:  RX LOS LANE-0 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:23 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics:  RX LOS LANE-1 ALARM

…

إظهار ضوئيات وحدة التحكم

تحقق مما إذا تم اكتشاف SFP/QSFP باستخدام الأمر "show controller optics <r/s/i/p>".

- تحقق مما إذا كانت البصريات المدرجة معروضة بشكل صحيح (تحقق من PID و VID).

- تحقق مما إذا كان الليزر ممكنا.

- تحقق مما إذا كانت مستويات الطاقة جيدة.

- تحقق من رفع أي إنذارات/أخطاء.

هذا نموذج للمخرجات إذا تم اكتشاف البصريات وفي الخدمة.

تحقق مما إذا كانت "حالة وحدة التحكم" أعلى أو أسفل.

تحقق مما إذا كانت حالة الليزر قيد التشغيل أم لا. تظهر حالة الإيقاف عندما يتم إيقاف تشغيل الواجهة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك تجميع ما يلي:

- عرض ضوئيات الدعم الفني

- إظهار الدعم الفني ل OFA

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers optics 0/0/0/12

Controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Laser State: Off

تحقق من حالة LED. تظهر حالة الإيقاف عندما يتم إيقاف تشغيل الواجهة. عندما لا يتم إيقاف تشغيل الواجهة، يمكن أن تكون الحالة أصفر إلى أسفل أو أعلى-أخضر.

إن يكون هناك يجسر أيسر: إن يكون حتى واحد subport يكون فوق، كل subports عرض أخضر. إذا كان منفذ فرعي واحد على الأقل هو admin up (لا يوجد إيقاف)، تظهر جميع المنافذ الفرعية باللون الأصفر. إذا كانت جميع المنافذ الفرعية معطلة (إيقاف التشغيل)، فسيتم إيقاف تشغيل حالة مؤشر LED.

تحقق من حالة FEC. من الممكن أن تكون بعض أنواع منصات العمل معطلة من قبل FEC. ثم لا يتم عرض جزء FEC. إذا تم تمكين FEC على PHY، فيجب أن يعرض حالة PHY، وليس NPU. إذا كانت حالة FEC غير صحيحة، فتحقق من حالة FEC في show controller <speed> <r/s/i/p>.

اقرأ هذه المقالة لمعرفة المزيد حول FEC: فهم FEC وتنفيذه في Cisco Optics

تنزيل هذا الجدول للحصول على مزيد من التفاصيل حول أنواع FEC لكل محرك أقراص ضوئية من Cisco: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2022/4/Collateral/fec-summary-table.pdf

تحقق مما إذا كان هناك أي إنذارات مرفوعة بجوار "الإنذارات المكتشفة". في حالة مشاكل الارتباط، تحقق مما إذا كان أي تنبيهات RX-LOS/RX-LOL/TX-LOS/TX-LOL معروضة هنا أو في "show alarms brief/history" للواجهة وطابع الوقت عندما يرفرف الارتباط.

في حالة وجود تنبيهات RX، تحقق مما إذا كان النظير لديه تنبيهات TX. إذا كان النظير لديه تنبيهات TX، فانتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن هناك تنبيه TX نظير، فحاول إعادة توصيل الكبل أو العنصر القابل للتوصيل. حاولوا إستبدالها بآخر إذا لزم الامر.

تحقق من طاقة TX. إذا كان من المتوقع أن يكون المنفذ قيد التشغيل، ولكنه يحتوي على -40 Tx Power، فانتقل إلى الخطوة التالية. تحقق من طاقة RX.

إذا كان من المتوقع أن يكون المنفذ قيد التشغيل، ولكنه يحتوي على طاقة -40dBm Rx، فتحقق مما إذا كان النظير لديه أجهزة تنبيهات TX.

