المحتويات

جدول المحتويات

1. إجراء التمهيد ل RP-E USB باستخدام قائمة BIOS

2. دعم RP-E الاحتياطي

3. تجميع LC (إذا لزم الأمر)

جدول المحتويات

1: إجراء تمهيد الناقل التسلسلي العالمي (USB) لمعالج التوجيه (RP-E) باستخدام قائمة نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) (يتبعها حتى CSCvm77427 ثابت)

2: تنسيق RP-E الاحتياطي (يتبع حتى CSCvk33106 ثابت)

3: تجميع LC (إذا لزم الأمر)

1. إجراء التمهيد ل RP-E USB باستخدام قائمة BIOS

يرجى ملاحظة أن هذا الإجراء ينطبق اعتبارا من الإصدار 6.3.1 وما بعده (حيث تم تقديم دعم RP-E).

ولا يقتصر هذا التصميم على أي نوع من الهياكل، ولكنه يتصل بهيكل معين في الطراز RP-E، على سبيل المثال، أي هيكل قابل لإضافة وحدات أخرى مثل الطراز 5504 و 5508 و 5516 المزود بتقنية RP-E.

لا ينطبق أيضا على الأنظمة الأساسية الثابتة.

الخطوة 1: جهز USB مع صورة باستخدام هذا الإجراء

الخطوة 2: تحقق أيضا من MD5 للملفات للتأكد من تطابق المحتويات.

الخطوة 3: في نظام RP واحد أدخل USB، قم بإجراء دورة طاقة.

الخطوة 4:اضغط مفتاح الهروب للدخول إلى قائمة BIOS. ينبغي أن نرى شيئا مثل أدناه.

الخطوة 5: حدد خيار "مدير التمهيد" ثم اضغط على مفتاح Enter.

الخطوة 6: حدد UEFI: خيار Shell المدمج من القائمة التالية

الخطوة 7: إما أن تضغط على أي مفتاح للإفلات إلى موجه الأمر Shell> أو بشكل افتراضي، فستسقط وحدة التحكم إلى موجه الأمر Shell.

** يرجى ملاحظة أن الحذف/المسح لا يعمل هنا. إذا تمت كتابة أي شيء غير صحيح، فلا تتردد في الضغط على Enter، نظرا لأنه لا يؤثر على الإجراء الحالي.

الخطوة 8: اكتب "fs1:" ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter

** يرجى الانتباه إلى أي الفتحة يتم إدخال USB فيها، على أساس أي نظام الملفات أدناه يمكن أن يختلف - بين fs0 و fs1) **

في هذا المثال، يتم إدراج USB في slot1.

الخطوة 9: اكتب "ls" لسرد محتويات "boot" و"efi" (تقدم اللقطة الكاملة أدناه)

الخطوة 10: EFI

الخطوة 11: ls

الخطوة 12: تمهيد القرص المضغوط

الخطوة 13: عند إدراج المحتويات، يجب أن نشاهد groub.cfg و bootx64.efi

الخطوة 14: اكتب "bootx64.efi" ثم اضغط مفتاح الإدخال. (تعمل علامة التبويب للإكمال التلقائي)

الخطوة 15: استنادا إلى السجل أعلاه، يجري تمهيد RP-E من منفذ USB.

الخطوة 16: بمجرد ظهور بروتوكول RP، قم بتكوين اسم المستخدم/كلمة المرور واتبع الخطوات المتبقية.

2. دعم RP-E الاحتياطي

الخطوة 1: إدراج RP-E الاحتياطي في النظام (في هذا المثال، تم إدراج RP1)

الخطوة 2: تعتمد هذه الخطوة على حالة بروتوكول RP-E الاحتياطي. يرجى اتباع ما هو قابل للتطبيق.

ملاحظة: يتم شحن RP الاحتياطي مع أحدث صورة بشكل افتراضي، إذا لم يتم انتقاء صورة عن طريق وضع الأمر.

من أجل مزامنته مع RP-E النشط، قم بتنفيذ الأمر التالي من نظام RP0، بمجرد اكتشاف الاستعداد في المخزون.

قم بتنفيذ الأمر التالي من RP0 sysadmin لإظهار RP الاحتياطي.

sysadmin-vm:0_rp0# hw-module location 0/RP1 bootmedia network reload

يمكن للمرء مراقبة وحدة التحكم في RP1 للتأكد من تشغيل PXE الداخلي. يجب أن يعرض هذا الأمر RP الاحتياطي.

ملاحظة: إذا كانت الصورة تالفة/محذوفة من RP-E في وضع الاستعداد، فإنها تتم مزامنتها مع RP النشط أو قد تستخدم تمهيد USB وفقا "لإجراء تمهيد RP-E USB باستخدام قائمة BIOS" الواردة أعلاه

3. تجميع LC (إذا لزم الأمر)

الخطوة 1: قم بتنفيذ الأمر التالي من نظام RP0 لعرض أي بطاقة خط. (0/0 على سبيل المثال)

sysadmin-vm:0_rp0# hw-module location 0/0 bootmedia network reload