إذا لم يكن لدى النظير أي تنبيهات TX، فحاول إعادة توصيل الكبل أو العنصر القابل للتوصيل. حاولوا إستبدالها بآخر إذا لزم الامر.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers optics 0/0/0/13

Controller State: Down

Transport Admin State: In Service

Laser State: Off

Optics not present

Optics Type: Unavailable

DWDM Carrier Info: Unavailable, MSA ITU Channel= Unavailable, Frequency= Unavailable , Wavelength= Unavailable

TX Power = Unavailable

RX Power = Unavailable

LED State: Off

FEC State: FEC ENABLED

Optics Status

Optics Type: SFP28 25G SR-S

Wavelength = 850.00 nm

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms: None

LOS/LOL/Fault Status:

Laser Bias Current = 0.0 mA Actual

TX Power = -40.00 dBm

RX Power = -0.93

Performance Monitoring: Disable

THRESHOLD VALUES

----------------

Parameter                           High Alarm  Low Alarm  High Warning  Low Warning

------------------------            ----------  ---------  ------------  -----------

Rx Power Threshold(dBm)                 5.4       -14.2              2.3       -10.3

Tx Power Threshold(dBm)                 5.4       -12.4              2.3        -8.4

LBC Threshold(mA)                     10.00        2.00             8.00         3.00

Temp. Threshold(celsius)              75.00       -5.00            70.00         0.00

Voltage Threshold(volt)                3.63        2.97             3.46         3.13

Polarization parameters not supported by optics

Temperature = 28.00 Celsius               Voltage = 3.28 V

Transceiver Vendor Details

Form Factor              : SFP28

Optics type              : SFP28 25G SR-S

Name                      : CISCO-AVAGO

OUI Number               : 00.17.6a

Part Number              : SFBR-725SMZ-CS1

Rev Number               : 01

Serial Number            : AVD2227E1FU

PID                       : SFP-25G-SR-S

VID                       : V01

Date Code(yy/mm/dd) : 18/07/07

هذا نموذج للمخرجات إذا لم يتم اكتشاف البصريات أو لم تكن في الخدمة.

RP/0/RP0/CPU0:ios# RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers optics 0/0/0/13

UTC Controller State: Down

Transport Admin State: In Service

Laser State: Off

Optics not present

Optics Type: Unavailable

DWDM Carrier Info: Unavailable, MSA ITU Channel= Unavailable, Frequency= Unavailable , Wavelength= Unavailable

TX Power = Unavailable          RX Power = Unavailable

CoherentDSP

إذا كان الارتباط معطلا ل QDD-400G-ZR-S / QDD-400G-ZRP-S، بالإضافة إلى التحقق من التنبيهات والبيانات من بصريات وحدة التحكم في العرض، فتحقق من التنبيهات في عرض متسق وحدة التحكم DSP <R/S/I/P> .

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers coherentDSP 0/0/1/0

Port : CoherentDSP 0/0/1/0

Controller State : Up

Inherited Secondary State : Normal

Configured Secondary State : Normal

Derived State : In Service

Loopback mode : None

BER Thresholds : SF = 1.0E-5 SD = 1.0E-7

Performance Monitoring : Enable

Bandwidth : 400.0Gb/s

Alarm Information:LOS = 0 LOF = 0 LOM = 0

OOF = 0 OOM = 0 AIS = 0IAE = 0 B

IAE = 0 SF_BER = 0

SD_BER = 0 BDI = 0 TIM = 0

FECMISMATCH = 0 FEC-UNC = 0 FLEXO_GIDM = 0

FLEXO-MM = 0 FLEXO-LOM = 0 FLEXO-RDI = 0

FLEXO-LOF = 0

Detected Alarms : None

إذا تم عرض LOS/LOF/BER، فتحقق من اتصال الألياف وقيم TX الطرفية البعيدة ووضع التشغيل الخاص ب ZR/ZRP الخاص بالطرف النظير المحلي.

يدعم بروتوكول ZR/ZRP العديد من أوضاع التشغيل. تحقق من دليل تكوين الارتباط هذا.

يجب أن يتطابق وضع التكوين و FEC و DAC والتسجيل مع تكوين الواجهة ومع تكوين النظير.

أستخدم هذا الأمر: show optics-driver debug optics port <fp_port> instance <bayinst> موقع <lc>.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show optics-driver debug optics port 0 instance 0 location 0/0/CPU0

flexcoh_hdlr : [0x0]

R_S_I_P : [0.0.1.0]

module_type : [400G-ZRPLUS:Cisco-Qualified-Module]

Traffic-Setup : [Requested/Programmed]

client_rate : [100_GAUI_2_KP4_FEC/100_GAUI_2_KP4_FEC]                      <- needs to match the configured interface speed

trunk_rate : [400G Muxponder/400G Muxponder] line_fec_mode : [oFEC/oFEC]   <- needs to match the peer end for link up

dac_rate : [1x1.25 => pulse_shaping On/1x1.25 => pulse_shaping On]         <- needs to match the peer end for link up

modulation : [16QAM/16QAM]                                                 <- needs to match the peer end for link up

framing_format : [400G_ZR/400G_ZR]

framing_mode : [Enhanced/Enhanced]

hw_cfg_in_progress : [False]

hw transactions : [3]

polling enabled : [True]

pm_notify enabled : [True]

alarms_notify enabled : [True]

sdk laser oper state : [Enabled]

sdk hw laser oper state : [Enabled]

hw laser oper state : [Enabled]

sdk channel-frequency : [1931000]

hw channel-frequency : [1931000]

sdk tx-power : [-100 0.1dBm]

hw tx-power : [-113 0.1dBm]

hw tx-power-range : [-2289, -65135 0.01dBm]

sdk cd-min : [-13000]hw cd-min : [-13000]

sdk cd-max : [13000]hw cd-max : [13000]

sdk baud-rate : [60.138546]

hw baud-rate : [60.138546]

sdk hw thresholds : [Valid]

config-thresh-flags : [0x0]

trf-cfg-lsr-pm-flags : [0x0]

polling_mask : [0xf]

is_fw_dl_in_progress : [False]

is_fw_commit_in_progress: [False]

sdk dsp-internal-loopback: [Disabled]

hw dsp-internal-loopback: [Disabled]

sdk dsp-line-loopback : [Disabled]

hw dsp-line-loopback : [Disabled]

Flexcoh SDK API execution status

--------------------------------------------------------------------------------------------------

traffic | tx-power | cd-min | cd-max | frequency | laser-set | pm-set | alarm-set | poll_set |

==================================================================================================

Success | Success  | Success| Success| Success   | Success   | Success| Success   | Success  |      <- No failure to be seen in any of the status

--------------------------------------------------------------------------------------------------

إظهار وحدات التحكم PHY

قم بتجميع هذه المعلومات للواجهة الصحيحة. يقوم هذا الأمر بتفريغ معلومات EEPROM.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers tenGigE 0/0/1/0 phy

SFP EEPROM port: 32

Xcvr Type: SFP

Xcvr Code: SFP+ 10G SR

Encoding: 64B66B

Bit Rate: 10300 Mbps

Link Reach 50u fiber: 80 meter

Link Reach 62.5u fiber: 20 meter

Vendor Name: CISCO-SUMITOMO

Vendor OUI: 00.00.5f

Vendor Part Number: SPP5100SR-C5 (rev.: A )

Laser wavelength: 850 nm (fraction: 0.00 nm)

Optional SFP Signal: Tx_Disable, Tx_Fault, LOS

Vendor Serial Number: SPC17050AZ0

Date Code (yy/mm/dd): 13/01/31 lot code: MA

Diagnostic Monitoring: DOM, Int. Cal.,

Enhanced Options: SW RX LOS Mon., SW TX Fault Mon, SW TX Disable, Alarm/Warning Flags

MSA Data

0x0000: 03 04 07 10 00 00 00 00 : 00 00 00 06 67 00 00 00

0x0010: 08 02 00 1e 43 49 53 43 : 4f 2d 53 55 4d 49 54 4f

0x0020: 4d 4f 20 20 00 00 00 5f : 53 50 50 35 31 30 30 53

0x0030: 52 2d 43 35 20 20 20 20 : 41 20 20 20 03 52 00 e6

0x0040: 00 1a 00 00 53 50 43 31 : 37 30 35 30 41 5a 30 20

0x0050: 20 20 20 20 31 33 30 31 : 33 31 4d 41 68 f0 03 7a

0x0060: 00 00 0b ea 11 8a 3a 43 : 9d 9c 2b 0d 84 89 fd c5

0x0070: a4 0e 5b 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 8b 64 8d fc

Thresholds: Alarm High Warning High Warning Low Alarm Low

Temperature: +75.000 C +70.000 C +0.000 C -5.000 C

Voltage: 3.630 Volt 3.465 Volt 3.135 Volt 2.970 Volt

Bias: 10.500 mAmps 9.000 mAmps 2.500 mAmps 2.000 mAmps

Transmit Power: 1.47910 mW (1.69998 dBm) 0.74130 mW (-1.30006 dBm) 0.18620 mW (-7.30020 dBm) 0.07410 mW (-11.30182 dBm)

Receive Power: 1.58490 mW (2.00002 dBm) 0.79430 mW (-1.00015 dBm) 0.10230 mW (-9.90124 dBm) 0.04070 mW (-13.90406 dBm)

Temperature: 24.012

Voltage: 3.304 Volt

Tx Bias: 0.000 mAmps

Tx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm)

Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm)

Oper. Status/Control: Tx Disabled, Rx Rate Select, LOS,

EEPROM Memory (A2 lower)

0x0100: 4b 00 fb 00 46 00 00 00 : 8d cc 74 04 87 5a 7a 75

0x0110: 14 82 03 e8 11 94 04 e2 : 39 c7 02 e5 1c f5 07 46

0x0120: 3d e9 01 97 1f 07 03 ff : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0140: 00 00 00 00 3f 80 00 00 : 00 00 00 00 01 00 00 00

0x0150: 01 00 00 00 01 00 00 00 : 01 00 00 00 00 00 00 27

0x0160: 18 03 81 13 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 b2 00

0x0170: 00 40 00 00 00 40 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

CLEI Code: COUIA8NCAA

Part Number: 10-2415-03 (ver.: V03 )

Temp/Alarm/Power Flags: COM, commercial 0C to 70C

Minimum Temperature: 0

Maximum Temperature: 70

Calibration Constants: LBC Scale, Temperature, Laser bias current, Output power,

Product Id: SFP-10G-SR

EEPROM Memory (A2 upper)

0x0180: 43 4f 55 49 41 38 4e 43 : 41 41 31 30 2d 32 34 31

0x0190: 35 2d 30 33 56 30 33 20 : 01 00 46 00 00 00 00 c6

0x01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 85 99 8f 00 a8 3b

0x01b0: d4 4b 00 00 1e 00 0a ff : 16 93 0f 8e 00 00 aa aa

0x01c0: 53 46 50 2d 31 30 47 2d : 53 52 20 20 20 20 20 20

0x01d0: 20 20 20 20 32 33 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 35

0x01e0: 14 1b 20 20 20 26 20 26 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x01f0: 00 00 00 00 00 fb 00 00 : ff ff ff ff 00 00 00 aa

MSA Data LOWER PAGE (QSA)

0x0000: 0d 00 02 01 00 00 01 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0010: 00 00 00 00 00 01 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0050: 00 00 44 32 50 30 0f 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0060: 00 00 00 00 01 01 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

MSA Data UPPER PAGE (QSA)

0x0080: 0d 9b 80 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0090: 00 00 00 00 43 49 53 43 : 4f 2d 44 4e 49 20 20 20

0x00a0: 20 20 20 20 00 30 30 30 : 43 41 5a 41 44 45 52 4f

0x00b0: 2d 30 32 20 20 20 20 20 : 30 33 00 00 00 00 46 32

0x00c0: 00 00 00 00 44 54 59 32 : 32 32 31 30 36 47 38 20

0x00d0: 20 20 20 20 32 30 31 38 : 30 35 33 30 00 00 f2 c2

0x00e0: f2 00 07 d0 45 c2 18 57 : 2b 29 67 3f 51 03 49 be

0x00f0: 37 c4 da 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 81 96 b0 b1

NPU

يغطي هذا القسم بشكل محدد عندما تكون الواجهة متصلة مباشرة بوحدة معالجة الشبكة (NPU). إذا، ليس هناك PHY. هذه المنافذ هي منافذ PHYless.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers twentyFiveGigE 0/0/0/12 (partial output)

Operational data for interface TwentyFiveGigE0/0/0/12:

State:    Administrative state: disabled                ==> Check if admin state display is correct

Operational state: Down (Reason: Link is shutdown)  ==> Check if link state display is correct. If interface is down with Remote fault/Link Loss (local fault), verify the peer.

MAC address information:

Operational address: fc58.9a01.8e10

Burnt-in address: fc58.9a01.8e10

Autonegotiation disabled.

Priority flow control information for interface TwentyFiveGigE0/0/0/12:

Forward error correction: Standard (Reed-Solomon)  ==> Check if FEC status is correct.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers tenGigE 0/0/0/14

Operational data for interface TenGigE0/0/0/14:

State:    Administrative state: enabled

Operational state: Down (Reason: Link loss or low light, no loopback) ==> This router has a Local Fault/Down.

LED state: Yellow On

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers tenGigE 0/0/0/15

Operational data for interface TenGigE0/0/0/15:

State:

Administrative state: enabled

Operational state: Down (Reason: Remote Fault)   ==> The peer has a Fault

LED state: Yellow On

ملخص

- تحقق مما إذا كانت حالة مسؤول الواجهة معطلة. إذا كانت الإجابة بنعم، فقم بجلبها إلى حالة المسؤول باستخدام الأمر no shutdown على الواجهة.

- تحقق من حالة FEC على كل من الموجه وجهاز النظير. إذا كان هناك أي عدم تطابق، فحاول تصحيحه.

- تحقق من حالة التفاوض التلقائي على كل من الموجه وجهاز النظير. إذا كان هناك أي عدم تطابق، فحاول تصحيحه.

- إذا تم تكوين FEC والتفاوض التلقائي بشكل صحيح، فتحقق من حالة الإنذارات على كل من الموجه والأقران في إخراج show controller optics.

RX-LOS و RX-LOL: مشكلة في إتجاه إستقبال الإشارة.

TX-LOS و TX-LOL: تواجه الإشارة التي تم تلقيها بواسطة SFP/QSFP من وحدة المعالجة المركزية (NPU) أو PHY المشكلة.

إذا كان هناك إرتباط أسفل/رفرفة مع RX-LOL/RX-LOS:

- التحقق مما إذا كان النظير لديه TX-LOS/TX-LOL.

- إذا لم يكن هناك تنبيه TX، فحاول تغيير الكبل/القابل للتوصيل (SFP/QSFP).

إذا كان هناك إرتباط down/flap مع tx-lol/tx-los:

يمكنك تطبيق إسترجاع خارجي لاستبعاد النظير البعيد والقناة الليفية إلى النظير البعيد. أستخدم كبل ليفي محليا لإجراء تكرار فعلي لإشارة الإرسال (Tx) في منفذ الاستقبال (Rx). أستخدم موهن إختياريا، لتحقيق هذا:

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config)#int Hu0/3/0/31

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#loopback ?

external Enable external loopback (requires loopback connector)

internal Enable internal loopback

line Enable line loopback

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#loopback external ?

<cr>

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#loopback external

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#commit

يمكنك تطبيق تكوين داخلي الاسترجاع على كل من الموجه والنظير للتحقق من البصريات من خلال تجاوز الألياف/البصريات. هذا يعني أنه إذا لم تظهر الواجهة بعد، فإنها تشير إلى أن المشكلة ليست مع الجزء البصري!

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config)#int hundredGigE 0/0/0/10

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#loopback internal ?

<cr>

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#loopback internal

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#commit

تجميع السجلات

يمكن أن توفر هذه الأوامر على كل من الموجه والأقران سبب المشكلة.

- show ip interface ip موجز

- إظهار موجز للإنذارات

- show controller optics <r/s/i/p> من القارن مع الإصدار

- عرض ضوئيات الدعم الفني

يعرض هذا التنبيهات وحالة مؤشر LED وحالة الليزر ومعلومات بصرية أخرى

- أبديت جهاز تحكم <tengige/hundredgige/other> <r/s/i/p>داخلي من قارن مع الإصدار.

يعرض أداة التحكم FEC، أداة، أعلى/أسفل، خطأ محلي/بعيد، وهكذا.

- إظهار وحدات التحكم npu voq-use interface all instance all location

يعطي اللوحة الأمامية ميناء إلى NPU، ورسم الخرائط الأساسية.

المجموعة الكاملة من السجلات الخاصة بمشكلة الواجهة:

- show version

- show running-config

- إظهار التثبيت النشط

- عرض النظام الأساسي

- show tech-support إثرنيت منصة موقع 0/x/cpu0

- show tech-support إيثرنت الواجهات

- show tech-support ethernet controllers location 0/x/cpu0

- show tech-support dpa location 0/x/cpu0

- show tech-support لموقع 0/x/cpu0

- show tech-support optics location 0/x/cpu0

- show tech-support متسق الموقع 0/x/cpu0

- إظهار موقع صفحة الدعم الفني الكل

- show tech-support qoS منصة موقع 0/x/cpu0

- إظهار بنية الدعم الفني

- إظهار وحدات التحكم npu voq-use قارن كافة موقع المثيل 0 الكل

- إظهار البصريات تتبع الكل

- show ethernet infra trace location 0/x/cpu0

- show ethernet v-ether trace location 0/x/CPU0

- أبديت فقط-ea يتتبع كل موقع 0/x/cpu0

- show portmapper trace all location 0/0/cpu0